المحتويات

المقدمة

الميزات في كل إصدار من Cisco IOS XE

IOS XE - 17.13.1

دبلن - 17٫12٫2

دبلن - 17٫12٫1

دبلن - 17٫11٫1

دبلن - 17.10.1

كوبرتينو - 17.9.3

كوبرتينو - 17.9.2

كوبرتينو - 17.9.1

كوبرتينو - 17.8.1

كوبرتينو - 17،7،1

بنغالورو - 17،6،3

بنغالورو - 17،6،2

بنغالورو - 17،6،1

بنغالورو - 17،5،1

بنغالورو - 17،4،1

امستردام - 17،3،5

امستردام - 3،17،2

امستردام - 17،3،1

امستردام - 17،2،1

أمستردام - 17.1.1s

جبل طارق - 16.12.4a

جبل طارق - 16،12،3

جبل طارق - 16.12.2t

جبل طارق - 16.12.2s

جبل طارق - 16.12.1t

جبل طارق - 16،12،1

جبل طارق - 16،11،1

جبل طارق - 16،10،1

المقدمة

يصف هذا وثيقة بإيجاز ويسرد السمة يساند على مادة حفازة 9800 sery لاسلكي lan جهاز تحكم.

الميزات في كل إصدار من Cisco IOS XE

لا تذكر كل ميزة إلا في الإصدار الذي تم تقديمها لأول مرة مع الإصدارات التالية، ولا تدخل التغييرات إلا على الميزة المحددة.

IOS XE - 17.13.1

- دعم امتداد وحدة التخزين Amazon S3

- دعم 802.11h على 9167 ap

- توفر قوائم التحكم في الوصول (ACL) إلى FlexConnect الآن عدادات الدخول للعملاء

- يمكن لنقطة الوصول 9124 الآن العمل في الوضع الداخلي وهي مزودة بإمكانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

- دعم الخيار رقم 82 ل DHCP في التحويل المحلي المرن وفي سيناريوهات ارتساء الضيوف

- "show ap image detail" هي واجهة سطر أوامر جديدة تم تقديمها للتحقق من سلامة صورة AP

- دعم نقطة وصول Catalyst 9163E

- يتم دعم أجهزة الراديو المتزامنة في وحدات WGB 9124 و 9130

- يتم دعم وحدة التردد اللاسلكي القائمة على الأحداث على تردد 6 جيجاهرتز

- وقد تم تحسين التصنيف اليدوي لنقاط الوصول المخادعة وحد التصنيف اليدوي للعملاء المخادعين من 625 إلى 10 000 تشكيل في كل مرة.

- يتم تقديم أوامر NAT و PIM و OSPF للسماح لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بالعمل كعقدة من الطبقة 3

- ملفات تعريف زمن وصول أقل ل 9165 IOT WGB

- دعم وضع الراديو الرباعي لنقطة الوصول 9136 AP

- تمكن هذه الميزة WGB من الاستعلام دوريا عن أحدث نقاط الوصول المجاورة وإقرانها بأفضل نقطة وصول في الجولة التالية. يتم دعم وضع توصيل المسح الضوئي مع راديو 5G المزدوج من هذا الإصدار.

دبلن - 17٫12٫2

- من هذا الإصدار، يتم أيضا دعم تردد الراديو (VRF) للطبقة 2 باستخدام إمكانيات WGB و RADSEC و TRUSTsec. مهما، لا يساند RLAN مع VRF

دبلن - 17٫12٫1

- دعم الشبكة اللاسلكية للوصول المعرف ببرنامج Cisco

- حد التنبيه لوضع حفظ الطاقة لنقطة الوصول

- دعم VRF على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800

- دعم نقطة الوصول 3700/2700/1700/1570

- تحسين انتروبيا البرامج ل FIPS 140-3

- قوات الحشد الشعبي المارقة

- عرض القناة الدخيلة

- الموازنة التلقائية للأحمال القائمة على التردد اللاسلكي

- ومن خلال هذا الإصدار، تم إضافة أستراليا والبرازيل وكوستاريكا وهندوراس وهونغ كونغ واليابان والأردن وكينيا وماليزيا والمغرب ونيوزيلندا وبيرو وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول التي تدعم موجات الراديو بسرعة 6 جيجاهرتز

- دعم الشبكة في نقاط وصول Cisco Catalyst 9130AX Series

- تحليلات MacBook

- تقوية ميزة الالتقاط الذكي (iCAP)

- دعم النشر داخل المباني لمجال الصف -ROW في IW9167I و IW9167E

- تحسين Crash DataCollection، Kernel panics، نفاد الذاكرة

- يتم تحسين ميزة التقاط الحزمة المضمنة (EPC) لدعم زيادة حجم المخزن المؤقت، والاحتجاز المستمر، وتصفية عناوين MAC المتعددة في جلسة EPC واحدة.

- نقطة وصول Cisco Catalyst IW9167I Heavy Duty

- وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 للسحابة - ذات وضع منخفض للغاية (بيتا، بدون دعم TAC)

- نقطة وصول Cisco Catalyst 9166D Series Wi-Fi 6E

- يمكن تجميع سجلات الأرشيف لأقل من يوم واحد

- دعم الموقع التلقائي لنقطة الوصول بالاقتران مع Cisco Spaces

- CleanAir Pro يمكن أن يسجل المداخلات ل cisco TAC يتحرى

- يمكنك الآن تكوين وضع انتقال WPA و WPA3 على نفس ملف تعريف WLAN بسرعة 6 جيجاهرتز

- حزمة تصحيح أخطاء عميل AP

دبلن - 17٫11٫1

- 6 جيجاهرتز جديدة تدعم البلدان. راجع https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-11/config-guide/b_wl_17_eleven_cg/m_country_codes.html

- مسح خلفية الشبكة والبحث السريع عن أصل الشبكة

- يدعم مدخل مصادقة الويب المزيد من الأحرف

- تحسين ملف تعريف التقويم على مدار عدة أيام

- حزمة تصحيح أخطاء العميل على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

- يمكن لتقنية FRA وضع الراديو الزائد بسرعة 2.4 جيجاهرتز في وضع الشاشة

- تحسين توجيه العملاء أثناء تحديث نقطة الوصول (AP)

- التحقق من صلاحية FLEX OTT وزمن الوصول للتجوال عبر BGP EVPN

- معدل تحديث محسن لالتقاط الطيف على نقاط الوصول 6E APs

- دعم الإطارات كبيرة الحجم لحزم RADIUS

- السمة ذات إمكانية تحديد الموقع في رسائل طلب وصول RADIUS

- مسح بيانات AP الآمنة

- مجموعة مصادقة متعددة من 802.1X ومصادقة ويب محلية

- يتم تقديم واجهة سطر الأوامر (CLI) "show aaa server brief"

- ترقية فعالة لصورة نقطة الوصول من خلال HTTPS

- إعادة تحميل محفوظات الأسباب

- فترة تثبيط الاشتراك للقياس عن بعد عند التغيير

- تمكين/تعطيل دعم منفذ AP Ethernet LED

- إحصائيات زمن وصول العميل اللاسلكي

- عدم انتظار DFS مطلقا في 9136

- وضع استبيان الموقع، دعم WGB و UWGB على IW9167

- سلسلة محاكاة إيثرنت RAP مع WSTP

- دعم GNSS على IW 9167

- تم تحسين "show tech wireless ap mac <mac>" للمساعدة في أستكشاف أخطاء انضمام AP وإصلاحها

- يمكن لالتقاط الصور عبر الهواء باستخدام تقنية Intelligent Capture الآن (وهذا التقاط قائم على القناة بدلا من التقاط قائم على العميل)

- تحسين وقت المسح الضوئي لمساحات المنازل بعيدا عن قنوات التوزيع للحصول على شرائح CleanAir Pro

- دعم تداخل IP في عمليات نشر التحويل المركزية.

