المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

أهداف سياسة جودة الخدمة

جودة خدمة Auto

تكوين واجهة سطر الأوامر لجودة الخدمة التلقائية

واجهة سطر الأوامر لجودة خدمة الوحدة النمطية

تكوين واجهة سطر الأوامر MQS

جودة خدمة المعدن

تكوين واجهة سطر الأوامر لجودة خدمة المعدن

التحقق من جودة الخدمة الشاملة باستخدام التقاط الحزمة

الرسم التخطيطي للشبكة

مكونات Lab ونقاط التقاط الحزم

سيناريو الاختبار 1: التحقق من صحة جودة الخدمة في الخادم

سيناريو الاختبار 2: التحقق من صحة جودة الخدمة في المرحلة التمهيدية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو 1: المحول الوسيط يعيد كتابة تمييز DSCP

السيناريو 2: يعيد محول إرتباط AP كتابة تمييز DSCP

تلميح أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من التكوين

القرار

المراجع

المقدمة

يصف هذا المستند طرق تكوين جودة الخدمة اللاسلكية (QoS) والتحقق منها واستكشاف أخطائها وإصلاحها على وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- WLC: C9800-40-K9 يركض 17.12.03

- نقطة الوصول (AP): C9120-AX-D

- المحول: C9300-48P يشغل 17.03.05

- العميل السلكي واللاسلكي: Windows 10

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تعتبر جودة الخدمة اللاسلكية ضرورية لضمان أن التطبيقات الحيوية تتلقى النطاق الترددي الضروري وزمن الوصول المنخفض المطلوبين لتحقيق الأداء الأمثل. يقدم هذا المستند دليلا شاملا لتكوين جودة الخدمة على شبكات Cisco اللاسلكية والتحقق من صحتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

يفترض هذا المقال أن القراء لديهم فهم أساسي لكل من مبادئ جودة الخدمة اللاسلكية والسلكية. من المتوقع أيضا أن يكون القراء بارعين في تكوين وإدارة Cisco WLCs و APs.

التكوين

ويتطرق هذا القسم إلى تكوين جودة الخدمة على وحدات التحكم اللاسلكية 9800. ومن خلال زيادة فعالية هذه التكوينات، يمكنك التأكد من أن التطبيقات الحيوية تتلقى النطاق الترددي العريض الضروري وزمن الوصول المنخفض، ومن ثم تحسين الأداء الكلي للشبكة.

يمكنك تقسيم تكوين جودة خدمة WLC 9800 إلى ثلاث فئات عامة مختلفة بشكل أساسي.

ملخص تكوين جودة خدمة WLC 9800

هذا وثيقة يمر من خلال كل قسم واحد بواحد في الأقسام التالية.

ملاحظة: تركز هذه المقالة على نقطة الوصول في الوضع المحلي. لا تتم مناقشة نقطة الوصول في وضع FlexConnect.

أهداف سياسة جودة الخدمة

هدف النهج هو إنشاء التكوين الذي يمكن فيه تطبيق سياسة جودة الخدمة. إن تنفيذ جودة الخدمة على Catalyst 9800 هو أمر معياري ومرن. يمكن للمستخدم أن يقرر تشكيل السياسات على ثلاثة أهداف مختلفة: مستوى SSID والعميل والمنفذ.

أهداف سياسة جودة الخدمة

يمكن تطبيق نهج SSID لكل نقطة وصول لكل SSID. يمكنك تكوين سياسات التنظيم ووضع العلامات على SSID.

يمكن تطبيق سياسات العميل في إتجاه الدخول والخروج. يمكنك تكوين سياسات وضع السياسات ووضع العلامات على العملاء. تجاوز AAA مدعوم أيضا.

يمكن تطبيق سياسات جودة الخدمة المستندة إلى المنفذ في منفذ مادي أو في منفذ منطقي.

جودة خدمة Auto

تعمل جودة خدمة QoS التلقائية اللاسلكية على أتمتة نشر ميزات جودة الخدمة اللاسلكية. يحتوي على مجموعة من ملفات التعريف المحددة مسبقا والتي يمكن تعديلها بشكل إضافي بواسطة المسؤول لتحديد أولوية تدفقات حركة المرور المختلفة. تتطابق جودة الخدمة التلقائية مع حركة المرور وتعين كل حزمة مطابقة لمجموعات جودة الخدمة. وهذا يسمح لمخطط سياسة الإخراج بوضع مجموعات جودة الخدمة معينة في قوائم انتظار محددة، بما في ذلك قائمة انتظار الأولوية.

