المحتويات

المقدمة

المتطلبات

المكونات المستخدمة

كيفية عمل ISSU

القيود

المتطلبات والتحقق

إجراء الترقية

سير عمل واجهة سطر الأوامر (CLI) من ISSU

إكمال الإجراء

عمليات إضافية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المراجع

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ترقية زوج من وحدات التحكم اللاسلكية 9800 في HA SSO باستخدام طريقة ISSU (ترقية البرامج أثناء الخدمة).

المتطلبات

وتغطي الوثيقة الإجراءات، والحدود، والاحتياطات الواجب إتخاذها، وتعليمات الترقية.

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية Catalyst 9800 (WLC)

- المحول ذو الحالة عالية التوفر (HA SSO)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

كيفية عمل ISSU

ISSU هي ميزة تتيح ترقية وحدات التحكم اللاسلكية 9800 بأقل وقت ممكن. إذا كانت لديك تغطية كافية، فستكون عملية الترقية سلسة ويجب على العملاء اللاسلكيين عدم ملاحظة أي وقت توقف عن العمل. ولجعل هذا الأمر ممكنا، توجد لدى وحدة دعم التنفيذ آلية تقوم بترقية وحدة تحكم واحدة في كل مرة وتسمح لنقاط الوصول بالترقية بطريقة متدرجة.

فيما يلي نظرة عامة مختصرة على الخطوات المختلفة التي تحدث أثناء ترقية ISSU:

1. يتم تنزيل الصورة المستهدفة (V2) إلى وحدة التحكم الأساسية التي تشغل الإصدار 1 ويتم توسيعها في الحزم.

2. ثم تتم مزامنة الصورة إلى وحدة التحكم في وضع الاستعداد السريع عبر اتصال RP. هذه العملية هي نفسها لكل نوع من أنواع الترقية

3. يتم تنزيل صورة نقطة الوصول (V2) المطابقة مسبقا إلى نقاط الوصول. لا يؤثر التنزيل المسبق لصورة ما على الخدمة.

4. يتم إعادة تحميل وحدة التحكم الاحتياطية ويتم تحميلها باستخدام الصورة الجديدة (V2). عند هذه النقطة، تقوم وحدة التحكم النشطة بتشغيل V1 وبدء تشغيل V2 في وضع الاستعداد، وهما يشكلان زوج وحدات التخزين المتصلة بالشبكة (SSO). لا يمكن تحقيق ذلك إلا أثناء ترقية ISSU.

5. ما إن يكون زوج HA جاهز (حالة نشط/وضع الاستعداد-ساخن)، يتم تنفيذ تبديل. تقوم وحدة التحكم النشطة الآن بتشغيل V2 بينما يقوم الاستعداد بتشغيل V1. تقوم وحدة التحكم الاحتياطية بإعادة التحميل وتأتي مزودة بالإصدار الثاني. في هذه المرحلة، يتم تشغيل كلا وحدتي التحكم على V2، ولكن نقاط الوصول لا تزال تشغل V1.

6. يطلب من نقاط الوصول تبديل الصور إلى V2 بعد خطوة التنشيط ويتم ترقيتها بأسلوب ترقية AP متدحرج لتقليل وقت التوقف عن العمل. هذا يعني أنه يتم إعادة تحميل المجموعات الفرعية من نقاط الوصول لكل دورة، ويمكن للعملاء الاتصال بنقاط الوصول المجاورة. عند إعادة ضم نقاط الوصول، فإنها تعود للانضمام إلى الإصدار الثاني.

7. الخطوة الأخيرة هي الالتزام، مما يجعل التغييرات دائمة.