- أوامر دعم BLE المحسنة على AP

- يمكن لنواة AP الآن تفريغ ملفات التعطل.

- يسمح "debug ntp state" بتصحيح مزامنة NTP على نقاط الوصول مع "show ntp log"

دبلن - 17.10.1

- دعم قائمة التحكم في الوصول (ACL) القابلة للتنزيل لعمليات النشر المركزية المحولة. لا يوجد دعم لقوائم التحكم في الوصول للبنية الأساسية (dACLs) في نشر FlexConnect أو على الأنظمة الأساسية EWC-AP

- ملف تعريف Prime لنقطة الوصول لتكوين أسماء WLC الأساسية والثانوية والثالثية بشكل مجمع وعناوين IP على نقاط الوصول

- قم بتحميل العوامل عند تعيين نقاط الوصول/علامات الموقع عبر WNCs لموازنة الأحمال بشكل أكثر توازنا عبر WNCs.

- شاشات NetFlow الموسعة من 2 إلى 4

- دعم SFP جديد: تحقق من ملاحظات الإصدار للاطلاع على القائمة الصحيحة

- ميزة حفظ الطاقة لنقطة الوصول المحسنة مع التدفقات المكانية اللاسلكية والبث المرن

- ترقية نماذج يانغ إلى 1.1

- دعم وضع WGB في 9124 و 9130

- دعم CleanAir على تردد 6 جيجاهرتز

- مراقبة أداء التطبيقات (تتضمن وضعي Flex و Fabric)

- حدث عميل مركز بنية الشبكة الرقمية وعامل تصفية تتبع SSID

- نظام تحديث XML لتصنيف الأجهزة

- إعادة ضبط المصنع الآمنة مع مسح البيانات

- يمكن إرسال بيانات تحليلات الأجهزة من خلال محاسبة RADIUS

كوبرتينو - 17.9.3

- دعم نقاط الوصول المستندة إلى IOS (سلسلة x700)

كوبرتينو - 17.9.2

- يتم دعم 75 دولة إضافية في نقاط الوصول من السلسلة Cisco Catalyst 916x Series و نقاط الوصول Cisco Catalyst 9136 Series. للحصول على مزيد من المعلومات حول قائمة الدول المدعومة، راجع الفصل مجال التوافق التنظيمي.

- يتم دعم عبارة مرور iPSK لمصادقة SAE H2E في الوضع المحلي

- يتم دعم القنوات 120 و 124 و 128 للمجال التنظيمي -E على 9124 و 9130.

- نقطة الوصول 9162I مدعومة

- لا يزال بإمكان عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) معرفة ما يصل إلى 8 عناوين IPv6 لكل عميل لاسلكي ولكن بدءا من الإصدار 17.9.2، فإنه لا يقوم بإسقاط حركة المرور من العميل بعد أن يأتي مع عنوان IP جديد بعد التعرف على العنصر، ولكنه يستبدل عنوان IP متعلما موجودا بالآخر الجديد ويواصل إعادة توجيه حركة المرور.

- يتم دعم نطاق UNII 3 للمملكة المتحدة في مجال صف -على 9136 و 916x APs.

- AP إحتياطي إلى إعدادات وحدات التحكم من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

- تمت إضافة قاعدة معلومات الإدارة (MIB) من Cisco-Envmon-MIB

- دعم vMotion ل Esxi

كوبرتينو - 17.9.1

- إدخال حصص وأولويات لتصنيف المارقين على نطاق واسع (لتحديد ما يتم إسقاطه من المارقين)

- دعم أمان FT-SAE

- دعم ل TLS 1.3 على خادم الويب 9800

- يمكن تكوين نقطة الوصول باستخدام المنطقة الزمنية المستقلة من المنطقة الزمنية WLC في ملف تعريف إرتباط نقطة الوصول

- دعم نقاط الوصول CW9164 و CW9166

- الوضع المحسن لاستطلاع الموقع لنقاط وصول WiFi6E

- دعم مصادقة RADIUS و TACACS والمحاسبة للشركات المحلية اللاسلكية النشطة والاحتياطية في زوج HA SSO.

- دعم هوية المستخدم الخاضعة للرسوم في محاسبة RADIUS

- دعم RM المحسن ل 6E ل AI

- دعم وضع المسح الضوئي ل CleanAir Pro

- دعم الراديو المتزامن ل WGBs على نقاط الوصول Catalyst APs

- تكوين التصفية المستندة إلى موقع DNS باستخدام مجموعة المواقع

- القدرة على تمكين وحدة تحكم نقطة الوصول من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أو تعطيلها

- دعم FRA في 9166 AP

- دعم HA SSO لعمليات نشر البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات

- إمكانية تعطيل المحاسبة المؤقتة ضمن ملف تعريف السياسة

- دعم LLDP على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الاحتياطي

- دعم المحاسبة لتغييرات تكوين واجهة المستخدم على الويب

- بنية الشبكة المعشقة RRM

- تمت إضافة المزيد من الدول إلى المجال -ROW

- ترقية نقطة الوصول المتدفقة المستندة إلى الموقع في شبكات N+1

- دعم 6 جيجاهرتز في كندا

- دعم سمات موقع RFC 5580 في وحدة التحكم

- مجموعة VLAN لدعم DHCP وعملاء IP الثابتة

- دعم عرض القناة الدخيلة اللاسلكية

- DFS بدون انتظار ل 9130 APs في مجالات معينة.

- خيار البث الأحادي للبث المتعدد لنقطة الوصول اللاسلكية لحركة مرور بيانات التحكم في الشبكة الرقمية mDNS على 9800 WLC

- إمكانية المسح والإرسال المتزامن ل BLE

كوبرتينو - 17.8.1

- ميزات نقطة الوصول و WiFi6:

- حفظ طاقة نقطة الوصول: يمكن لوحدة التحكم الآن تعطيل بعض ميزات راديو نقطة الوصول لتوفير الطاقة.

- يتم الآن دعم وضع جسر مجموعة العمل (WGB) على نقاط الوصول 9105 و 9115 و 9120

- يتم دعم إدارة BLE في 9136

- من هذا الإصدار، يتم دعم تحديد العميل لكل نقطة وصول ولكل جهاز لاسلكي ولكل جهاز لاسلكي لنقطة الوصول لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN).

- والآن تدعم نقاط الوصول (AP) المزودة بجهاز لاسلكي مرن (2800/3800/9120/9130) برنامج XOR sniffer حيث يمكن لجهاز لاسلكي واحد أن يعمل في وضع sniffer بينما لا يزال جهاز الراديو الآخر يخدم العملاء.