نمط

مدخل العميل

مخرج العميل

مدخل BSSID

BSSID مخرج

مدخل أيسر

منفذ مخرج

راديو

الصوت

غير متوفر

غير متوفر

بلاتين أب

بلاتين

غير متوفر

AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

تشغيل ACM

ضيف

غير متوفر

غير متوفر

AutoQoS-4.0-WLAN-GT-SSID-Input-Policy

AutoQoS-4.0-wlan-gt-ssid-output-policy

غير متوفر

AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

فاتسلين

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

ممر سريع لمعلمات edca

enterprise-avc

غير متوفر

غير متوفر

AutoQos-4.0-wlan-et-SSID-input-AVC-Policy

AutoQoS-4.0-wlan-et-ssid-output-policy

غير متوفر

AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

يوضح هذا الجدول تغييرات التكوين التي تحدث عند تطبيق ملف تعريف جودة الخدمة التلقائي.

لتكوين جودة الخدمة التلقائية، انتقل إلى التكوين > جودة الخدمة

سير عمل جودة الخدمة

انقر فوق إضافة واضبط جودة الخدمة التلقائية إلى ممكن. أختر ماكرو جودة الخدمة التلقائية المناسب من القائمة. على سبيل المثال، يتم إستخدام ماكرو الصوت لتحديد أولوية حركة مرور الصوت.

تخطيط صوت AutoQoS

بمجرد تمكين الماكرو، حدد النهج الذي يجب إرفاقه بالنهج.

تكوين واجهة سطر الأوامر لجودة الخدمة التلقائية

# enable

# wireless autoqos policy-profile default-policy-profile mode voice

الآن بعد تمكين جودة الخدمة الآلية، يمكنك رؤية التغييرات التي حدثت. يسرد هذا القسم تغييرات التكوين للصوت.

class-map match-any AutoQos-4.0-Output-CAPWAP-C-Class

match access-group name AutoQos-4.0-Output-Acl-CAPWAP-C

class-map match-any AutoQos-4.0-Output-Voice-Class

match dscp ef

policy-map AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

class AutoQos-4.0-Output-CAPWAP-C-Class

priority level 1

class AutoQos-4.0-Output-Voice-Class

priority level 2

class class-default

interface TenGigabitEthernet0/0/0

service-policy output AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

interface TenGigabitEthernet0/0/1

service-policy output AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

interface TenGigabitEthernet0/0/2

service-policy output AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

interface TenGigabitEthernet0/0/3

service-policy output AutoQos-4.0-wlan-Port-Output-Policy

ip access-list extended AutoQos-4.0-Output-Acl-CAPWAP-C

10 permit udp any eq 5246 16666 any

wireless profile policy qos-policy

autoqos mode voice

service-policy input platinum-up

service-policy output platinum

ap dot11 24ghz cac voice acm

ap dot11 5ghz cac voice acm

ap dot11 6ghz cac voice acm

واجهة سطر الأوامر لجودة خدمة الوحدة النمطية

يسمح لك MQC بتعريف فئة حركة مرور البيانات، وإنشاء سياسة حركة مرور البيانات (خريطة السياسة)، وإرفاق سياسة حركة مرور البيانات بواجهة. يحتوي نهج حركة المرور على ميزة جودة الخدمة التي تنطبق على فئة حركة مرور البيانات.

سير عمل واجهة سطر الأوامر MQS

يوضح هذا المثال كيفية إستخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL) لتصنيف حركة المرور وتطبيق قيود النطاق الترددي.

قم بإنشاء قائمة تحكم في الوصول (ACL) لتحديد حركة المرور المحددة التي تريد إدارتها وتصنيفها. ويمكن القيام بذلك من خلال تحديد القواعد التي تطابق حركة المرور استنادا إلى المعايير مثل عناوين IP أو البروتوكولات أو المنافذ.

انتقل إلى التكوين > الأمان > قائمة التحكم في الوصول (ACL) وأضفها.

تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL)

بمجرد تصنيف حركة المرور باستخدام قائمة التحكم في الوصول (ACL)، قم بتكوين قيود النطاق الترددي للتحكم في مقدار النطاق الترددي المخصص لحركة المرور هذه.

انتقل إلى التكوين > الخدمات > جودة الخدمة وسياسة جودة الخدمة. قم بإرفاق قائمة التحكم في الوصول (ACL) داخل السياسة وقم بتطبيق الشرطة في كيلوبت لكل ثانية.