القيود

هذه هي القيود التي تحتاج إلى أن تكون على علم بها قبل المتابعة إلى ترقية ISSU:

- يجب أن تكون الصورة الأساسية Cisco IOS XE 17.3 أو أعلى

- لا تتوفر وحدة دعم المهندسين (ISSU) إلا بين الإصدارات الرئيسية داخل نفس القطار. على سبيل المثال، لا يتم دعم من 16.x.x إلى 17.x.x أو 17.x.x للقطار الرئيسي التالي

- لا يساند الرجوع إلى إصدارات أقدم من Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller الأساسي

- ترقية ISSU مدعومة لوحدة التحكم في وضع التثبيت فقط (وضع الحزمة غير مدعوم)

- تحتاج ترقية ISSU إلى وقت أكثر من الترقية القياسية حسب التصميم، لأن عنصر WLC واحد يقوم بترقية نفسه في زوج HA في وقت معين، ثم ترقية AP بطريقة ترقية متدفقة لتقليل وقت التوقف عن العمل. إذا كان لديك نقاط وصول خلف إرتباط شبكة WAN بزمن وصول ما، فمن المهم تقليل وقت تنزيل صورة نقطة الوصول لأن هذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من وقت ترقية ISSU من خلال التأثير المتتالي. ابحث عن طرق ترقية AP الفعالة أو HTTPS خارج النطاق لزيادة سرعة وقت تنزيل صورة AP والحفاظ على إجمالي وقت ISSU إلى الحد الأدنى.

المتطلبات والتحقق

قبل الشروع في ترقية وحدات التحكم اللاسلكية 9800 باستخدام ISSU، هناك متطلبات قليلة وعمليات تحقق لضمان الترقية السلسة لوحدات التحكم ونقاط الوصول.

الخطوة 1: تأكد من عدم تشغيل إصدار نشط أو غير ملتزم

أمر CLI:

show install summary

الناتج المتوقع:

لا ترى إلا إصدارا واحدا في الحالة "C" (للتنشيط والتعهد):

WLC#show install summary

[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type  St   Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG   C    17.09.04a.0.6

الخطوة 2: تأكد من أن وحدة التحكم في وضع التثبيت

تأكد من أن كل من وحدات التحكم النشطة ووحدات التحكم الاحتياطية في وضع التثبيت ويتم تمهيد تشغيلها من "bootflash:/packages.conf" (راجع الخطوة 3).

أمر CLI:

show version | i Installation mode

الناتج المتوقع:

WLC#show version | i Installation mode

Installation mode is INSTALL

الخطوة 3: تحقق من الملف المستخدم للتمهيد ("packages.conf")

إن يكون الجهاز تحكم في يركب أسلوب، هو ينبغي كنت يمهد من ال "packages.conf" مبرد.

أمر CLI:

show boot

الناتج المتوقع:

WLC#show boot

BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x102

Standby BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;

Standby CONFIG_FILE variable =

Standby BOOTLDR variable does not exist

Standby Configuration register is 0x102

الخطوة 4: التحقق من حالات التكرار

يجب أن تكون وحدة التحكم النشطة في نشط الحالة ووحدة التحكم الاحتياطية يجب أن تكون في وضع الاستعداد - التشغيل السريع بمعنى أن التواصل مرتفع وأنهم يتواصلون مع بعضهم البعض.

أمر CLI:

show chassis rmi

show redundancy

الناتج المتوقع:

WLC#show chassis rmi

Chassis/Stack Mac Address : 000c.29c4.caff - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W   Current

Chassis#   Role    Mac Address     Priority Version  State                 IP                RMI-IP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1       Active   000c.29c4.caff     2      V02     Ready                169.254.10.9       198.19.10.9

2       Standby  000c.29d2.4018     1      V02     Ready                169.254.10.10      198.19.10.10

WLC#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

...

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1

Current Software state = ACTIVE

...

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2

Current Software state = STANDBY HOT

...

الخطوة 5: تحقق من وجود مساحة كافية في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) لتخزين الصورة الجديدة

a *.bin حجم الصورة حوالي 1 جيجابايت. تأكد من أن لديك عدة GB من المساحة الحرة في ذاكرة التمهيد المؤقتة قبل المتابعة.

أمر CLI:

dir bootflash:/ | in free

الناتج المتوقع:

WLC#dir bootflash:/ | in free

14785671168 bytes total (11446026240 bytes free)

الخطوة 6: تأكد من عدم وجود ترقية أخرى قيد التقدم

هذه خطوة حاسم، لأن إن التصق جهاز تحكم في تحسين سابق، بعد ذلك التحسين جديد يفشل.

