المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

إجراء إسترداد كلمة المرور ل Virtual 9800 (9800-CL)

إجراء إسترداد كلمة المرور للجهاز عبر ROMMON

إجراء إسترداد كلمة المرور للجهاز عبر USB

تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من ROMMON

تحميل الصورة من خلال USB

تحميل صورة من TFTP

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر ROMMON الأخرى المفيدة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستعادة وحدة تحكم Catalyst 9800 استنادا إلى وضع ROMmon وبدون صورة في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدات التحكم اللاسلكية Catalyst 9800

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Catalyst 9800، الإصدار 16.10.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

إجراء إسترداد كلمة المرور ل Virtual 9800 (9800-CL)

الخطوة 1. إعادة تمهيد الطراز 9800-CL. سترى بسرعة شاشة تحديد تحميل:

الخطوة 2. اضغط C على هذه الشاشة للحصول على مطالبة المجموعة.

الخطوة 3. يمكنك تغيير سجل التكوين في هذه المطالبة باستخدام الأمر config 0x2142.

الخطوة 4. اضغط على مفتاح ESC للعودة إلى موجه packages.confتحديد التمهيد واختر التمهيد على الصورة العادية.

الخطوة 5. يجري تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لديك دون تكوين. استرجع ذلك.

الخطوة 6. لا تنس تكرار الإجراء من الخطوة 1 وتعيين سجل التكوين مرة أخرى إلى القيمة الأصلية 0x2002 حتى يتم حفظ التكوين وتحميله على عمليات إعادة التمهيد.

إجراء إسترداد كلمة المرور للجهاز عبر ROMMON

الخطوة 1. إرسال مفتاح Break (الإيقاف المؤقت) عندما ترى ##### مطبوعا على وحدة التحكم للنظام الذي يقوم بتحميل الصورة. ثم يقوم النظام بكسر عملية بدء التشغيل ويذهب إلى مطالبة ROMMON. يمكنك إما القيام بذلك عند الضغط على Break أو Ctrl+Break على لوحة المفاتيح. يمكنك أيضا إرسال الفصل من البرنامج الطرفي (على سبيل المثال، أمر PuTTY الخاص > Break (الإيقاف المؤقت)، عنصر التحكم ثلاثي الأبعاد > إرسال Break (الإيقاف المؤقت).

تحذير: يتطلب إسترداد كلمة المرور إسقاط النظام إلى ROMMON. في ®Cisco IOS الكلاسيكي، يحدد إعداد config-register ما إذا كان يمكن للنظام العودة إلى ROMMON. سيؤدي سجل config ل 0x2102 إلى منع العودة إلى ROMMON عند إصدار الفاصل. بشكل افتراضي، تحتوي جميع الأجهزة طراز 9800 (9800-40 و 9800-80 و 9800-L) على مجموعة config-register 0x2102. ومع ذلك، نظرا لأنها تقوم بتشغيل Linux Cisco IOS XE®، يتم تجاهل ذلك، والطريقة الوحيدة لمنع العودة إلى ROMMON هي تكوين الأمر no service recovery.

تحذير:  في 9800-L الذي يشغل ROMMON الأقدم من 16.12(3r)، يمنع هذا البت في config-register الانفصال عن ROMMON لإجراء إسترداد كلمة المرور.

الإصلاح: إذا قمت بتشغيل ROMMON القديمة، فقم بترقية ROMMON مع إرشادات موثقة على: ترقية المجالات المبرمجة لوحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800-L

الحل: إذا تعذر إجراء الترقية؛ تعديل config-register إلى 0x2002 كحل بديل ومنع قفل ROMMON.

File size is 0x01d191f3

Located C9800-rpboot.16.10.01.SPA.pkg

Image size 30511603 inode num 874837, bks cnt 7450 blk size 8*512

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##########################################################

Boot image size = 30511603 (0x1d191f3) bytes

ROM:RSA Self Test Passed

ROM:Sha512 Self Test Passed

Package header rev 3 structure detected

Calculating SHA-1 hash...done

validate_package_cs: SHA-1 hash:

calculated e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

expected   e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

Validating main package signatures

monitor: command "boot" aborted due to user interrupt

rommon 1 >

الخطوة 2.تغيير سجل التكوين إلى 0x2142 باستخدام الأمرconfreg 0x2142من موجه ROMMON.

rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect

الخطوة 3. لحفظ تغيير تكوين ROMMON، قم بالتنفيذsync في نافذة مطالبة rommon،reset  rommon لتطبيق التغيير من موجه ROMMON.

rommon 2 > sync

rommon 3 > reset

Resetting .......