- دعم المستشعر البيئي على 9136 نقطة وصول

- يمكن تخصيص راديو CleanAir Pro طراز 9136 للمسح الضوئي

- إدارة تكوين WGB مبسطة باستخدام أوامر نسخ التكوين"

- تدعم منافذ RLAN الموجودة على نقاط الوصول OEAP الطريقة الاحتياطية من dot1x إلى MAB على المنافذ السلكية الخاصة بها.

- يمكن لميزة تتبع عميل AP الآن تعقب الحزم المسقطة لكل نوع بروتوكول باستخدام الأمر config ap client-trace drop-count

- إمكانية تعطيل ربط IP-MAC وتمكين/تعطيل بث ARP لكل شبكة VLAN لإيقاف تعقب الجهاز لأجهزة NAC أو دعم شبكات WGB الخاصة بجهة خارجية.

- يتم الآن إرسال تقارير تحليلات الأجهزة (بما في ذلك تحليلات Intel) إلى مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco

- يمكن أن يكون لعلامات موقع FlexConnect الآن ما يصل إلى 300 نقطة وصول بدلا من 100 نقطة وصول كحد أقصى سابقا.

- تدعم قوائم التحكم في الوصول إلى النفق المقسم ل OEAP الآن IPv6 بالإضافة إلى عوامل تصفية URL

- دعم لأقرب مزود خدمات DNS سلكية وتصفية قائمة على شبكات VLAN و MAC في وضع التحويل المركزي، ونهج الخدمة المخصص في وضع FlexConnect

- يتم دعم أجهزة SFP الجديدة

- دعم تمييز سطر TrustSec على واجهات PortChannel

كوبرتينو - 17،7،1

- ميزات نقطة الوصول و WiFi6:

- دعم قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى URL للاتصال النفقي المنقسم على OEAP

- دعم SD-AVC لجميع أوضاع نقاط الوصول (بما في ذلك البنية و Flex)

- تنكمش شبكة الشبكة بشكل أسرع عندما يكتشف RAP فشل في الوصلة

- نقل حركة الشبكة التسلسلية لنقاط الوصول 9124 APs

- وضع FIPS على نقاط الوصول للشبكة العنكبوتية

- دعم RLAN على 9124 نقطة وصول

- دعم شبكة RLAN على نقاط الوصول (APs) عبر البنية

- التعايش بين قنوات القياس عن بعد ICAP و IoT على نقطة الوصول

- دعم 9136 نقطة وصول

- الابتكارات اللاسلكية Catalyst 9800:

- دعم شهادة SUDI99: مرجع مصدق جذري جديد من Cisco لنقاط الوصول إلى WLC ونقاط الوصول التي تتسم بفترة صلاحية أطول

- اكتشاف أفضل لنقاط الوصول الدخيلة التي تعلن عن قناة خاطئة

- دعم WPA3 H2E لمصادقة SAE

- الوضع الانتقالي عطل الدعم ل WPA3

- دعم تقنية AI-Enhanced RM: نقل خوارزمية RRM إلى مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) والسحابة

- دعم 9800-CL في Microsoft Azure Cloud

- التحكم في مجموعة التشفير لمصادقة EAP المحلية

- تمكين أجهزة إرسال AP BLE وتكوينها مباشرة من وحدة التحكم

- تنفيذ الترخيص 9800-CL

- قابلية الصيانة

- تكوين سلسلة مخصصة كمعرف NAS

- إمكانية إعادة ضبط نقطة وصول استنادا إلى حد إحصائيات الوقت الفعلي لنقطة الوصول

- دعم 802.11k/802.11v عبر علامات الموقع ومثيلات WNCd

- تحتوي واجهة مستخدم ويب الآن على صفحة علبة الوارد الخاصة بالتنبيه للأحداث الهامة

بنغالورو - 17،6،3

- دعم SFP الجديدة (ACU7M و ACU10M بشكل رئيسي)

- معلومات حديثة من Apple و Samsung حول تصنيف الأجهزة المحلية في الطراز 9800

- دعم وضع علامات في السطر للرقيب لقنوات المنافذ

- تمت إضافة الأمر "ip arp-limit rate" للحد من حركة مرور ARP من العملاء

بنغالورو - 17،6،2

- يمكن الآن تطبيق حد المعدل ثنائي الإتجاه بالكامل لكل عميل في نقاط الوصول (AP) المحولة المحلية من FlexConnect

- دعم شبكة Flex+Bridge ل 9124 نقطة وصول

- معيار 802.1X مع مصادقة الويب على دعم فشل مرشح التحكم في الوصول للوسائط

بنغالورو - 17،6،1

- ميزات نقطة الوصول و WiFi6:

1. تكوين إستمرار العلامة العامة على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الذي يقوم تلقائيا بكتابة العلامات على نقاط الوصول (APs).

2. دعم EFT للشبكة العنكبوتية على Catalyst 9124

3. دعم مجال بقية العالم (-ROW)

4. دعم الهوائي C-ANT9104 مع تهيئة عدد الهوائيات والقنوات الليفية عبر WLC

5. سياسة الراديو WLAN: من الممكن تكوين SSIDs ذات الفتحات 5 جيجاهرتز المراد بثها

6. يمكن توصيل أنواع مختلفة من هوائيات SIA بنفس نقطة الوصول على الرغم من أنها ليست عملية نشر موصى بها.

7. تم تغيير اقتران العميل الأقصى 9124 من 255 إلى 420

- الابتكارات اللاسلكية Catalyst 9800

1. يتوفر دعم التوفر العالي الآن في ميزة DNS عند تكوين وحدة التحكم في أوضاع تمكين نظير الخدمة أو تعطيلها

2. التسجيل التلقائي لعناوين MAC العشوائية في بيئات UDN

3. تسجيل حزم مستوى البيانات

4. إنشاء خط إحتياطي لشبكة VLAN الخاصة بتجاوز AAA: إذا لم يتم تكوين شبكة VLAN الخاصة بتجاوز AAA في وحدة التحكم أو نقطة الوصول (لوضع FlexConnect LS)، يمكن إستخدام شبكة VLAN من ملف تعريف السياسة إذا تم تمكين ميزة إحتياطية.

5. mDNS: دعم FHRP على SDG لنظير الخدمة

6. يتم تمرير تحليلات أجهزة Intel إلى مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco

7. الاعتماد الجاهز لبروتوكول IPv6

8. يمكن لمصادقة LDAP إستخدام خرائط السمات التي تسمح باستخدام حقول أخرى غير CN لاسم المستخدم (مثل samAccountName)

9. ربط محلي لحركة المرور بعد التجوال من الطبقة 3

10. يتم دعم المزيد من بروتوكولات الإدارة من خلال منفذ الخدمة: SNMP و RADIUS و TACACS و syslog و NTP و SSH و NetConf و HTTPS و NetFlow

11. يتضمن الآن مصنف الأجهزة (إنشاء ملفات التعريف) بيانات من تحليلات الأجهزة

12. بعد كسر إعداد HA SSO، يحتفظ الاستعداد بالتكوين نفسه (باستثناء مع إيقاف تشغيل الواجهات) بدلا من فقدان جميع التكوين

- قابلية الصيانة

1. دعم FQDN لتتبع gRPC

2. أسباب أكثر دقة لحذف العميل من عملية SANET

3. تم جعل بعض CLI أكثر إتساقا من وجهة نظر تنسيق عنوان MAC (نحو xxxx.xxxx.xxxx)

4. الإعداد الآمن للتمهيد ل ESXi و KVM و NFVIs و Microsoft Hyper-V

5. حالة واجهة الاستعداد باستخدام نشط من خلال SNMP

6. دعم Syslog ل Wips

7. يمكن الآن إلغاء مصادقة العملاء بواسطة عنوان IP (إلغاء مصادقة العميل اللاسلكي لعنوان IP A.B.C.D) أو بواسطة اسم المستخدم (اسم مستخدم العميل اللاسلكي بوب لإلغاء المصادقة)

8. يتم إجراء التحقق من صحة المفتاح فقط على أجهزة التوجيه وأطر الاستجابة المسبار (بدلا من جميع الإطارات) عند تمكين MFP لتجنب اكتشاف نقاط الوصول من Cisco كأجهزة مخادعة.