أمر CLI:

show issu state detail

الناتج المتوقع:

WLC#show issu state detail

Current ISSU Status: Enabled

Previous ISSU Operation: N/A

=======================================================

System Check                        Status

-------------------------------------------------------

Platform ISSU Support               Yes

Standby Online                      Yes

Autoboot Enabled                    Yes

SSO Mode                            Yes

Install Boot                        Yes

Valid Boot Media                    Yes

Operational Mode                    HA-REMOTE

=======================================================

No ISSU operation is in progress

إجراء الترقية

بعد مرور جميع عمليات التحقق، يمكننا الآن المتابعة إلى ترقية وحدات التحكم اللاسلكية. يمكنك إختيار ترقية وحدات التحكم باستخدام واجهة سطر الأوامر (GUI) أو CLI. وهناك مزايا/عيوب لكلا الطريقتين. تمنحك واجهة سطر الأوامر (CLI) المزيد من التحكم حيث يمكنك بدء كل خطوة بشكل فردي، ولكن هذا يتطلب قدرا من العمل أكبر من الترقية عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI). يمكن إجراء ترقية وحدة التحكم عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من خلال ضغطة زر واحدة ويتم تنفيذ جميع الخطوات تلقائيا. ومع ذلك، إذا فشل شيء ما أثناء الترقية، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لإعادة بدء الخطوة المحددة التي فشلت. يوضح هذا الدليل إجراء ترقية CLI فقط، نظرا لأنه يمكن تنفيذ إجراء GUI ببساطة من خلال تنفيذ تعليمات GUI.

سير عمل واجهة سطر الأوامر (CLI) من ISSU

يوضح هذا القسم ملخصا موجزا للأوامر التي تم تنفيذها لترقية وحدات التحكم. يتم توفير شرح كامل لكل أمر وكل الخطوات:

الوصف

تثبيت ملف الإضافة <file>

يتم تحميل الصورة التي تم تنزيلها من CCO إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة إلى وحدة التحكم ويتم توسيعها في الحزم

تنزيل مسبق لصورة AP

يتم تنزيل صور نقطة الوصول المطابقة لصورة الإصدار 2 مسبقا إلى نقاط الوصول

تثبيت قاعدة التنشيط [جهاز ضبط الوقت الذي يتم إيقافه تلقائيا <30-1200>]

تزامن ISSU لإعادة تحميل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) متبوعا بالآخر. يتم إعادة تعيين مشغل التنشيط لنقطة الوصول (AP) بطريقة متداخلة مع أفضل محاولة للاحتفاظ بالاتصال بالعملاء

تثبيت commit

يؤدي الالتزام إلى جعل التغييرات دائمة

إكمال الإجراء

الخطوة 1: مسح إحصائيات التنزيل المسبق لنقطة الوصول

من الأفضل أن تقوم بمسح هذه الإحصائيات قبل الترقية بحيث يمكنك الحصول على إخراج جديد يتعلق فقط بالترقية الحالية. يجب ألا يكون هناك أي تنزيل مسبق قيد التقدم قبل بدء الترقية.

أمر CLI:

clear ap predownload statistics

show ap image

الناتج المتوقع:

WLC#show ap image

Total number of APs  : 2

Number of APs

Initiated                  : 0

Downloading                : 0

Predownloading             : 0

...

Predownload in progress    : No

الخطوة 2: إزالة صورة البرنامج السابقة

في حالة عدم وجود مساحة كافية في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash)، يمكنك دائما التفكير في تنظيف ملفات التثبيت القديمة باستخدام الأمر install remove inactive.

أمر CLI:

install remove inactive

الخطوة 3: تكوين قيمة النسبة المئوية لترقية تدفق نقطة الوصول

يمكنك تعيين هذه القيمة حتى 25٪ (الحد الأقصى للقيمة). لاحظ أنه إذا أخترت 5٪ (الحد الأدنى للقيمة)، فستتم ترقية نقاط وصول أقل لكل تكرار وستأخذ الترقية وقتا أطول، ولكن هذا يساعد على تقليل وقت التوقف عن العمل العالمي أيضا. أختر هذه القيمة وفقا لنشرك وتغطية نقطة الوصول.