قم بالتمرير لأسفل وحدد ملف تعريف السياسة حيث سيتم تطبيق جودة الخدمة. يمكنك تحديد النهج في إتجاه الدخول/الخروج لكل من SSID أو العميل.

سياسة MQS

ملف تعريف MQS

تكوين واجهة سطر الأوامر MQS

ip access-list extended server-bw

1 permit ip host 192.168.31.10  any

!

class-map match-any server-bw

match access-group name server-bw

!

policy-map server-bw

class server-bw

police cir 100000

conform-action transmit

exceed-action drop

exit

class class-default

police cir 20000

conform-action transmit

exceed-action drop

exit

wireless profile policy default-policy-profile

service-policy input server-bw

service-policy output server-bw

exit

جودة خدمة المعدن

الغرض الأساسي من توصيفات جودة الخدمة هذه هو الحد من الحد الأقصى من قيم نقاط كود الخدمات المميزة (DSCP) المسموح بها على الشبكة اللاسلكية، وبالتالي التحكم في قيم أولوية المستخدم (UP) 802.11.

في وحدة التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية Cisco 9800 (WLC)، تكون توصيفات جودة الخدمة المعدنية محددة مسبقا وغير قابلة للتكوين. ومع ذلك، يمكنك تطبيق هذه التوصيفات على SSIDs معينة أو عملاء لفرض سياسات جودة الخدمة.

هناك أربع ملفات تعريف لجودة الخدمة المعدنية متوفرة:

ملف تعريف جودة الخدمة

الحد الأقصى ل DSCP

برونز

8

فضة

0

ذهب

34

بلاتينيوم

46

لتكوين جودة الخدمة (QoS) المعدنية على وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) Cisco 9800:

انتقل إلى التكوين > السياسة > جودة الخدمة & AVC.

- حدد ملف تعريف جودة الخدمة (QoS) المعدني المطلوب (البلاتين أو الذهب أو الفضة أو البرونز).

- تطبيق التوصيف المختار على SSID أو العميل الهدف.

ملف تعريف جودة خدمة المعدن

تكوين واجهة سطر الأوامر لجودة خدمة المعدن

#configure terminal

#wireless profile policy qos-policy

service-policy input platinum-up

service-policy output platinum

ملاحظة: يمكن تكوين عقد النطاق الترددي لكل مستخدم و SSID عبر سياسات جودة الخدمة (QoS) وليس مباشرة على جودة الخدمة (QoS) المعدنية. في 9800، تذهب حركة المرور غير المطابقة إلى الفئة الافتراضية.

ملاحظة: في واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، يمكنك تعيين جودة الخدمة المعدنية فقط لكل SSID. على CLI (واجهة سطر الأوامر)، يمكنك أيضا تكوينه على هدف العميل.

التحقق من جودة الخدمة الشاملة باستخدام التقاط الحزمة

الآن بعد اكتمال تكوين جودة الخدمة، من الضروري فحص حزم جودة الخدمة والتحقق من أن نهج جودة الخدمة تعمل بشكل صحيح من النهاية إلى النهاية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التقاط الحزم وتحليلها.

لإجراء نسخ مماثل لتكوين جودة الخدمة والتحقق من صحته، يتم إستخدام بيئة معملية على نطاق صغير. يتضمن المختبر هذه المكونات:

- WLC

- أسوشيتد برس

- نقطة وصول 'sniffer' لأخذ OTA

- كمبيوتر سلكي

- تبديل

يتم توصيل جميع هذه المكونات بنفس المحول في بيئة المختبر. تشير الأرقام المبرزة في هذا الرسم التخطيطي إلى النقاط التي يتم فيها تمكين التقاط الحزمة لمراقبة تدفق حركة المرور وتحليله.

الرسم التخطيطي للشبكة

طوبولوجيا المعامل

مكونات Lab ونقاط التقاط الحزم

WLC:

- إدارة سياسات جودة الخدمة وتكويناتها للشبكة اللاسلكية.

- نقطة التقاط الحزمة: التقاط حركة مرور البيانات بين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ونقطة الوصول (AP) والمحول.

نقطة الوصول:

- توفر اتصال لاسلكي بالعملاء وتفرض سياسات جودة الخدمة.

- نقطة التقاط الحزمة: التقاط حركة مرور البيانات بين نقطة الوصول والمحول.

نقطة وصول sniffer:

- يعمل كجهاز مخصص لالتقاط حركة المرور اللاسلكية.

- نقطة التقاط الحزمة: على قبض حركة مرور لاسلكي بين نقطة الوصول والعملاء اللاسلكي.