9. "show ap name <ap-name> wlan vlan" الآن يعرض ال WLAN-VLAN يخطط من ap مع flexConnect محلي تحويل SSIDs

10. يتوقف خادم ويب AP عن دعم إصدار TLS قبل TLS 1.2

11. إعداد مسبق ل AP عالمي معطل على نقاط الوصول Cat9100.

- معالج WLAN جديد في واجهة مستخدم ويب

بنغالورو - 17،5،1

- ميزات نقطة الوصول و WiFi6:

1. دعم النظام الأساسي الجديد لنقطة الوصول C9124AXE

2. Spectrum Intelligence ل C9105AX

3. زيادة 11ax OFDMA من مستخدمي كل بث على نقاط وصول Catalyst 9105 و 9115 و 9120

4. دعم تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام 11ac و WiFi6 للطراز C9105AX

5. معلمات EDCA المستندة إلى حمل العميل

6. إمكانية تمكين أو تعطيل ميزات WiFi6 معينة لكل SSID

- الابتكارات اللاسلكية Catalyst 9800

1. دعم مجموعة تجميع الارتباطات على الطراز 9800-CL

2. دعم لميكروفون و LSC للانضمام إلى نفس C9800 WLC

- قابلية الصيانة

1. المراقبة الاحتياطية

2. إمكانية منع اقتران عملاء MAC العشوائيين

3. تعقب إستخدام وحدة المعالجة المركزية لنقطة الوصول

4. تحسينات HA مثل الترقية التلقائية ل WLC في وضع الاستعداد إذا لم يكن زوج HA على نفس الإصدار

5. ترحيل DHCP: يعمل على محاذاة إعداد معلمات ترحيل DHCP، مثل عنوان IP للعبارة والخيار 82 وعنوان خادم DHCP باستخدام سلوك Cisco AireOS.

6. نطاق قناة المنفذ المتاح من 1 إلى 64

- الأمان والمرونة

1. تقنية Easy PSK: ضم عميل شبكة WLAN إلى المكتب دون تسجيل

2. دعم تزويد B 192bit AVPs

3. التحقق من إمكانية الوصول إلى IP للعبارة الافتراضية

4. دعم CA الوسيط لشهادات LSC

5. دعم لكل من MIC و LSC APs للانضمام إلى وحدة التحكم

6. دعم مجموعات تشفير متعددة ل DTLS

7. WPA(2)-PSK مع دعم مجموعة مصادقة ويب على-mac-filter-إخفاق

8. إضافة توقيعات ل Wips

بنغالورو - 17،4،1

- لم تعد نقاط الوصول Wave1 (المستندة إلى IOS) من Cisco مدعومة (باستثناء IW3700)

- لم يعد RLDP مدعوما من هذا الإصدار.

- تمت مشاركة معلومات ذاكرة AP الآن

- دعم الخيار رقم 12 ل DHCP لتعيين اسم المضيف لنقاط الوصول

- طلب جدولة متقدم للعملاء

- اكتشاف الهوائيات المنفصلة

- إمكانية رؤية تكامل التمهيد

- فحص IP للعبارة باستخدام IPv6 الأصلي

- يعرض "إظهار ملخص ملف صورة نقطة الوصول" الآن صور نقطة الوصول

- دعم اكتشاف حزمة OBSS

- دعم عناوين IP المتداخلة في عمليات النشر المرنة

- اكتشاف أسرع لفقدان إمكانية الوصول إلى البوابة

- سلسلة سلسلة سلسلة إيثرنت لموصل RAP

- معرف جلسة المحاسبة مدعوم في 802.1X

- دعم المحددات في الخيار الفرعي للمعرف البعيد DHCP 82

- Wips: وحدة تحكم قابلة للتهيئة لدعم التقاط التنبيهات والتحليلات الجنائية

- معالج واجهة سطر الأوامر (CLI) لليوم0

- دعم إعادة تشغيل كافة نقاط الوصول المقترنة بعلامة موقع واحدة بنقرة واحدة.

- يمكن الآن تكوين خوادم Syslog باستخدام FQDN

- ترخيص ذكي باستخدام السياسة

- تحسينات واجهة مستخدم الويب لمراقبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية ولوحة البيانات

- تمت إضافة دعم TWT لنقاط الوصول 9115 و 9120 APs

- يدعم الطراز 9800 تكوين سمة RADIUS الخاصة ب Framed-MTU

امستردام - 17،3،5

- تمت إضافة الأمر "ip arp-limit rate" للحد من حركة مرور ARP من العملاء

امستردام - 3،17،2

- ترخيص نقاط وصول OfficeExtend عبر الرقم التسلسلي

- يمكن للمسؤول تمكين أو تعطيل الوصول المحلي إلى واجهة مستخدم Office Extend Access Points

- تواجد BLE و Assurance على نقطة الوصول بدون ICAP.

- ترخيص ذكي باستخدام السياسة

- دعم TLS للقياس عن بعد نحو سحابة مركز بنية الشبكة الرقمية

- دعم الشبكة الفرعية للعملاء المتداخلة في عمليات نشر Flex، فقط ل PSK و dot1x.

امستردام - 17،3،1

- 802.11ax / WiFi6

- توفر لوحة معلومات Wi-Fi 6 لضمان مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco تمثيلا بصريا للشبكة اللاسلكية.

- الدعم الديناميكي ثلاثي الأجهزة اللاسلكية لعام 9130

- يتم دعم كل من مميزات الوصول المتعدد لتقسيم التردد المتعامد للوصلات و DownLink (UL OFDMA و DL OFDMA) في نقاط الوصول Cisco Catalyst 9130 APs في هذا الإصدار. يقتصر الدعم حاليا على ثمانية مستخدمين في جهاز إرسال DL OFDMA أو UL OFDMA. في هذا الإصدار، يتم دعم 37 مستخدما في النطاق الترددي العريض بسرعة 80 ميجاهرتز و 160 ميجاهرتز.

- يتم دعم ميزة التوصيل متعدد المستخدمين بالمدخلات والمخرجات المتعددة (UL MU MIMO) في نقاط الوصول Cisco Catalyst 9130 APs في هذا الإصدار.

الميزات ذات الصلة بنقطة الوصول

- تساعد ميزة "تكوين تدقيق نقطة الوصول" على اكتشاف مشاكل مزامنة الخدمة اللاسلكية بين وحدة التحكم و AP.