أمر CLI:

conf t

ap upgrade staggered {5 | 15 | 25 | one-shot}

end

write memory

الخطوة 4: تنزيل صورة .bin على وحدة التحكم

يمكن ل Yon تحميل هذه الصورة عبر CLI أو من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI). مع واجهة المستخدم الرسومية، هذا يتم عندما تقوم بتشغيل عملية الترقية.

أمر CLI:

dir bootflash:*.bin

[OPTIONAL] copy ftp://

:

@

/

bootflash:

الخطوة 5: تثبيت الصورة

تبدأ هذه الخطوة المرحلة الأولى من الترقية. تتم إضافة صورة برنامج وحدة التحكم إلى ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) ويتم توسيعها في حزم. يجب أن يستغرق ذلك بضع دقائق. بمجرد اكتمال عملية "تثبيت إضافة"، تحقق من ظهور الصورة الجديدة على أنها "غير نشطة" من الأمر "show install summary".

أمر CLI:

install add file bootflash:

show install summary

الناتج المتوقع:

WLC#show install summary

[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type  St   Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG   C    17.09.04a.0.6

IMG   I    17.12.02.0.2739

الخطوة 6: تنزيل الصورة مسبقا إلى نقاط الوصول (APs)

قبل تنشيط الصورة، نحتاج إلى توجيه نقاط الوصول للتنزيل المسبق للصورة غير النشطة حاليا (V2). في حالة عدم بدء التنزيل المسبق، فستفشل ترقية ISSU لأنها خطوة مطلوبة لتقليل وقت التوقف عن العمل إلى الحد الأدنى. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق حسب عدد نقاط الوصول (APs) المرتبطة بوحدة التحكم وزمن انتقال الارتباط.

أمر CLI:

ap image predownload

show ap image

الناتج المتوقع:

WLC#show ap image

Total number of APs  : 2

Number of APs

Initiated                  : 0

Downloading                : 0

Predownloading             : 2

Completed downloading      : 0

Completed predownloading   : 0

Not Supported              : 0

Failed to Predownload      : 0

Predownload in progress    : Yes

الخطوة 7: تنشيط الصورة الجديدة

بمجرد الانتهاء من التنزيل المسبق، يمكنك تنشيط الصورة الجديدة. هذه هي الخطوة الأطول لعملية الترقية. يقوم بتشغيل عمليات التحقق من التوافق، بتثبيت الحزمة، وتحديث تفاصيل حالة الحزمة. إختياريا، يمكنك تكوين حد الوقت لإلغاء إضافة برنامج جديد بدون تنفيذ الصورة. تتراوح القيم الصالحة من 30 إلى 1200 دقيقة. القيمة الافتراضية هي 360 دقيقة (6 ساعات). بمجرد بدء عملية الترقية، تحدث عملية ISSU بالكامل: عمليات ترقية في وضع الاستعداد، ثم تبديل، ثم عمليات ترقية في وضع الاستعداد جديدة، ثم ترقية AP بشكل تدريجي.

أمر CLI:

install activate issu [auto-abort-timer <30-1200 mins>]

الناتج المتوقع:

WLC#install activate issu

install_activate: START Sun Jan 14 08:29:36 EST 2024

install_activate: Activating ISSU

NOTE: Going to start Activate ISSU install process

STAGE 0: System Level Sanity Check

===================================================

--- Verifying install_issu supported ---

--- Verifying standby is in Standby Hot state ---

--- Verifying booted from the valid media ---

--- Verifying AutoBoot mode is enabled ---

--- Verifying Platform specific ISSU admission criteria ---

--- Verifying Image ISSU Compatibility ---

Finished Initial System Level Sanity Check

STAGE 1: Installing software on Standby

===================================================

--- Starting install_remote ---

[2] install_remote package(s) on chassis 2/R0

WARNING: Found 1545 disjoint TDL objects.

[2] Finished install_remote on chassis 2/R0

install_remote: Passed on [2/R0]

Finished install_remote

STAGE 2: Restarting Standby

===================================================

--- Starting standby reload ---

Finished standby reload

--- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---

Finished wait for Standby to reach terminal redundancy state

STAGE 3: Installing software on Active

===================================================

--- Starting install_active ---

WARNING: Found 2969 disjoint TDL objects.

