المحتويات

المقدمة

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية

نظام KPIS الخاص بوحدة التحكم WLC العامة

مؤشرات الأداء الأساسي لنقطة الوصول الخاصة بالمدرب

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المتعلقة بالعميل اللاسلكي

أحصائيات التردد اللاسلكي

عمليات إسقاط الحزمة وتكبيرها على وحدة المعالجة المركزية (CPU)

إتصالات الشاشة مع WLCs الأخرى أو DNAC أو DNAS

أتمتة تجميع البيانات لمؤشرات الأداء الرئيسية

المقدمة

يصف هذا المستند قائمة الأوامر التي يمكن إستخدامها للتحقق من حالة الطراز 9800 ومراقبتها والتعرف بشكل استباقي على أي مشاكل محتملة.

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية

هناك فئات مختلفة لمؤشرات الأداء وتغطي هذه الوثيقة الفئات التالية :

- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) العامة (وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية): تحقق من حالة وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وحالات التعطل ووحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام الذاكرة

- نقاط الوصول الرئيسية (KPIs): عدم إتصالات نقطة الوصول وتعطل البيانات والعلامات غير المشفرة

- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المتعلقة بالعميل اللاسلكي: توزيع حالة العميل وأسباب حذف العميل وحالات فشل RADIUS

- حالات التردد اللاسلكي: توزيع طاقة قناة AP/tx وتحميل وتغييرات القنوات وأحداث DFS

- حالات إسقاط الحزم وتثبيتها في وحدة المعالجة المركزية (CPU): التحقق من حالات السقوط والحزم التي يتم رصدها وحالات فشل المخزن المؤقت واستخدام بيانات DataPath

- الاتصال ب WLCs الأخرى أو DNAC أو DNAS: التحقق من إمكانية التنقل والاتصال باستخدام DNAC أو DNAS

- أتمتة عمليات تحويل البيانات لمؤشرات الأداء الرئيسية: كيفية أتمتة عمليات جمع بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية القيام بالمجموعات الدورية.

نظام KPIS الخاص بوحدة التحكم WLC العامة

- تحقق من وقت عمل WLC وإصداره وتأكد من أن WLC في وضع التثبيت

show version | iTime|وضع التثبيت|برنامج Cisco IOS Software

- تحقق من التكرار وحدد ما إذا كان هناك أي محولات

إظهار التكرار | i الوقت|الموقع|حالة البرنامج الحالية|المحولات

- أعطال/مراكز عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC): تحديد ما إذا كانت هناك أي وحدات تجميع خاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أو تقارير خاصة بالنظام

Physical WLCs 9800-40 و 9800-80:

!!Active:

dir harddisk:/core/ | i core|system-report

!!Standby:

dir stby-harddisk:/core/| i core|system-report

Virtual WLC و 9800-L:

!!Active

dir bootflash:/core/ | i core|system-report

!!Standby

dir stby-bootflash:/core/ | i core|system-report

- فحص إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU): تحديد ما إذا كانت هناك أي عملية تستخدم الكثير من وحدة المعالجة المركزية (CPU).

يعالج sh النظام الأساسي لوحدة المعالجة المركزية الذي تم فرزه | ex 0٪ 0٪ 0٪

ملاحظة: بالنسبة لمعيار 9800-CL و 9800-L، يمكننا ملاحظة سلوك متوقع يتمثل في وحدة المعالجة المركزية (CPU) عالية في UCODE_PKT_PPE0.

- التحقق من إستخدام وحدة المعالجة المركزية لكل عملية WNCD

إظهار النظام الأساسي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) للعمليات المفروزة | أريد

- تحقق من إستخدام الذاكرة: حدد ما إذا كانت الذاكرة تنفد من الجهاز وما إذا كانت هناك عملية تحتفظ بالكثير من الذاكرة.

إظهار موارد منصة العمل (أساسي)

إظهار النظام الأساسي لذاكرة العملية المفروزة

إظهار العمليات محاسبة النظام الأساسي للذاكرة (متقدم)

- الأجهزة: تأكد من المراوح والطاقة وأجهزة الإرسال والاستقبال ودرجة الحرارة،

إظهار النظام الأساسي

إظهار المخزون

show environment (للطرز المادية 9800-40 و 9800-80 و 9800-L فقط)

- التحقق من الترخيص: تأكد من أن WLC مرخص

إظهار ملخص الترخيص | الحالة:

مؤشرات الأداء الأساسي لنقطة الوصول الخاصة بالمدرب

- فحص العدد الإجمالي لنقاط الوصول:

إظهار ملخص نقطة الوصول | عدد نقاط الوصول

- تحقق من عمليات إعادة تحميل نقطة الوصول أو عمليات إعادة تشغيل نقطة الوصول. التعرف على نقاط الوصول ذات "وقت تشغيل نقطة الوصول" أقل —>إعادة تحميل أو تقليل "وقت تشغيل الاقتران"—> إعادة تشغيل Capwap

إظهار وقت تشغيل نقطة الوصول | ex _____([0-9])+ يوم

ملاحظة: التركيز على نقاط الوصول التي تم إعادة تحميلها أو إعادة تشغيلها في غضون يوم واحد