الكمبيوتر السلكي:

- يتم توصيله بالمحول لمحاكاة حركة المرور السلكية والتحقق من جودة الخدمة الشاملة.

- نقطة التقاط الحزمة: على قبض حزم جودة الخدمة التي تم إرسالها واستقبالها عبر إرتباط سلكي.

كمبيوتر لاسلكي:

- متصل بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لمحاكاة حركة مرور البيانات اللاسلكية والتحقق من جودة الخدمة الشاملة.

- نقطة التقاط الحزمة: على قبض حزم جودة الخدمة المرسلة والمستلمة عبر إرتباط لاسلكي.

المحول:

- الجهاز المركزي الذي يربط بين جميع مكونات المختبر وييسر تدفق حركة المرور.

- نقاط التقاط الحزمة: التقاط حركة مرور في منافذ محول متنوعة للتحقق من تنفيذ جودة الخدمة المناسب.

منطقيا ال LAB طبولوجيا يستطيع كنت أرسم مثل هذا.

طبولوجيا المعامل المنطقية

لاختبار تكوين جودة الخدمة والتحقق من صحته، يتم إستخدام iPerf لإنشاء حركة مرور البيانات بين العميل والخادم. يتم إستخدام هذه الأوامر لتسهيل الاتصال عبر وحدة التحكم iPerf، مع تبادل أدوار الخادم والعميل استنادا إلى إتجاه إختبار جودة الخدمة.

سيناريو الاختبار 1: التحقق من صحة جودة الخدمة في الخادم

الهدف للتحقق من صحة تكوين جودة الخدمة لتدفق البيانات. يتضمن الإعداد قيام كمبيوتر سلكي بإرسال الحزم باستخدام DSCP 46 إلى كمبيوتر شخصي لاسلكي.

يتم تكوين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام سياسة "جودة الخدمة البلاتينية" المعدنية لاتجاه كل من تدفق البيانات وإتجاه تدفق البيانات.

إعداد الاختبار:

- تدفق حركة المرور:

المصدر: جهاز كمبيوتر سلكي

الوجهة: كمبيوتر لاسلكي

نوع حركة المرور: حزم UDP باستخدام DSCP 46

- تكوين سياسة جودة الخدمة على WLC:

ملف تعريف جودة الخدمة: جودة الخدمة (QoS) المعدنية - جودة الخدمة البلاتينية

الإتجاه: كل من تدفق البيانات إلى الخادم ونهضتها

- أوامر تكوين جودة الخدمة المعدنية:

wireless profile policy qos-policy

service-policy input platinum-up

service-policy output platinum

المخطط المنطقي ومحادثة DSCP في إتجاه تدفق البيانات.

نقطة محادثة DSCP

التقاط الحزمة المأخوذ على الكمبيوتر الشخصي السلكي. هذا يؤكد أن ال pc يرسل ربط UDP إلى الغاية محددة IP 192.168.10.13 مع الصحيح DSCP تمييز من 46.

التقاط الكمبيوتر السلكي - إتجاه تدفق البيانات

بعد ذلك، دعنا نفحص حزمة ملتقطة على محول الوصلة المتصل بالكمبيوتر السلكي. يثق المحول في علامة DSCP وتظل قيمة DSCP دون تغيير عند 46.

ملاحظة: مفتاح ميناء على المادة حفازة 9000 sery تقصير إلى دولة موثوق بها.

التقاط واجهة وصلات PC السلكية

بعد فحص التقاط الحزمة على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) المأخوذ باستخدام EPC، تصل الحزمة بنفس علامة DSCP الخاصة ب 46 من محول الوصلة.  هذا يؤكد أن ال DSCP حفظت تمييز بما أن الربط يصل إلى ال WLC.

إتجاه تدفق WLC EPC

عندما يرسل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الحزمة إلى نقطة الوصول داخل نفق CAPWAP، فإنها عبارة عن تقاطع حرج حيث يمكن أن تعدل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بروتوكول DSCP استنادا إلى التكوين الخاص به. دعونا تقسيم التقاط الحزمة، والذي يتم إبرازه بنقاط مرقمة للوضوح:

- الطبقة الخارجية ل CAPWAP: تعرض الطبقة الخارجية من نفق CAPWAP علامة DSCP على أنها 46، وهي القيمة المتلقاة من نهاية المحول.