[1] install_active package(s) on chassis 1/R0

[1] Finished install_active on chassis 1/R0 install_active: Passed on [1/R0]

Finished install_active

STAGE 4: Restarting Active (switchover to standby)

===================================================

--- Starting active reload ---

New software will load after reboot process is completed

إنها لفكرة جيدة أن تراقب الحالة الحالية للترقية باستخدام الأمر "show chassis rmi" و"show undancy" بشكل دوري. هذا يظهر لك بمجرد إزالة وحدة تحكم من زوج HA وعندما تعود، وعلى أي إصدار. لاحظ أن العملية قد تستغرق حوالي 20 إلى 30 دقيقة.

بمجرد اكتمال الترقية، سترى الصورة نشطة ولكن "غير ملتزمة" :

WLC#show install summary

[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type  St   Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG   U    17.12.02.0.2739

--------------------------------------------------------------------------------

Auto abort timer: active , time before rollback - 05:23:37

--------------------------------------------------------------------------------

وبمجرد انتهاء التثبيت، ستبدأ وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في إعادة تحميل نقاط الوصول (AP) بطريقة متدرجة. لمراقبة ترقية نقطة الوصول التي تم ترتيبها، يمكنك إستخدام واجهة المستخدم الرسومية (تحت "إحصائيات ترقية نقطة الوصول" في قسم "ترقية البرامج") أو أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) "show ap وقت التشغيل"، والذي سيظهر وقت عمل CAPWAP لنقاط الوصول. هذا يعطي إشارة إلى نقاط الوصول التي تم إعادة تحميلها بالفعل. أنت يستطيع أيضا فحصت أن ال ap إنتهيت ترقية ب يفحص ال log، يستعمل ال "show logging" أمر على الجهاز تحكم:

Jan 20 14:23:22.478: %UPGRADE-6-STAGGERED_UPGRADE_COMPLETE: Chassis 2 R0/0: wncmgrd: Staggered AP Upgrade completed succesfully

الخطوة 8: [إختياري] إيقاف مؤقت "الإيقاف التلقائي"

في حالة إحتياجك إلى وقت أكثر من ال 6 ساعات الافتراضية للترقية (عندما يكون لديك الكثير من نقاط الوصول للترقية وتريد التأكد من أن هذا يعمل بشكل جيد قبل تثبيت الصورة)، يمكنك إيقاف هذا المؤقت. وبهذه الطريقة لن يتم التراجع التلقائي.

أمر CLI:

install auto-abort-timer stop

الخطوة 9: أجعل البرنامج الجديد ثابتا

قم بإلزام تغييرات التنشيط بأن تكون مستمرة عبر عمليات إعادة التحميل باستخدام الأمر install commit. هذه هي الخطوة الأخيرة في عملية ترقية عادية. يعمل الأمر install commit على ثبات البرامج عبر عمليات إعادة التمهيد.

أمر CLI:

install commit

الناتج المتوقع:

WLC#show install summary

[ Chassis 1/R0 2/R0 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type  St   Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG   C    17.12.02.0.2739

بمجرد تنفيذ الإصدار وإعادة تحميل نقاط الوصول (APs) على الإصدار الجديد، تنتهي ترقية ISSU.

عمليات إضافية

يمكنك العثور على بعض العمليات الأخرى التي قد تحتاج إلى القيام بها أثناء ترقية ISSU أو بعدها، مثل إجهاض الترقية أو التراجع إلى إصدار سابق :

إجهاض ISSU

تؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء عملية الترقية التي تم إجراؤها حتى الآن وإرجاع الجهاز إلى حالة التثبيت السابقة (V1) بطريقة ISSU. وهذا ينطبق على كل من وحدات التحكم ونقاط الوصول (AP). يمكن القيام بذلك في حالة ملاحظة تأثير شديد بسبب الترقية وإذا لم تقم بتأكيد الصورة بعد. يعمل هذا الأمر وهذه العملية فقط إذا لم يتم إصدار "تثبيت الالتزام" بعد. بمجرد تنفيذ الصورة، لا يمكنك التراجع بطريقة ISSU.

