المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

سير العمل

خوارزمية ترقية نقطة الوصول (AP) المتدفقة

1.تحديد مجموعة نقاط الوصول للمرشح

2.توجيه العميل

3. إعادة تحميل نقطة الوصول وإعادة الانضمام

قيود

المخطط

التكوين

من واجهة المستخدم الرسومية

من CLI

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من الصحة

على المصدر WLC

على الوجهة WLC

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية إجراء ترقية برنامج بدون انقطاع N+1 على وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية من السلسلة Catalyst 9800 Series.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية Catalyst 9800 والأنظمة الأساسية لنقطة الوصول (Cisco IOS® و ClickOS)

- مجموعات الميزات البرمجية لوحدات تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية Catalyst 9800

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات المقدمة في هذا المستند إلى مكونات البرامج والمكونات المادية التالية.

- وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية Catalyst C9800-40 و C9800-L-F-K9

- انقر فوق نظام التشغيل ونقاط الوصول Cisco IOS® APs

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتطلب تنفيذ CAPWAP الحالي أن يكون WLC ونقطة الوصول على نفس إصدار البرنامج. لذلك، يلي ترقية WLC ترقية APs مما يتسبب في انقطاع محتم للشبكة. مع التنفيذ الحالي، من المستحيل ترقية WLC دون وقت توقف عن العمل مجدول.

تعمل الترقية المستمرة على الاستفادة من مفهوم التوفر العالي ل N+1 مع عنصر تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إحتياطي (تمت ترقيته بالفعل إلى الإصدار الهدف) لترقية البنية الأساسية ل CAPWAP. ومن ثم يتم ترقية نقاط الوصول (AP) بطريقة متداخلة، كما أنها تستخدم ميزة ترقية نقاط الوصول المتدفقة (AP)، التي تتجنب تعطل الشبكة ولا تسمح بترقية نقاط الوصول (AP) في نفس الوقت. وهذا يضمن خدمة العملاء بواسطة نقاط الوصول المجاورة في حين تخضع إحدى نقاط الوصول (AP) لعملية الترقية.

سير العمل

1. ترقية عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطي إلى الإصدار الهدف.

2. إنشاء نفق قابلية التنقل بين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للإنتاج ووحدة إحتياطية.

3. ابدأ الترقية على وحدة التحكم في الإنتاج باستخدام الأمر install add file.

4. تنزيل نقاط الوصول مسبقا.

5. انقل نقاط الوصول إلى وحدة التحكم في الوجهة (إحتياطي WLC). تتم ترقية نقاط الوصول (AP) بطريقة متداخلة باستخدام خوارزمية ترقية نقاط الوصول (AP) المتموجة.

6. بمجرد أن تقوم كل نقاط الوصول بالانتقال إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطي في تكرارات متعددة بتنشيط الصورة المستهدفة على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للإنتاج.

7. تتم إعادة تحميل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للإنتاج لكي تصبح الصورة الجديدة نافذة المفعول.

8. قم بنقل جميع نقاط الوصول مرة أخرى إلى وحدة التحكم في الإنتاج.

خوارزمية ترقية نقطة الوصول (AP) المتدفقة

تعمل الخوارزمية في ثلاث مراحل.

1. تحديد مجموعة نقاط الوصول للمرشح

أولا، يتم إختيار مجموعة من المرشحين استنادا إلى معلومات نقاط الوصول (AP) القريبة. تحدد خوارزمية ترقية نقطة الوصول المتدفقة النسبة المئوية التي تم تكوينها لنقاط الوصول التي سيتم ترقيتها في كل تكرار بينما تحافظ على تغطية التردد اللاسلكي

بالنسبة لخدمة العملاء اللاسلكيين، تعد صيانة التغطية أمرا مهما، ومن ثم فهي تأتي قبل تحديد العدد المطلوب من نقاط الوصول. لذلك،

بالنسبة ل P = 25٪، العدد المتوقع للتكرارات لجميع نقاط الوصول للترقية إلى ما يقارب 6

بالنسبة ل P = 15٪، العدد المتوقع للتكرارات الخاصة بجميع نقاط الوصول للترقية إلى ~ 12

بالنسبة ل P = 5٪، العدد المتوقع للتكرارات الخاصة بجميع نقاط الوصول للترقية ~ 22

2 - توجيه العملاء

يتم توجيه العملاء على نقاط الوصول المرشحة إلى نقاط الوصول غير المدرجة في قائمة المرشحين قبل إعادة تمهيد نقاط الوصول للمرشحين. إذا استمر العملاء في الثبات على نقاط الوصول المرشحة، يتم إرسالها في إطار إلغاء مصادقة وإعادة تحميل نقطة الوصول باستخدام الصورة الجديدة.