- دعم AP 9105

- دعم WiFi المباشر

- يضيف تحسين وقت تنزيل صورة AP الدعم إلى نوافذ منزلقة متعددة لحزم التحكم تنتقل من وحدة التحكم إلى AP.

- حزمة دعم نقطة الوصول: يمكنك الآن إسترداد معلومات حزمة الدعم لنقطة الوصول وتصديرها إلى وحدة التحكم أو خادم خارجي.

- ميزات محددة للطراز IW3702 :

- دعم AVC على IW3702

- يمكن أن يمكن IW3702 الآن أو يعطل سخونه

- دعم سلسلة إيثرنت على IW3702

- تهيئة مرنة لمنفذ الهوائي

- ميزة Spectrum Intelligence على C9115

- دعم الوحدة الخارجية

- إستمرارية تكوين gNMI

- إدارة وحدة إنترنت الأشياء (IOT)

- تصفية البث المتعدد ل IPv6

- دعم عبارة mDNS ل Flex

- مساعدة أجهزة تشفير DTLS في 9120 و 9115

- دعم IGMPv3 على نقاط الوصول CoS (نقاط الوصول من الموجات 2 و 11AX)

الميزات المتعلقة بوحدة التحكم

- إدارة BLE على وحدة التحكم.

- تسمح وحدة التحكم بالتجوال السلس بين نفس شبكة WLAN المرتبطة بملف تعريف سياسة مختلف.

- أصبحت المحولات اللاسلكية المضمنة على محولات Cat9k مدعومة الآن بطريقة غير SDA (ولكن ما زالت بنيوية).

- تم توسيع صفحة إدارة PKI وهي تسمح الآن بإنشاء CSRs واستيراد الشهادة.

- ميزات اعتماد Hostport 2.0 Release 3

- تحتوي مصادقة الويب وإدارة الويب الآن على إعدادات منفصلة ل HTTP/HTTPS

- ميزات الشبكة.

- نقل حركة الشبكة المعشقة بسرعة 2. 4 جيجاهرتز.

- مسح خلفية الشبكة خارج القناة

- تقارب محسن للشبكة العنكبوتية.

- وكيل ARP

- يحتفظ جهاز التحكم بجلسة عمل العميل لمدة 10 ثوان بدلا من الحذف الفوري لعدد قليل من العملاء.

- لا يوجد جهاز مخادع تم تمكينه مع إطارات الإدارة المحمية (PMF) بقوة 802.11 وات. وبدلا من ذلك، يتم وضع علامة على الجهاز المخادع على أنه يحتوي على تعليق ويتم رفع تنبيه ضمان الخدمة اللاسلكية (WSA) للإعلام عن الحدث.

- من الممكن مراقبة عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في زوج HA SSO من خلال الوصول إلى عنوان IP الخاص بإدارة التكرار الخاص به.

- يساعد تطبيق الأجهزة المحمولة لشبكة المستخدم المحددة (UDN) من Cisco في إنشاء شبكة معرفة من قبل المستخدم وتقييد الوصول إلى الأجهزة ما لم يتم دعوتهم لمشاركة الشبكة.

- يمكن تكوين SR-IOV على بيئات لوحة المفاتيح والفيديو والماوس (KVM) و ESXi.

- يتيح لك دعم Syslog لميزة تغيير حالة العميل إمكانية تعقب تفاصيل العميل مثل عناوين IP وأسماء AP وما إلى ذلك.

- دعم مجموعة معلمات DS: تحتوي نقاط الوصول (AP) المدارة الآن على معلومات إضافية حول مجموعة معلمات DS لنقطة الوصول المخادعة التي تم اكتشافها، في تقارير نقاط الوصول المخادعة.

- توقيعان إضافيان للهجوم باستخدام الأجهزة اللاسلكية.

- دعم كامل من ISSU

- يتم الآن نسخ حزمة tar لمصادقة الويب المخصصة إلى وضع الاستعداد WLC أيضا

- تشير تفاصيل العميل الآن إلى ما إذا كان العميل يستخدم عنوان MAC عام الإدارة أو MAC عشوائي.

- من الإصدار 17.3 فصاعدا، يمكن تكوين قوالب سعة معالجة عالية على مثيلات السحابة الخاصة بوحدة التحكم اللاسلكية للسحابة Cisco Catalyst 9800-CL.

- واجهة مستخدم ويب :

- الوضع الداكن

- وميض مؤشر LED لنقطة الوصول

- تنزيل حزمة دعم AP

- صفحة إدارة PKI المحسنة

- OpenRoaming

- شبكة لاسلكية مضمنة على المحول 9000 (بخلاف SDA)

- تحسينات صفحة تحديث البرامج

- تكوين راديو TRi

- تعقب درجة حرارة الجهاز في لوحة المعلومات

تغييرات أخرى

- تطلبت وحدات التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-CL الآن 16 جيجابايت من القرص.

- من cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.3.1 فصاعدا، يتم دعم عدد أكبر من قنوات المنافذ على وحدات التحكم اللاسلكية هذه من Cisco Catalyst 9800 Series:

- وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-80: من 1-40 إلى 1-64

- وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-40: من 1-4 إلى 1-16

- وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-L: من 1-6 إلى 1-14

- من Cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.3.1 وما بعده، يمكن أن يصل اسم نقطة الوصول إلى 32 حرفا فقط.

- إذا قمت بالتراجع من Cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.3.1 إلى إصدار أقدم. ستختفي قنوات المنفذ التي تم تكوينها بنطاق أعلى.

- عند إستخدام وكيل AAA لنظام EoGRE، يتم تعيين منافذ AAA على 1645 و 1646 بشكل افتراضي. لتغيير تكوين المنفذ هذا، أستخدم هذا الأمر: tunnel-intf aaa proxy key key key-nameauth-port auth_port acct-portacct_port

- يتم خفض Mobility Tunnel والارتقاء إذا تم تشغيل SSO بسبب فشل فحص البوابة.

- إضافة دعم لوميض LED في وحدات التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800.

- تمت إضافة نافذة عارض السجل إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، لعرض سجلات التتبع المشعة.

- تمت إضافة حقل جديد لعرض حالة تكوين نقطة الوصول في واجهة المستخدم الرسومية.

- تم تغيير رأس العمود في الكشف المخادع من MFP مطلوب إلى PMF مطلوب.

- تمت إزالة حقل إعادة التوجيه المركزي الذي كان موجودا في EoGRE > ملفات تعريف النفق > Edit Tunnel Profile > علامة التبويب عام.

تم تعديل قواعد معلومات الإدارة (MIB) هذه.

- Cisco-LWAPP-AP-MIB.my

- إضافة هذه الكائنات الكمية:

- cLApGlobalAPAuditReport

- cLApGlobalAPAuditReportInterval

- تمت إضافة كائنات إلى جدول cLApProfileEntry:

- cLApProfilePersistentSsidBroadcastEnable

- cLApProfileDhcpFallback

- Cisco-LWAPP-DOT11-client-calib-mib.my

- Cisco-LWAPP-DOT11-client-MIB.my

- Cisco-LWAPP-DOT11-MIB.my

- Cisco-LWAPP-WLAN-security-mib.my

- Cisco-Wireless-Hotspot-MIB.my

- Cisco-lwapp-reap-mib.my

- Cisco-LWAPP-WLAN-MIB.my

- cLWlanWifiDirectPolicyStatus: تمت إضافة قيمة النهج هذه.