- قيمة أعلى 802.11 داخل CAPWAP: داخل نفق CAPWAP تقوم WLC بتعيين أولوية المستخدم (UP) ل DSCP من 46 إلى 802.11، والتي تتطابق مع حركة مرور الصوت.

- قيمة DSCP داخل CAPWAP: يعمل Cisco 9800 WLC باستخدام نموذج DSCP موثوق به، لذلك يتم الاحتفاظ بقيمة DSCP داخل نفق CAPWAP عند 46 نفس طبقة DSCP الخارجية.

علامات CAPWAP DSCP

بعد ذلك، تحقق من الحزمة نفسها على منفذ محول توصيل نقطة الوصول.

تظل قيمة DSCP على طبقة CAPWAP الخارجية عند 46. لأغراض توضيحية، يتم تمييز حركة مرور CAPWAP الداخلية لإظهار التمييز.

التقاط واجهة محول وصلة AP

ما إن يستلم ال ap الربط، هو يبث الربط عبر الهواء. للتحقق من تمييز أولوية المستخدم (UP)، يتم إستخدام التقاط عبر الهواء (OTA) مأخوذ مع نقطة وصول sniffer.

قامت نقطة الوصول بإعادة توجيه الإطار بقيمة UP تبلغ 6. وهذا يؤكد أن نقطة الوصول تقوم بتعيين قيمة DSCP بشكل صحيح إلى قيمة 802.11 UP (6) المناسبة، والتي تتوافق مع حركة مرور الصوت.

التقاط OTA من AP إلى عميل

في المرحلة الأخيرة، تكون الحزمة المستلمة من قبل الكمبيوتر اللاسلكي. يستقبل الكمبيوتر اللاسلكي الإطار بقيمة DSCP تبلغ 46.

وهذا يشير إلى أنه يتم الاحتفاظ بعلامات DSCP عبر مسار الإرسال بالكامل، من الكمبيوتر الشخصي السلكي إلى الكمبيوتر اللاسلكي. تؤكد قيمة DSCP المتناسقة التي تبلغ 46 نقطة على تطبيق سياسات جودة الخدمة (QoS) والمحافظة عليها بشكل صحيح في إتجاه تدفق البيانات.

التقاط الكمبيوتر اللاسلكي

سيناريو الاختبار 2: التحقق من صحة جودة الخدمة في المرحلة التمهيدية

في سيناريو الاختبار هذا، يكون الهدف هو التحقق من صحة تكوين جودة الخدمة للتحميل. يتضمن الإعداد كمبيوتر لاسلكي يرسل حزم UDP مع DSCP 46 إلى كمبيوتر شخصي سلكي. يتم تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام سياسة "جودة الخدمة البلاتينية" الخاصة بالمعادن لكل من أتجاهات الخادم والنزل.

- تدفق حركة المرور:

المصدر: كمبيوتر لاسلكي

الوجهة: كمبيوتر سلكي

نوع حركة المرور: حزم UDP باستخدام DSCP 46

- تكوين سياسة جودة الخدمة على WLC:

ملف تعريف جودة الخدمة: جودة خدمة Platinum

الإتجاه: كلا من الخادم والتدفق

- أوامر تكوين جودة الخدمة المعدنية:

wireless profile policy qos-policy

service-policy input platinum-up

service-policy output platinum

مخطط منطقي وتحويل DSCP في إتجاه الخادم:

مخطط منطقي وتحويل DSCP - تدفق

الحزم المرسلة من كمبيوتر لاسلكي إلى كمبيوتر سلكي. يتم التقاط هذا على الكمبيوتر اللاسلكي.

يرسل الكمبيوتر اللاسلكي حزم UDP باستخدام DSCP 46.

التقاط الكمبيوتر اللاسلكي في إتجاه البث

بعد ذلك دعونا ننظر في عملية التقاط OTA من العميل إلى AP.

تلميح: عند إستخدام كمبيوتر لاسلكي من Windows لإرسال الحزم باستخدام DSCP 46، يقوم Windows بتعيين DSCP 46 إلى قيمة أولوية المستخدم (UP) وهي 5 (فيديو). ونتيجة لذلك، يعرض التقاط OTA الحزم كحركة مرور فيديو (up 5). ومع ذلك، إذا قمت بفك تشفير الحزمة، فإن قيمة DSCP تظل عند 46.

ملاحظة: بدءا من الإصدار 17.4، يتمثل السلوك الافتراضي ل Cisco 9800 WLC في الثقة في قيمة DSCP في ملف تعريف انضمام نقطة الوصول. وهذا يضمن الحفاظ على قيمة DSCP الخاصة ب 46 والوثوق بها بواسطة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، مما يمنع أي مشاكل متعلقة بسلوك تعيين DSCP لنظام Windows.