3. إعادة تحميل نقطة الوصول وإعادة الانضمام

بعد مرحلة توجيه العميل، يتم إعادة تحميل نقطة الوصول بالصورة الجديدة.

عند هذه النقطة، يتم بدء تشغيل مؤقت لمدة 3 دقائق لنقاط الوصول للعودة. عندما تنتهي صلاحية المؤقت هذا، يتم التحقق من جميع نقاط الوصول للمرشح ووضع علامة لها على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) التي تم إتصالها بها (النفس أو النظير).

إذا ما انضم ما لا يقل عن 90٪ من نقاط الوصول المرشحة، يتم الانتهاء من التكرار. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يتم تمديد نافذة مدتها 3 دقائق ويتم تكرار الشيك لمرتين إضافيتين إلى أن يصل التعداد إلى 90٪ على الأقل.

في نهاية المحاولة الثالثة، يتم الانتهاء من التكرار على أي حال ويتم بدء التكرار التالي. وبالتالي، تستغرق كل تكرار 10 دقائق على الأكثر.

قيود

- تتم ترقية نقاط الوصول (APs) التي لا تخدم العميل (مثل تلك التي تعمل في وضع الشاشة، sniffer mode) في انتقال واحد قبل بدء بقية الإجراء.

- نقاط الوصول من الشبكة غير مدعومة من خلال ترقية نقاط الوصول (AP) المتدفقة. إذا كان النشر يتضمن نقاط وصول شبكة، تتم ترقيتها في لقطة واحدة وفي نهاية كل التكرارات.

- كان ل 16.10 خيار CLI للتكوين فقط.

- تحتاج نقطة الوصول إلى التسجيل قبل أن تظهر واجهة المستخدم الرسومية الخيار لتمكين ترقية بلا انقطاع.

- الترقية المستمرة غير معتمدة من قبل وحدة التحكم التي تعمل في وضع الحزمة.

المخطط

التكوين

من واجهة المستخدم الرسومية

ملاحظة: من 16.11 فصاعدا، يكون خيار واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للترقية المستمرة N+1 متاحا فقط عندما يتم تسجيل نقطة وصول إلى وحدة التحكم.

1. قم بإنشاء نفق التنقل بين وحدات التحكم.

2. بدء الترقية على وحدة التحكم. قم أيضا بتمكين خيار الترقية التي لا تتغير. إختياريا، قم بتمكين إصدار إحتياطي بعد الترقية حتى تنتقل نقاط الوصول مرة أخرى إلى وحدة التحكم الأصلية (بدون تبديل وإعادة تعيين) بعد تنشيط الصورة الجديدة وإعادة تحميل وحدة التحكم الأصلية.

ملاحظة: قبل هذه الخطوة، تأكد من ترقية عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للوجهة بالفعل إلى الرمز الهدف.

3. بمجرد تنفيذ جميع المراحل، تطالبك WLC بإعادة التحميل.

من CLI

1. قم بإنشاء نفق التنقل بين وحدات التحكم.

9800-40(config)#wireless mobility group member mac-address d478.9b3c.4ecb ip 10.106.36.78 public-ip 10.106.36.78 group default

9800-L(config)#wireless mobility group member mac-address d4e8.80b2.dc8b ip 10.106.36.110 public-ip 10.106.36.110 group default

2. بدء الترقية على وحدة التحكم.

9800-40#install add file flash:C9800-40-universalk9_wlc.17.01.01s.SPA.bin

بمجرد نجاح التثبيت، تكون الصورة الجديدة في حالة غير نشطة.

9800-40#show install summary

[ Chassis 1 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type St Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG I 17.1.1s.0.351

IMG C 16.12.2s.0.47

--------------------------------------------------------------------------------

Auto abort timer: inactive

--------------------------------------------------------------------------------

3. ابدأ التنزيل المسبق على نقاط الوصول (APs) لتحميل الصورة الجديدة كنسخة إحتياطية على نقاط الوصول (APs).