- xconnectNotAllow

امستردام - 17،2،1

- 802.11ax / WiFi6

- وقت التنبيه الهدف

- الدعم الديناميكي ثلاثي الأجهزة اللاسلكية لعام 9130

- تحليل الطيف باستخدام DNAC

- دعم نقطة وصول الخدمة العالية IW6300

- إمكانية تعطيل /تمكين التخزين المؤقت للمفتاح الانتهازي

- تستمر شبكات RLAN التي تم تحويلها محليا في إعادة توجيه حركة مرور البيانات في الوضع المحلي حتى عندما يكون عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) غير قابل للوصول إليه

- دعم متعدد الأحداث

- دعم جودة خدمة IPv6 (بخلاف AVC) في المحولات المحلية المرنة والأطر الليفية

- إمكانية التركيب في مربع مع دعم حافة البنية الخارجية

- يتم الآن دعم ميزة FT للتحويل المحلي بتقنية FlexConnect والمصادقة المحلية

- إمكانية إنشاء معرف مجال التنقل لمشاركة المفاتيح المخزنة مؤقتا بين نقاط الوصول

- يتطلب بروتوكول DHCP الآن الدعم للتحويل المحلي بتقنية FlexConnect

- HA SSO مع RMI: لم يعد الأمر "ip default-gateway" مطلوبا. يمكن العثور على البوابة IP في جدول التوجيه.

- إحصائيات عدادات BSSID

- دعم OpenRoaming في CLI

- تم تحسين Aironet IE لتضمين اسم نقطة الوصول.

- لم يعد وضع المستشعر مدعوما على نقطة الوصول بعد الآن

- واجهة مستخدم ويب :

- دعم ثلاثي الأجهزة اللاسلكية

- تقرير فحص العميل الذكي للنظام البيئي للأجهزة

- عرض سمات الرقيب والشبكة الخاصة الظاهرية (VN)

أمستردام - 17.1.1s

- الإتاحة العالية (AP SSO)

- واجهة إدارة التكرار

- دعم التحقق من البوابة

- دعم LACP ل HA SSO (تم دعم LACP بالفعل في WLC المستقلة)

- 11ax / WiFi 6

- تلوين BSS (لا يوجد OBSS-PD بعد)

- FastLocation على 9120

- إعادة توجيه IPv6 RA في حالة وجود ضيف سلكي

- دعم OpenDNS على IPv6 و FlexConnect

- دعم IPv6 لتحليل حركة مرور البيانات المشفرة

- Flex/Fabric AVC على IPv6

- المصادقة المحلية ل FlexConnect على IPv6

- مساحات CMX و DNA عبر دعم IPv6 NMSP

- ضمان IPv6 و NetConf

- دعم UDPlite لأنفاق CAPWAPV6

- أجهزة جديدة

- دعم نقطة الوصول IW3700 و IW6300

- دعم 9800-CL على HyperV

- دعم وحدة التحكم اللاسلكية المضمنة على نقاط وصول Catalyst (EWC-AP)

- دعم الشبكة (وضع الجسر) على جميع نقاط الوصول للموجة 2 داخل المباني

- دعم وضع Flex+Bridge (باستثناء نقاط الوصول WiFi6 APs)

- دعم ترخيص الأداء 9800-L

- aWips

- واي فاي Express

- دعم تجاوز شبكة VLAN بعد مصادقة الضيف (LWA و CWA)

- دعم نفق التنقل لكل من WLCs خلف NAT

- تغيير نهج جودة خدمة العميل اللاسلكي دون قطع الاتصال

- النظام البيئي للأجهزة: شركة Samsung Analytics

- شبكة المستخدم الشخصية

- تتبع أحداث نقطة الوصول لأعلى/لأسفل داخل عملية محاسبة نصف القطر

- نظير إلى حظر النظير ل iPSK

- mDNS متقدم (نهج تحت VLAN، MDNS تحت RLAN، ملحق تصفية الموقع، MDNS على AP، MDNS للضيف السلكي)

- دعم SGACL للوصول إلى الضيف اللاسلكي باستخدام المرساة

- الترخيص الذكي تحسين تتبع هوية نقطة الوصول لتجنب تكرار العد

- مصادقة العميل متعددة المصادقة للضيف: دعم مجموعة مصادقة L2 (dot1x،PSK) + L3 (LWA/CWA) مع مثبت الضيف

- دعم TLS 1.2 لمصادقة EAP المحلية

- دعم التحويل المحلي المرن ل DNS URL مرشح ACLs قبل وبعد المصادقة

- عوامل تصفية URL المحسنة (السماح بإجراء السماح/الرفض لكل URL) للتحويل المحلي المرن فقط

- دعم DNS لخدمات الشبكة مثل RADIUS

جبل طارق - 16.12.4a

لا توجد ميزات جديدة في هذا الإصدار

جبل طارق - 16،12،3

من هذا الإصدار، تم دعم عمل SFP فقط. إن يستعمل أنت SFP غير يساند، الميناء لا يعمل.

جبل طارق - 16.12.2t

لا توجد ميزات جديدة.

جبل طارق - 16.12.2s

- دعم نقطة الوصول 9120AX و 9130-AXI AP

- Default-Policy-tag يمكن التحرير: التعيين التلقائي لمعرف الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من 1 إلى 16 لملف تعريف النهج الافتراضي معطل

جبل طارق - 16.12.1t

- يمنع انضمام 9120AX و 9130AXI إلى 9800

جبل طارق - 16،12،1

- الأجهزة

- دعم الطراز 9800-L

- دعم نقطة الوصول 1840

- دعم منصة سحابة جوجل كمشغل سحابة عامة

- دعم مجال -P

- دعم محول BLE الملحق USB

- WPA 3

- دعم الطراز Hostpot 2.0

- ضيف سلكي

- دعم محسن للسحابة العامة (ما يصل إلى 6000 نقطة وصول)

- دعم OFDMA لنقاط الوصول Catalyst 9100 APs

- عملية متعددة النطاقات لتحالف Wi-Fi

- دعم MFP

- توزيع وقت البث على الشبكة المعشقة

- نافذة مدقق أفضل الممارسات على واجهة مستخدم ويب WLC

- رفض إنشاء جلسة عمل العميل اللاسلكي باستخدام ملف تعريف التقويم

- دعم IPv6 لعملاء وضع البنية وقائمة التحكم في الوصول (ACL) للمصادقة السابقة واللاحقة

- البث المتعدد إلى البث الأحادي ل IPv6

- دعم البنية الأساسية ل IPv6

- نظام التشغيل Linux المحسن للأمان

- يتوفر الآن تتبع RadioActive من واجهة مستخدم ويب

- تتبع RadioActive عنوان IP لمجموعة البث المتعدد

- السماح بالرجوع إلى الإصدارات السابقة ("show install lback")

- اعتماد FIPS

- LACP ل WLC مستقل

جبل طارق - 16،11،1

- الأجهزة

- دعم طرز نقاط الوصول 9115 و 9117 و 9120 11ax WiFi6 AP

- دعم لاسلكي مدمج على CAT9400 و CAT9500 (تحديدا على 16.11.1c)