تعيين Windows حتى DSCP

يتم تحليل عملية الالتقاط المشفرة عبر الهواء (OTA) التي تم التقاطها من إعداد المختبر للتحقق من تكوين جودة الخدمة من الخادم.

يظهر التقاط OTA الحزم ذات قيمة أولوية المستخدم (UP) 5 (فيديو). وعلى الرغم من أن التقاط OTA يظهر على 5، فإن قيمة DSCP داخل الحزمة المشفرة تظل على 46.

إعداد المعامل OTA في إتجاه المنبع

بعد ذلك، يتم تحليل التقاط الحزمة على منفذ وصلة AP لضمان الحفاظ على قيمة DSCP أثناء نقل الحزمة من نقطة الوصول إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

- يتم الاحتفاظ بقيمة DSCP على طبقة CAPWAP الخارجية عند 46.

- وداخل نفق CAPWAP، يتم أيضا الاحتفاظ بقيمة DSCP عند 46.

التقاط إرتباط AP في إتجاه تدفق البيانات

يتم التقاط الأمر في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) حيث تصل الحزمة من المحول.

- تصل الحزمة إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مع قيمة DSCP التي تبلغ 46 على طبقة CAPWAP الخارجية.

- وداخل نفق CAPWAP، يتم الاحتفاظ بقيمة DSCP عند 46.

WLC EPC يعرض الحزم الواردة من AP

بعد أن تأخذ الحزمة دور مسمار في ال WLC، يتم إرسالها مرة أخرى إلى مفتاح الوصلة، موجه إلى الكمبيوتر السلكي. تقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بإعادة توجيه الحزمة باستخدام قيمة DSCP التي تبلغ 46.

WLC EPC يعرض الحزم المرسلة إلى جهاز كمبيوتر سلكي

وأخيرا، يتم تحليل التقاط الحزمة في وصلة الكمبيوتر الشخصي السلكية لضمان الحفاظ على قيمة DSCP عند وصول الحزمة من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

التقاط محول وصلات PC السلكية في إتجاه الخادم

في المرحلة الأخيرة، يتم تحليل الحزمة التي يتم استقبالها بواسطة الكمبيوتر الشخصي السلكي لضمان وصول الحزمة إلى الكمبيوتر السلكي بقيمة DSCP التي تبلغ 46.

التقاط جهاز الكمبيوتر السلكي - إتجاه تدفق البيانات

نجح إختبار جودة الخدمة للتدفق في التحقق من تكوين جودة الخدمة لحركة مرور البيانات المتدفقة من الكمبيوتر الشخصي اللاسلكي إلى الكمبيوتر السلكي. إن الاحتفاظ الثابت بقيمة DSCP البالغة 46 في جميع مسارات الإرسال بالكامل يؤكد أنه يتم تطبيق نهج جودة الخدمة (QoS) وإنفاذها بشكل صحيح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تكون التطبيقات الصوتية والمرئية وغيرها من التطبيقات في الوقت الفعلي حساسة بشكل خاص لمشاكل أداء الشبكة، وقد يؤدي أي انخفاض في جودة الخدمة (QoS) إلى تأثيرات ملحوظة ومضرة. عندما يتم تعليم حزم جودة الخدمة بقيم DSCP أقل، يمكن أن يكون التأثير على الصوت والفيديو كبيرا.

التأثير على الصوت:

- زمن انتقال أكبر: يتطلب الاتصال الصوتي زمن وصول أقل لضمان أن المحادثات طبيعية وسهلة. قد يؤدي انخفاض قيم DSCP إلى تأخير الحزم الصوتية، مما يؤدي إلى حدوث تأخر ملحوظ في المحادثات.

- الرجفان: يمكن أن يعطل المتغير في أوقات وصول الحزم (الرجفان) التسليم السلس للحزم الصوتية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى صوت مموه أو مضغوط، مما يجعل من الصعب فهم السماعة.

- فقدان الحزمة: تكون الحزم الصوتية حساسة للغاية لفقدان الحزمة. حتى أن مقدارا ضئيلا من فقدان الحزمة قد يؤدي إلى فقد الكلمات أو المقاطع اللفظية، مما يؤدي إلى ضعف جودة المكالمات وسوء الفهم.

- التشوه والارتداد: يمكن أن يؤدي زيادة التأخير والتشوه إلى حدوث تشوه في الصوت والصدى، مما يقلل من جودة المكالمة الصوتية بشكل أكبر.