9800-40#ap image predownload

للتحقق من حالة التنزيل المسبق، أستخدم هذا الأمر.

9800-40#show ap image

Total number of APs: 5

Number of APs

Initiated                  : 0

Predownloading             : 1

Completed predownloading   : 3

Not Supported              : 0

Failed to Predownload      : 0

Predownload in progress    : Yes

AP Name                           Primary Image          Backup Image            Predownload Status   Predownload Version  Next Retry Time   Retry Count

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AP3800                            16.12.2.132            17.1.1.29                  Complete              17.1.1.29             0                 0

3800-2                            16.12.2.132            17.1.1.29                  Complete              17.1.1.29             0                 0

4800-1                            16.12.2.132            17.1.1.29                  Complete              17.1.1.29             0                 0

3702I-2                           16.12.2.132            0.0.0.0                    Predownloading        17.1.1.29             0                 0

4. بشكل إختياري، إذا كنت مطلوبا لتكوين النسبة المئوية لنقاط الوصول التي سيتم ترقيتها لكل تكرار، يمكن إستخدام هذا الأمر. القيمة الافتراضية هي 15.

9800-40(config)#ap upgrade staggered  ?

15        15 percent APs per iteration

25        25 percent APs per iteration

5         5 percent APs per iteration

one-shot  All APs in one shot, no staggering

5. بمجرد اكتمال التنزيل المسبق على جميع نقاط الوصول (APs)، انقل نقاط الوصول (APs) إلى وحدة التحكم الاحتياطية التي تعمل على الرمز المحدث.

9800-40#ap image upgrade destination 9800-L 10.106.36.78 fallback

ينقل هذا أمر ال APs إلى الغاية يعين WLC مع تبديل وإعادة ضبط أمر. يقوم أمر التبديل بتغيير صورة نقطة الوصول حتى يتم تمييز التعليمات البرمجية المستهدفة كصورة أساسية لنقاط الوصول، حيث يقوم أمر إعادة ضبط بإعادة تحميل نقطة الوصول. يفترض أن الغاية WLC على نفس الإصدار مثل ال APs نسخة إحتياطية صورة.

إختياريا، يمكنك إستخدام الكلمة الأساسية الاحتياطية لتمكين خيار إحتياطي بعد الترقية بحيث تنتقل نقاط الوصول مرة أخرى إلى وحدة التحكم الأصلية (بدون تبديل وإعادة تعيين) بعد تنشيط الصورة الجديدة وإعادة تحميل وحدة التحكم في المصدر.

6. بمجرد نقل جميع نقاط الوصول إلى وحدة التحكم الوجهة، قم بتنشيط الصورة على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) المصدر.

على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للوجهة، تحقق مما إذا كانت جميع نقاط الوصول قد تم نقلها بنجاح.

9800-L#show ap upgrade

AP upgrade is complete, fallback awaited

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/13/2020 02:32:09 UTC

Configured percentage: N/A

Percentage complete: 100

End time: 04/13/2020 02:56:09 UTC

Progress Report

---------------

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

------------------------------------------------------------------------------------------------

0                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:32:09 UTC     1

1                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:38:09 UTC     1

2                      04/13/2020 02:38:09 UTC             04/13/2020 02:44:09 UTC     1

3                      04/13/2020 02:44:09 UTC             04/13/2020 02:47:09 UTC     1

4                      04/13/2020 02:47:09 UTC             04/13/2020 02:56:09 UTC     1

Upgraded

--------

Number of APs: 5

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status               Site

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined               default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined               default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined               default-site-tag

4800-1                           dc8c.3746.b0e0          3               Joined               default-site-tag

3702I-2                          fc5b.39f1.c7e0          4               Joined               Unknown

In Progress

-----------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

APs not handled by Rolling AP Upgrade

-------------------------------------

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling by Rolling AP Upgrade

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للمصدر، قم بتنشيط الصورة. اكتب نعم لجميع المطالبات. بمجرد اكتمال التثبيت، تنتقل وحدة التحكم إلى إعادة التحميل.

