المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

الخطوة 1. على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

الخطوة 2. في CSSM

الخطوة 3. على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المراجع

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل دون اتصال (air-gapped) ترخيص على مادة حفازة 9800 لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

معرفة موصى بها لعملية المدخل الأساسية الخاصة ب 9800 WLC و CSSM (مدير البرنامج الذكي من Cisco).

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية، ولكنها تنطبق على جميع الإصدارات بعد 17.3:

- Virtual 9800-CL WLC، الإصدار 17.9.5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

الخطوة 1. على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

1. تعيين وضع اتصال الترخيص على Air Gap وميزة AirGap إلى ممكن:

The CLI equivalent is:

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2. تصدير تقرير RUM من لجنة الاتصال اللاسلكية. يؤدي ذلك إلى حفظ إستهلاك الترخيص الحالي إلى ملف:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

الخطوة 2. في CSSM

1. سجل الدخول إلى حساب CSSM.

2. انتقل إلى علامة التبويب تقارير، ثم إستخدام ملفات بيانات. انقر فوق ملفات بيانات الاستخدام:

3. انقر فوق إستعراض، ثم حدد تقرير RUM الذي تم الحصول عليه من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). انقر فوق تحميل البيانات:

4. بمجرد تحميل تقرير RUM إلى CSSM، يظهر الزر download أسفل عمود الإقرار. طقطقة تنزيل:

الخطوة 3. على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

إستيراد ACK على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

التحقق من الصحة

بعد تطبيق خطوات التكوين الواردة أعلاه، تظهر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) على CSSM ضمن المخزون > مثيلات المنتج.

إذا تم تسجيل عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) نشط من زوج HA، يتم عرض كل من قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشطة والاحتياطية ضمن علامة التبويب مثيلات المنتج على CSSM.

مثال على إخراج من عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) تم تكوينه بنجاح:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC

Virtual Account:

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Transport Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id:

Usage Reporting:

Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC

Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC

Last report file write:

Trust Code Installed:

Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا فشل تحميل RUM إلى بوابة CSSM، فقد يكون ذلك بسبب تسجيل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الخاص بك بالفعل من خلال الاتصال المباشر على البوابة. حذف الجهاز من مخزون CSSM. يمكنك بعد ذلك تحميل تقرير RUM.

المراجع

- تكوين الترخيص باستخدام SLUP