التأثير على الفيديو:

- زمن وصول أكبر: تتطلب إتصالات الفيديو زمن وصول أقل للحفاظ على المزامنة بين تدفقات الصوت والفيديو. وقد تتسبب زيادة زمن الوصول في حدوث تأخيرات، مما يجعل من الصعب الحصول على تفاعلات في الوقت الحقيقي.

- الاهتزاز: يمكن أن يتسبب الاهتزاز في وصول إطارات الفيديو خارج الترتيب أو على فترات غير منتظمة، مما يؤدي إلى تجربة فيديو شديدة اللمعان أو التأتأة.

- فقد الحزم: يمكن أن ينتج عن الحزم المفقودة إطارات مفقودة، مما يمكن أن يؤدي إلى تجميد الفيديو أو عرض التشوهات.

- جودة فيديو منخفضة: يمكن أن يؤدي انخفاض قيم بروتوكول DSCP إلى تخصيص عرض النطاق الترددي لتدفقات الفيديو، مما يؤدي إلى دقة أقل وجودة فيديو أقل. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب رؤية التفاصيل المهمة في الفيديو.

السيناريو 1: المحول الوسيط يعيد كتابة تمييز DSCP

في سيناريو أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذا، يتم التحقيق في تأثير إعادة كتابة محول متوسط لعلامة DSCP على حركة المرور عند وصولها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). ولتكرار هذا، يتم تكوين المحول لإعادة كتابة علامة DSCP 46 على CS1 على واجهة وصلات الكمبيوتر الشخصي السلكية.

يتم إرسال الحزمة من الكمبيوتر السلكي مع علامة DSCP 46.

حزمة إرسال PC سلكية مع علامة DSCP 46

تصل الحزمة إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بقيمة DSCP من CS1 (DSCP 8). يقلل التغيير من DSCP 46 إلى DSCP 8 بشكل كبير من أولوية الحزمة.

WLC EPC يظهر تمييز CS1

في هذه الخطوة، يتم تحليل الحزمة التي تمت إعادة توجيهها بواسطة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى نقطة الوصول.

- يتم تمييز رأس CAPWAP الخارجي باستخدام CS1 (DSCP 8).

- يتم أيضا تمييز رأس CAPWAP الداخلي باستخدام CS1 (DSCP 8).

- تم تعيين قيمة أولوية المستخدم (UP) على BK (الخلفية).

WLC EPC يظهر علامة CS1 في حركة مرور CAPWAP

تصل الحزمة إلى الكمبيوتر الشخصي اللاسلكي مع قيمة DSCP من CS1 (DSCP 8).

التقاط جهاز كمبيوتر لاسلكي يظهر علامات CS1

يوضح هذا السيناريو كيف يمكن أن يؤدي التكوين الخاطئ على محول متوسط إلى كسر تكوين جودة الخدمة، مما يؤدي إلى الأداء المخفض لحركة المرور ذات الأولوية العالية. تم التعامل مع الحزم الصوتية، التي تم تمييزها في البداية للأولوية العليا، على أنها حركة مرور أقل أولوية بسبب إعادة كتابة بروتوكول DSCP. يؤكد هذا السيناريو أهمية ضمان أن تحافظ أجهزة الشبكة الوسيطة بشكل صحيح على علامات جودة الخدمة للحفاظ على جودة الخدمة المطلوبة لحركة المرور ذات الأولوية العالية.

السيناريو 2: يعيد محول إرتباط AP كتابة تمييز DSCP

في هذا السيناريو، يتم التحقق من تأثير محول متوسط متصل بنقطة الوصول لإعادة كتابة علامة DSCP على حركة المرور.

- يتم تكوين المحول المتصل بنقطة الوصول لإعادة كتابة علامة DSCP 46 إلى قيمة مختلفة CS1 على واجهة وصلة AP.

- يتم إرسال الحزمة من الكمبيوتر السلكي مع علامة DSCP تبلغ 46. هذا يؤكد أن حركة المرور علمت بشكل صحيح ب DSCP 46 في المصدر.

التقاط Wireless PC يوضح DSCP 46

يتم التقاط الأمر في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) حيث تصل الحزمة من المحول.

تصل الحزمة إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مع قيمة DSCP لرأس CAPWAP الخارجي من CS1 ( DSCP وقيمة DSCP الداخلية من 46. هذا يقع لأن المفتاح متوسط يستطيع لا يرى الحركة مرور يغلف داخل ال CAPWAP نفق.