9800-40#install activate

install_add_activate_commit: Activating PACKAGE

These packages shall be activated:

/bootflash/C9800-L-rpboot.17.01.01s.SPA.pkg

/bootflash/C9800-L-mono-universalk9_wlc.17.01.01s.SPA.pkg

/bootflash/C9800-L-hw-programmables.17.01.01s.SPA.pkg

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Activate ---

Performing Activate on all members

[1] Activate package(s) on chassis 1

[1] Finished Activate on chassis 1

Checking status of Activate on [1]

Activate: Passed on [1]

Finished Activate

بعد إعادة التحميل، قم بتأكيد الصورة باستخدام هذا الأمر.

9800-40#install commit

7. إذا لم تقم بتمكين خيار إحتياطي بعد الترقية (كما هو مذكور في الخطوة 5)، فاستخدم هذا الأمر على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للوجهة لنقل نقاط الوصول إلى مصدر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، بمجرد ترقية مصدر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى أحدث رمز.

ملاحظة: أستخدم هذا الأمر على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للوجهة، فقط إذا لم يتم تمكين خيار إحتياطي بعد الترقية (في الخطوة 5) أثناء بدء الترقية المستمرة.

على المصدر WLC:

9800-40#show version | i Version

Cisco IOS XE Software, Version 17.01.01s

Cisco IOS Software [Amsterdam], C9800 Software (C9800_IOSXE-K9), Version 17.1.1s, RELEASE SOFTWARE (fc4)

على الوجهة WLC:

9800-L#ap image move destination 9800-40 10.106.36.110

ينقل هذا أمر ال APs إلى المصدر WLC دون تبديل وإعادة ضبط أمر.

8. تقوم جميع نقاط الوصول بضم مصدر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى الخلف ويجب أن تكون أحدث صورة في حالة التزام.

9800-40#show install summary

[ Chassis 1/R0 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type  St   Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG   C    17.1.1s.0.351

--------------------------------------------------------------------------------

Auto abort timer: inactive

--------------------------------------------------------------------------------

9800-40#show ap summary

Number of APs: 5

AP Name                            Slots    AP Model  Ethernet MAC    Radio MAC       Location                          Country     IP Address                                 State

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9130-1                               2      9130AXI   04eb.409e.2620  04eb.409f.9760  default location                  IN          10.106.36.145                              Registered

AP3800                               2      3802I     a023.9fae.f48a  1880.9021.e0e0  default location                  IN          10.106.37.13                               Registered

3800-2                               2      3802I     a023.9fae.f4a4  1880.9021.e280  default location                  IN          10.106.36.187                              Registered

4800-1                               3      4800      dc8c.370e.b2da  dc8c.3746.b0e0  default location                  IN          10.106.36.130                              Registered

3702I-2                              2      3702I     fc5b.39d9.f4b4  fc5b.39f1.c7e0  default location                  IN          10.106.38.219                              Registered

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

من الممكن إجهاض التنزيل المسبق لنقطة الوصول في حال علق واحد أو بعض نقاط الوصول في قسم التنزيل المسبق لنقطة الوصول باستخدام الأمر:

WLC#ap image predownload abort

من الممكن إحباط ترقية نقطة الوصول (وهو الجزء من سير العمل الذي يتم فيه تبديل صور نقاط الوصول ويتم إعادة تمهيد تقدميه للانضمام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) N+1) باستخدام الأمر :

WLC#ap image upgrade abort

التحقق من الصحة

- تأكد من تشغيل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في وضع التثبيت. الترقية المستمرة غير مدعومة في وضع الحزمة.

9800-40#show version | i mode

Installation mode is INSTALL

- يجب أن يكون نفق التنقل بين وحدات التحكم قيد التشغيل.

9800-40#show wireless  mobility summary

Mobility Summary

Wireless Management VLAN: 36

Wireless Management IP Address: 10.106.36.110

Wireless Management IPv6 Address:

Mobility Control Message DSCP Value: 48

Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3

Mobility Group Name: default

Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0

Mobility Multicast Ipv6 address: ::

Mobility MAC Address: d4e8.80b2.dc8b

Mobility Domain Identifier: 0x34ac

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP              Public Ip           MAC Address     Group Name    Multicast IPv4    Multicast IPv6     Status  PMTU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.106.36.110    N/A             d4e8.80b2.dc8b      default        0.0.0.0           ::                 N/A    N/A

10.106.36.78    10.106.36.78     d478.9b3c.4ecb      default        0.0.0.0           ::                 Up     1385

- استعملت in order to راقبت ال ap تحسين، هذا أمر.