- دعم عبارة/وكيل نظام dns على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800

- تحديد معدل ثنائي الإتجاه باستخدام تجاوز AAA

- دعم PAT على CAPWAP للانضمام إلى نقاط الوصول عن بعد (خلف NAT/PAT)

- ميزة ترقية حزمة جهاز AP

- لكل موقع أو لكل نموذج نقطة وصول (AP) ترقية SMU

- لوبي السفير

- دعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) على نقاط الوصول لوضع FlexConnect

- دعم EoGRE

- نقاط الوصول (APs) إلى شبكة الجذر عبر بروتوكول DHCP مع دعم NAT

- دعم أجهزة الراديو BLE داخل نقاط الوصول

- دعم WebAuth (LWA) المحلي لقوائم التحكم في الوصول (ACL) إلى IPv6 على Flex

- CAC

- Guestshell على الأجهزة [9800-40/9800-80]

- بروتوكول إدارة تكوين RESTCONF (RESTCONF)

- قوائم التحكم في الوصول إلى مستوى خدمة NetConf و RESTCONF

- التتبع RadioActive لعملية NMSP باستخدام عنوان IP الخاص ب CMX

- إحصائيات بروتوكول التنقل على 9800 من خلال الأمر show wireless stats mobility messages

- إعادة تمهيد نقطة الوصول حسب المجموعات

- تدعم صفحة ترقية واجهة مستخدم ويب الآن خيار SFTP

- عميل سلبي في SDA

- دعم عنوان MAC كمرشح في ربط tracer

- محرك تصنيف السياسة

- ملف تعريف الإجراء للأجهزة غير المعروفة باستخدام ملف التعريف المحلي:

جبل طارق - 16،10،1

هذا هو الإصدار الأول الذي يدعم وحدات التحكم 9800.

- النظم الأساسية المدعومة

- 9800-40 (بما في ذلك دعم SFP لمنفذ RP ودعم USB 3. 0)

- 9800-80

- 9800-CL على ESXi، KVM، ENCS(NFviS)

- 9800-CL على AWS

- 9800-SW - دعم البنية على CAT9300

- أوضاع AP

- محلي

- تقنية FlexConnect

- جسر (شبكة)

- sniffer

- الشاشة

- دعم OEAP

- عام

- تجزئة CAPWAP

- DTLS للبيانات

- واجهة الإدارة اللاسلكية

- الإدارة عبر الاتصال اللاسلكي

- المجال التنظيمي (دعم 20 رمزا قطريا)

- دعم الترخيص الذكي

- حجز الترخيص المحدد

- قناة المنفذ L2

- قائمة الوصول L3

- WLC لإنشاء مفتاح RSA إصدار 2048 بت

- شهادات CSR

- شهادة PKI الموقعة محليا (LSC)

- اعتراض قانوني: سمات AAA

- العميل النائم

- خادم ويب

- إحضار الجهاز الخاص بك (BYOD)

- تحليل حركة المرور المشفرة (ETA)

- دعم إنشاء الاشتراك الديناميكي في بيانات تتبع الاستخدام

- أفضل الممارسات التي تعمل على إصلاح هذه المشكلة

- تحسينات التشغيل بمجرد التوصيل

- معالج اليوم 0

- أداة الترحيل لنشر Brownfield للسحابة الخاصة والعامة المستضافة على واجهة مستخدم vEWLC والتطبيق المستقل

- Smart Call Home

- ستاد فيجن

- التقاط حزمة مضمنة

- أداة تعقب حزم مستوى البيانات

- رقيب TrustSec: SGACL ووضع العلامات داخل السطر في WLC

- بث لاسلكي

- قائمة التحكم في الوصول (ACL) ل DNS، قائمة التحكم في الوصول (ACL) الخاصة بالمنفذ الرئيسي ل FQDN، تصفية URL

- القابلية للبرمجة والقياس عن بعد

- خدمات الشبكة

- DNS

- RADIUS (بما في ذلك تحديد RADIUS حسب النطاق)

- بينغ

- Telnet

- بروتوكول النقل الآمن (SSH)

- HTTP

- NTP

- SNMP

- Syslogs (بما في ذلك دعم تكوين مضيفي syslog بواسطة hostname)

- WLAN

- نموذج تكوين جديد

- المصادقة المركزية (WPA/WPA2، EAP-FAST/EAP-PEAP، WPA2-PSK)

- WEP ثابت

- WPA-PSK/TKIP

- ماب

- LDAP

- LDAP آمن

- CCKM

- الأمان المتعدد ل PSK (MPSK) ل SSID بما يصل إلى 5 مفاتيح لكل SSID

- تغيير التفويض (CoA)

- طرق المصادقة المتعددة (PSK+LWA/CWA، MAB+iPSK+LWA، do1x+LWA) - للعملاء غير الزائرين (الأجانب/المرساة) فقط.

- WLAN متقدم

- رصيد حمل العميل

- حد العميل

- حظر P2P

- تحديد النطاق

- 802٫11 ساعة

- 11 واط

- 11r

- 11 فولت (انتقال BSS، مهلة الخمول، خدمة البث المتعدد الموجه)

- دعم عميل P2P

- تجاوز AAA

- تجميع VLAN

- واقي مصدر بروتوكول الإنترنت الإصدار 4/الإصدار 6

- DHCP

- خادم DHCP داخلي

- سرقة IP

- ترحيل DHCP (بما في ذلك الخيار 82)

- DHCP خيار 82 (AP name-SSID، AP GRP name، flex GRP name، موقع AP، AP MAC، اسم AP + VLAN، AP هو MAC)،

- الخيار الفرعي ل DHCP 5 و 151/152 (نقاط الوصول Cisco IOS و COs)

- DHCP على AP مع NAT (IPv4 فقط)

- DHCP إختيار 60 + اسم المورد

- تبديل الوضع المحلي/المركزي

- الوضع المحلي:فتح المصادقة + MAB

- الوضع المحلي:WPA/WPA2-PSK/802.1x

- الوضع المحلي:LWA/CWA

- الوضع المحلي:IPv6 العميل

- الوضع المحلي: تجميع التردد اللاسلكي/TPC/DCA/CHD

- الوضع المحلي:802.11k

- الوضع المحلي:قائمة التحكم في الوصول (ACL)

- الوضع المحلي:RxSoP

- الوضع المحلي:التجوال الذكي

- الوضع المحلي: هواء نظيف

- الوضع المحلي:EDRM

- الوضع المحلي:XoR

- الوضع المحلي: دعم SXPv4 ل WLC

- سير عمل أتمتة وضمان DNAC ل محلي

- تقنية FlexConnect

- التحويل المركزي/DHCP المركزي

- ترقية الصور عبر تقنية FlexConnect (FC) بكفاءة مذهلة

- عامل عن بعد

- TrustSec:وضع علامات في السطر للرقيب لوضع Flex

- شبكة إيثرنت الاحتياطية

- علامة شبكة VLAN الخاصة بالإيثرنت على نقطة الوصول

- تقسيم النفق، NAT-pat، تعيين RADIUS إحتياطي، DHCP المركزي (البرامج المحلية)