يثق عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في علامة DSCP داخل نفق CAPWAP ويعيد توجيه حركة مرور البيانات إلى الكمبيوتر الشخصي المتصل باستخدام علامة DSCP الداخلية التي تبلغ 46.

WLC EPC يعرض قيم CAPWAP DSCP

تصل الحزمة إلى الكمبيوتر السلكي بقيمة DSCP تبلغ 46. تؤكد أن ال WLC بشكل صحيح يرسل الربط مع ال DSCP قيمة أصلي DSCP من 46، مع الحفاظ على علامة عالية الأولوية.

تلقى الكمبيوتر السلكي الحزمة باستخدام DSCP 46

على الرغم من أن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) قام بإعادة توجيه حركة المرور باستخدام علامة DSCP رقم 46، فمن المهم فهم أن حركة المرور من نقطة الوصول إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) تمت معالجتها كأولوية منخفضة بسبب إعادة كتابة علامة DSCP الخارجية إلى CS1 (DSCP 8).

يمكن أن يكون هناك يتعدد مفتاح بين ap و ال WLC، وإن أعطيت الحركة مرور يكون منخفض الأولوية، هو يستطيع وصلت إلى ال WLC متأخر. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التأخير والتشوه وفقد الحزمة المحتمل، مما قد يقلل من جودة الخدمة لحركة المرور ذات الأولوية العالية مثل الصوت.

تلميح أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تحقق من تمييز DSCP الأولي: التقاط الحزم في المصدر (على سبيل المثال، الكمبيوتر السلكي) لضمان تعليم حركة المرور بشكل صحيح باستخدام قيمة DSCP المقصودة.

2. تحقق من تكوينات الجهاز الوسيط: راجع تكوين جميع المحولات والموجهات الوسيطة للتأكد من أنها لا تقوم بإعادة كتابة قيم DSCP بشكل غير مقصود.

3. التقاط حركة المرور في النقاط الرئيسية:

1. قبل وبعد المفتاح الوسيط.

2. في مركز التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية.

3. في الوجهة (على سبيل المثال، الكمبيوتر الشخصي اللاسلكي).

4. محاكاة سيناريوهات حركة المرور: إستخدام مولدات حركة المرور أو أدوات محاكاة الشبكة لإنشاء أنواع مختلفة من حركة المرور ومراقبة كيفية معالجة جودة الخدمة بواسطة الشبكة اللاسلكية.

5. ارجع إلى مستند أفضل 9800: مراجعة وثائق أفضل الممارسات لعام 9800 حول تكوين جودة الخدمة وعلامات DSCP.

التحقق من التكوين

On the WLC, these commands can be used to verify the configuration.

# show run qos

# show policy-map <policy-map name>

# show class-map <policy-map name>

# show wireless profile policy detailed <policy-profile-name>

# show policy-map interface wireless ssid/client profile-name <name> radio type 2GHz|5GHz|6GHz ap name <AP name> input|output <-- Main command.

# show policy-map interface wireless client mac <MAC> input|output

# show wireless client mac <MAC> service-policy input|output

On AP, these commands can be used to check the QoS.

# show dot11 qos

# show controllers dot11Radio 1 | begin EDCA

القرار

يعد الحفاظ على تهيئة متسقة لجودة الخدمة عبر الشبكة أمرا بالغ الأهمية لضمان أن حركة المرور ذات الأولوية العالية، مثل الصوت والفيديو، تتلقى المستوى المناسب من الخدمة والأداء. من الضروري التحقق من صحة عمليات تهيئة جودة الخدمة بشكل منتظم لضمان توافق جميع أجهزة الشبكة مع السياسات المقصودة لجودة الخدمة. يساعد هذا التحقق من الصحة على تحديد أي أخطاء أو انحرافات في التكوين قد تؤثر على أداء الشبكة وتصحيحها.

المراجع

- فهم وحدات التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 Series واستكشاف أخطائها وإصلاحها

- أفضل ممارسات تكوين Cisco Catalyst 9800 Series

- دليل تكوين برنامج وحدة التحكم اللاسلكية من Cisco Catalyst 9800 Series، Cisco IOS® XE Dublin، الإصدار 17.12.x

- دليل أستكشاف أخطاء شبكة LAN اللاسلكية وإصلاحها عبر الصوت عبر الشبكة المحلية اللاسلكية (VoWLAN)

- تمكين وضع علامات جودة خدمة DSCP على أجهزة Windows