على المصدر WLC

9800-40#show ap upgrade

AP upgrade is in progress

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/12/2020 21:02:09 India

Configured percentage: 15

Percentage complete: 80

Expected time of completion: 04/12/2020 22:22:09 India

Progress Report

---------------

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

------------------------------------------------------------------------------------------------

0                      04/12/2020 21:02:09 India           04/12/2020 21:02:09 India   1

1                      04/12/2020 21:02:09 India           04/12/2020 21:08:09 India   1

2                      04/12/2020 21:08:09 India           04/12/2020 21:14:09 India   1

3                      04/12/2020 21:14:09 India           04/12/2020 21:17:09 India   1

4                      04/12/2020 21:17:09 India           ONGOING                     1

Upgraded

--------

Number of APs: 4

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status               Site

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined Member        default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined Member        default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined Member        default-site-tag

4800-1                           dc8c.3746.b0e0          3               Joined Member        default-site-tag

In Progress

-----------

Number of APs: 1

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

3702I-2                          fc5b.39f1.c7e0

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

APs not handled by Rolling AP Upgrade

-------------------------------------

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling by Rolling AP Upgrade

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

على الوجهة WLC

9800-L#show ap upgrade

AP upgrade is in progress

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/13/2020 02:32:09 UTC

Configured percentage: N/A

Percentage complete: 80

Expected time of completion: 04/13/2020 03:52:09 UTC

Progress Report

---------------

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

------------------------------------------------------------------------------------------------

0                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:32:09 UTC     1

1                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:38:09 UTC     1

2                      04/13/2020 02:38:09 UTC             04/13/2020 02:44:09 UTC     1

3                      04/13/2020 02:44:09 UTC             04/13/2020 02:47:09 UTC     1

4                      04/13/2020 02:47:09 UTC             ONGOING                     0

Upgraded

--------

Number of APs: 4

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status               Site

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined               default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined               default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined               default-site-tag

4800-1                           dc8c.3746.b0e0          3               Joined               default-site-tag

In Progress

-----------

Number of APs: 1

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

3702I-2                          fc5b.39f1.c7e0

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

APs not handled by Rolling AP Upgrade

-------------------------------------

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling by Rolling AP Upgrade

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9800-L#show ap upgrade summary

Report Name                                                      Start time

------------------------------------------------------------------------------------------

AP_upgrade_from_9800-40_13320202329                              04/13/2020 02:32:09 UTC

9800-L#show ap upgrade name AP_upgrade_from_9800-40_13320202329

AP upgrade is in progress

Fallback type: Fallback only

From version: 16.12.2.132

To version: 17.1.1.29

Started at: 04/13/2020 02:32:09 UTC

Configured percentage: N/A

Percentage complete: 60

Expected time of completion: 04/13/2020 03:52:09 UTC

Progress Report

---------------

Iterations

----------

Iteration              Start time                          End time                    AP count

------------------------------------------------------------------------------------------------

0                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:32:09 UTC     1

1                      04/13/2020 02:32:09 UTC             04/13/2020 02:38:09 UTC     1

2                      04/13/2020 02:38:09 UTC             04/13/2020 02:44:09 UTC     1

3                      04/13/2020 02:44:09 UTC             ONGOING                     0

Upgraded

--------

Number of APs: 3

AP Name                          Radio MAC               Iteration       Status                    Site

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

AP3800                           1880.9021.e0e0          0               Joined               default-site-tag

3800-2                           1880.9021.e280          1               Joined               default-site-tag

9130-1                           04eb.409f.9760          2               Joined               default-site-tag

In Progress

-----------

Number of APs: 1

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

4800-1                           dc8c.3746.b0e0

Remaining

---------

Number of APs: 0

AP Name                          Radio MAC

-------------------------------------------------

APs not handled by Rolling AP Upgrade

-------------------------------------

AP Name                          Radio MAC               Status          Reason for not handling by Rolling AP Upgrade

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------