- العميل V6

- ARP للوكيل

- دعم شبكة LAN البعيدة (RLAN) ل 1815

- رقيب TrustSec: SGACL ووضع علامات داخل السطر لمرونة

- نقطة وصول مرنة عبر وحدة الشبكة (NAT) إلى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). إذا كان الارتباط معطلا، تعمل نقطة الوصول المرنة كخادم DHCP محلي

- سير عمل أتمتة وضمان DNAC ل Flex

- شبكة

- أفضل تحديد أصلي - تسهيل عملية الحساب، إتخاذ قرار أصلي، تنعيم SNR، منع التكرار، الأصل المفضل

- عدة نقاط وصول عن بعد

- RRM على RAP بسرعة 5 جيجاهرتز

- دعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للاستخدام في المناطق الخارجية

- أوضاع النشر - نقل لاسلكي، وصول عالمي، ربط لاسلكي من نقطة إلى نقاط متعددة، ربط من نقطة إلى نقطة، الربط الفائق

- الشهادات الموقعة المحلية (LSC)

- آليات مصادقة مختلفة - عنوان MAC، RADIUS، PSK، LSC

- WGB

- WGB مع شبكات VLAN متعددة (ميزة الجمع)

- WGB عام

- التجوال عالي السرعة (WGB & WLC)

- WGB المرساة الثابتة

- التردد اللاسلكي/التردد اللاسلكي (RRM)/معالج

- تجميع التردد اللاسلكي

- تعيين القناة الديناميكية (DCA)

- التحكم في طاقة الإرسال (TPC)

- اكتشاف ثقب التغطية

- Rx-SOP

- محددات EDCA

- من 11 إلى 80 ميجاهرتز

- فرا

- إكسور

- تحديد النطاق الديناميكي (DBS)

- دعم الوحدة النمطية اللاسلكية الثالثة

- لكل SSID تمكين/تعطيل معدلات التاريخ

- فحص القنوات باستخدام نظام ملفات البيانات الموزعة (DFS) وغير نظام ملفات البيانات الموزعة (DFS)

- توفير الطاقة (U-APSD)

- إرتباط العميل

- التعبير التلقائي ل wIPS (تعقب منفذ المحول) - إلزامي ل Prime

- جهاز تحكم أحادي (RLDP)/مخادع

- مخادع لكل نقطة وصول

- إستحقاق وقت البث

- نقال إير

- Spectrum Intelligence على نقاط الوصول 18xx APs

- نظام الملفات الموزعة (DFS) الذي يتسم بالمرونة

- أسوشيتد برس

- أولوية نقطة الوصول

- مصادقة AP المحلية الداخلية

- مصادقة AP المحلية الخارجية

- تحميل ملف عطل AP

- نقطة الوصول CDP

- تنزيل مسبق لصورة AP

- AP NTP

- قائمة مصادقة AP

- تفريغ حزم AP

- تأخر نقطة الوصول (الوضع المحلي)

- ضبط TCP MSS (الوضع المحلي، FlexConnect ووضع البنية)

- عامل تصفية AP

- إعداد AP PnP

- حدد DNS ومجال AP على APs باستخدام عنوان IP ثابت

- تم تمكين منفذ الإيثرنت AUX على نقاط الوصول (APs) من الموجة 2 لتوصيل جهاز تدفق البيانات من الخادم

- قابلية التنقل

- IRCM

- وصول الضيف

- L2 Mobility (مثيل واحد) مصادقة مفتوحة

- L2 Mobility MAB/dot1x

- L2 Mobility LWA/CWA

- L3 Mobility OpenAuth

- L3 Mobility Dot1x، MAB

- L3 Mobility CWA، LWA

- تحديثات ملف تعريف الأمان لحالة إستخدام الربط (ميزة GS)

- قابلية تنقل Apple L3

- التجوال للعميل الثابت

- دعم التثبيت التلقائي لقائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى DNS

- ضيف

- مقدم البرنامج الضيف

- مصادقة ويب داخلية/خارجية

- مصادقة الويب المركزية (CWA)

- تكرار مجموعة ارتساء الضيوف

- فشل WebAuth على MAC

- التجوال السلس في تعليق WebAuth

- دعم الخريطة الخارجية

- الإتاحة العالية

- نقطة الوصول HA و Client SSO [لا يوجد RMI، لا يوجد فحص بوابة، لا يوجد وصول عن بعد إلى منفذ خدمة الاستعداد]

- HA - تكرار N+1 لمحولات الشبكة اللاسلكية المضمنة على المحولات (9800-SW)

- دعم إعادة تشغيل العملية وتصحيحها للشبكة اللاسلكية المضمنة على المحولات (9800-SW)

- ترقية SMU + ROLLING AP

- ترقية نقطة الوصول المتدفقة N+1 لترقية صورة وحدة التحكم الكاملة

- جودة الخدمة/الصوت/الفيديو

- الصوت عبر الشبكة اللاسلكية

- جودة خدمة Auto

- إمكانية تنقل الصوت

- جودة الخدمة - BSSID

- جودة الخدمة - العميل

- جودة الخدمة - FastLANE

- جودة خدمة SDN

- QOs TCLAS، SIP

- تطفل مكالمة صوت QoS SIP

- SIP CAC

- علامات dot1p

- نطاق ترددي تقريبي عادل

- تشخيصات الصوت

- قياسات الصوت

- CAC الفيديو

- التوافق الكهرومغناطيسي/إنشاء ملفات التعريف

- اكتشاف بروتوكول NBAR

- تقنية Flexible NetFlow

- إمكانية رؤية التطبيقات والتحكم فيها (AVC)

- تنميط طبيعي

- ترقية حزمة البروتوكول الديناميكية

- البث المتعدد/نظام أسماء النطاقات (DNS)

- البث المتعدد - IPv4

- البث المتعدد - التجوال من المستوى الثاني (مثيل واحد)

- تحديد شبكة VLAN وتحسين البث المتعدد من المستوى الثاني/المستوى الثالث

- دفق الوسائط (MC2UC)

- IPv6

- الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP) الأصلي

- واقي مصدر بروتوكول الإنترنت الإصدار 6

- مصادقة الويب IPv6

- عميل IPv6 - التنقل/التجوال

- عميل IPv6 - SDA لاسلكي (فقط)

- البث المتعدد ل IPv6

- خادم DHCP داخلي ل IPv6

- انضمام AP إلى السحابة العامة عبر سير عمل Cisco Cloud Connect PNp

- نقطة الوصول تنضم إلى السحابة الخاصة عبر سير عمل Cisco DNA-Center PNp أو عبر خيار التمهيد/DHCP/DNS العادي

- الموقع

- NMSP

- موقع زائد

- التحقق من RSSI والموقع

- دعم سحابة CMX

- دعم NMSP ل CleanAir

- دعم علامة RFID

- Hyperlocation - تصفية CMX و HA و AP

- دعم Hyperlocation - أوضاع البنية

- الوصول المعرّف بالبرامج (SDA)

- دعم ما فوق القمة (OTT)/Flex

- دعم مستشعر عقد 1800s

- سير عمل أتمتة وضمان DNAC للنسيج

- إس دي إي آر إم

- NetFlow دعم البنية Fabric Edge

- مستوى التحكم الآمن

- عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) واحد لمجالات بنيوية متعددة (خادم الخريطة لكل مجموعة AP)

- دعم نقطة الوصول الخارجية

- دعم iCAP ل AP4800