- التحقق من وجود أعطال لنقطة الوصول

إظهار عطل AP

- التحقق من وجود أعلى عدد من الأحداث أو الأحداث غير المتوقعة لإنهاء جلسة AP

إنهاء جلسة AP لإظهار الحالات اللاسلكية

- التحقق من أسباب قطع الاتصال ووقت قطع الاتصال

إظهار محفوظات نقطة الوصول لاسلكيا | أنا لم أنضم

- التحقق من نقاط الوصول ذات العلامات غير المكونة بشكل صحيح

إظهار ملخص علامة نقطة الوصول | نعم

- التحقق من نقاط الوصول التي لا يوجد بها عملاء متصلين

إظهار عدد العملاء التنازلي لفرز مجموع AP | i __0_

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المتعلقة بالعميل اللاسلكي

- إجمالي عدد العملاء المتصلين وحالات هؤلاء العملاء

إظهار ملخص اللاسلكي

إظهار تفاصيل عميل الحالات اللاسلكية | i المصادقة :|إمكانية التنقل :|معرفة IP :|تعليق مصادقة ويب :|تشغيل :|حذف قيد التقدم :

- تحقق من أسباب حذف العميل وابحث عن أعلى القيم والعدادات التي تتزايد

إظهار أسباب حذف عميل الحالات اللاسلكية | e : 0

إظهار حالات اللاسلكي لتتبع الفشل

- تحقق من حالات فشل RADIUS، وعمليات رفض الوصول، والحزم غير المستجيبة، وقوائم الانتظار الطويلة

show radius statistics

- التحقق من وجود خوادم RADIUS التي تم وضع علامة "متوفي" عليها

إظهار خوادم AAA | النظام الأساسي I مفقود: الإجمالي|RADIUS: المعرف

أحصائيات التردد اللاسلكي

- افحص القنوات، الأجهزة، أسقاط الراديو:

إظهار ملخص نقطة الوصول AP dot11 بسرعة 5 جيجاهرتز

إظهار ملخص نقطة الوصول AP dot11 بسرعة 24 جيجاهرتز

إظهار ملخص نقطة الوصول dot11 بسرعة 6 جيجاهرتز

- التحقق من تغييرات القناة وأحداث DFS.

show ap auto-rf dot11 5ghz | تغييرات القناة الأولى بسبب الرادار|اسم نقطة الوصول|عدد تغييرات القناة

show ap auto-rf dot11 24ghZ | عدد تغييرات القنوات ٪i اسم نقطة الوصول

- تحقق من إستخدام القناة وعدد العملاء. تعرف على نقاط الوصول التي تحتوي على عدد قليل من العملاء ونسبة إستخدام عالية للقنوات.

show ap dot11 5ghZ load-info

show ap dot11 24ghZ load-info

show ap dot11 6ghZ load-info

عمليات إسقاط الحزمة وتكبيرها على وحدة المعالجة المركزية (CPU)

- فحص حجم حركة المرور المستلمة و tx بواسطة WLC:

show int po1 | بروتوكول الخط i|معدل الوضع|حالات السقوط|بث

- التحقق من عمليات إسقاط الحزم:

إظهار هيكل أجهزة النظام الأساسي إسقاط إحصائيات QFP النشطة

- التحقق من الحزم التي يتم انتقاؤها إلى وحدة المعالجة المركزية:

عرض هيكل أجهزة النظام الأساسي نشط QFP سمة لاسلكي

- التحقق من فشل المخزن المؤقت:

show buffers | i المخازن المؤقتة|الفشل

- فحص إستخدام مستوى البيانات:

إظهار هيكل أجهزة النظام الأساسي إستخدام نشط لمخطط بيانات qfp | التحميل

إتصالات الشاشة مع WLCs الأخرى أو DNAC أو DNAS

- تحقق من قابلية التنقل، وتأكد من أن أنفاق التنقل قيد التشغيل وباستخدام وحدة PMTU الصحيحة

إظهار ملخص التنقل اللاسلكي

- التحقق من الاتصال ب DNAC

إظهار الاتصال الداخلي للقياس عن بعد أو إظهار اتصال القياس عن بعد بعد 17.7.1

- التحقق من الاتصال ب DNASpaces/CMX:

إظهار حالة NMSP

أتمتة تجميع البيانات لمؤشرات الأداء الرئيسية

هناك برنامج نصي لجمع المخرجات وتخزينها باستخدام Guestshell: https://developer.cisco.com/docs/wireless-troubleshooting-tools/#9800-guestshelleem-scripts-9800-guestshelleem-scripts

يمكنك أيضا إستخدام IM لتشغيل نص Guestshell في كل وقت معين:

مثال تجميع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) من الاثنين إلى الجمعة في تمام الساعة 23:59:

مؤشرات الأداء الأساسية الخاصة ببرنامج إدارة الأحداث

بطاقة Cron-Entry لمؤقت الأحداث "59 23 * 1-5" maxRun 600

إجراء 1.0 أمر cli "enable"

الإجراء 2.0 cli أمر "guestshell run python3 /bootflash//guest-share/KPI.py"

الإجراء 3.0 أمر cli " end"