أمر CLI:

install abort issu

الناتج المتوقع:

STAGE 1: Rolling Back software on Standby

===================================================

--Starting Deactivation at the standby --

--- Starting abort_standby ---

[1] abort_standby package(s) on chassis 1/R0

WARNING: Found 1545 disjoint TDL objects.

[1] Finished abort_standby on chassis 1/R0

abort_standby: Passed on [1/R0]

Finished abort_standby

STAGE 2: Restarting Standby

===================================================

--- Starting standby reload ---

Finished standby reload

--- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---

Finished wait for Standby to reach terminal redundancy state

STAGE 3: Rolling Back software on Active

===================================================

--Starting Deactivation at the active --

--- Starting abort_active ---

WARNING: Found 1545 disjoint TDL objects.

[2] abort_active package(s) on chassis 2/R0

[2] Finished abort_active on chassis 2/R0

abort_active: Passed on [2/R0]

Finished abort_active

STAGE 4: Restarting Active (switchover to standby)

===================================================

--- Starting active reload ---

New software will load after reboot process is completed

SUCCESS: install_abort  Wed Jan 17 21:58:52 CET 2024

client_loop: send disconnect: Broken pipe

التبديل إلى وحدة التحكم "الأساسية"

في بيئة إنتاج، هذه الخطوة يمكن أن تكون مرغوبة إذا كنت تريد أن يكون جهاز التحكم الأصلي نشطا مرة أخرى. تذكر أنه بمجرد اكتمال ترقية ISSU، فإن الوحدة "الثانوية" هي وحدة التحكم النشطة. يمكنك دائما الرجوع إلى الحالة الأصلية عن طريق تنفيذ تبديل يدوي. تحتاج إلى التأكد من أن وحدة النظير في حالة "وضع الاستعداد السريع" قبل المتابعة.

أمر CLI:

redundancy force-switchover

التراجع إلى الحالة السابقة بمجرد اكتمال ترقية ISSU

بمجرد تنفيذ الترقية، لا يتم دعم الرجوع إلى الإصدار الأقدم ISSU للأنظمة الأساسية لوحدة التحكم اللاسلكية من السلسلة Cisco Catalyst 9800 Series. عند هذه النقطة، ستعني عملية التراجع إعادة تحميل كل من وحدات التحكم اللاسلكية ونقاط الوصول (AP) بسبب تغيير الرمز، مما سيؤدي إلى توفير وقت التوقف عن العمل. يمكنك البدء بالتحقق من نقاط التراجع المتاحة ثم تحديد أي منها سيتم التراجع عنها.

أمر CLI:

show install rollback

show install rollback id

install rollback to id

الناتج المتوقع:

WLC#sh install rollback

ID      Label                            Description

-------------------------------------------------------

3       No Label                         No Description

2       No Label                         No Description

1       No Label                         No Description

WLC#sh install rollback id 2

Rollback id - 2 (Created on 2024-04-22 10:31:57.000000000 +0000)

Label: No Label

Description: No Description

Reload required: NO

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type  St   Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG   C    17.09.04a.0.6

WLC#install rollback to id 2

install_rollback: START Thu May 30 09:44:38 UTC 2024

install_rollback: Rolling back to id 2

This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Rollback ---

Performing Rollback on all members

[2] Rollback package(s) on Chassis 2/R0

[1] Rollback package(s) on Chassis 1/R0

[2] Finished Rollback package(s) on Chassis 2/R0

Checking status of Rollback on [1/R0 2/R0]

Rollback: Passed on [1/R0 2/R0]

Finished Rollback operation

SUCCESS: install_rollback Thu May 30 09:45:40 UTC 2024

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة مواجهة مشكلة قبل ترقية وحدات التحكم اللاسلكية 9800 باستخدام ISSU أو أثناءها أو بعدها، نوصي بالمرور على هذا المستند الذي يشرح المشاكل الشائعة التي تواجهها وحلولها.

المراجع

- توفر عال باستخدام برامج التصحيح وترقية نقاط الوصول المتدفقة على وحدات التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800

- دليل التكوين 17.12.x