Initializing Hardware ...

System integrity status: 90170200 12030107

System Bootstrap, Version 16.10(2r), RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2018  by cisco Systems, Inc.

Current image running: Boot ROM0

Last reset cause: LocalSoft

C9800-40-K9 platform with 33554432 Kbytes of main memory

File size is 0x000015c9

Located packages.conf

Image size 5577 inode num 874834, bks cnt 2 blk size 8*512

#

File size is 0x01d191f3

Located C9800-rpboot.16.10.01.SPA.pkg

Image size 30511603 inode num 874837, bks cnt 7450 blk size 8*512

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##########################################################

Boot image size = 30511603 (0x1d191f3) bytes

ROM:RSA Self Test Passed

ROM:Sha512 Self Test Passed

Package header rev 3 structure detected

Calculating SHA-1 hash...done

validate_package_cs: SHA-1 hash:

calculated e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

expected   e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29

Validating main package signatures

RSA Signed RELEASE Image Signature Verification Successful.

Image validated

Jun 21 02:30:21.565: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:24.561: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Both links down, not waiting for other chassis

Chassis number is 1

Jun 21 02:30:25.327: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:27.293: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:33.770: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Jun 21 02:30:37.045: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u

sed for process bt_logger

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Gibraltar], C9800 Software (C9800_IOS XE), Version 16.10.1, R

ELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 19-Nov-18 08:27 by mcpre

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR

LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE,

AND/OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE

"SOFTWARE"), AND/OR WITH SUCH SOFTWARE CONSTITUTES YOUR FULL

ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU

ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement

(EULA) and any relevant supplemental terms (SEULA) found at

http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html.

You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are

licensed for a particular term, that the license to such Software and/or

features is valid only for the applicable term and that such Software and/or

features may be shut down or otherwise terminated by Cisco after expiration

of the applicable license term (for example, 90-day trial period). Cisco reserves

the right to terminate any such Software feature electronically or by any

other means available. While Cisco may provide alerts, it is your sole

responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to

ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the

Software feature.

cisco C9800-40-K9 (1GL) processor (revision 1GL) with 7866660K/6147K bytes of me

mory.

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

Processor board ID TTM22500DAL

1 Virtual Ethernet interface

4 Ten Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

33554432K bytes of physical memory.

26255359K bytes of eUSB flash at bootflash:.

234365527K bytes of SATA hard disk at hard disk:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Base Ethernet MAC Address          : D4:C9:3C:CC:F2:E0

Installation mode is INSTALL

Press RETURN to get started!

*Jun 21 02:31:00.165: %IOS XE_PLATFORM-3-WDC_NOT_FOUND: WDC returned length: 0

*Jun 21 02:31:00.185: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled

features is not allowedAdding registry invocations for the WLC platform

*Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is ini

tialized

*Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is e

nabled

*Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled

features is not allowed

*Jun 21 02:31:04.732: mcp_pm_subsys_init : Init done sucessfullyRA Tracing tool

registry return: 0SID Manager, starting initialization ...

*Jun 21 02:31:05.511: Notifications initializedSID Manager, completed initializa

tion ...

*Jun 21 02:31:07.298: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for typ

e vlan

*Jun 21 02:31:08.999: %CRYPTO-4-AUDITWARN: Encryption audit check could not be p

erformed

*Jun 21 02:31:09.081: %VOICE_HA-7-STATUS: CUBE HA-supported platform detected.

*Jun 21 02:31:09.317: %IOSXE_VMAN-3-MSGINITFAIL: Failed to initialize required V

irt-manager resource: Initalize MQIPC

*Jun 21 02:31:09.333: mcp_pm_init_done : Called

*Jun 21 02:31:09.338: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi0, changed state to up

*Jun 21 02:31:09.345: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC0, changed state to up

*Jun 21 02:31:09.345: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VoIP-Null0

, changed state to up

*Jun 21 02:31:09.346: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LI-Null0,

changed state to up

*Jun 21 02:31:09.346: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state

to down

*Jun 21 02:31:09.351: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN0, changed state to up

*Jun 21 02:30:33.738: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 1 R0/0: pvp: Empty e

xecutable used for process bt_logger

*Jun 21 02:30:37.011: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 1 R0/0: pvp: Empty e

xecutable used for process bt_logger

*Jun 21 02:30:39.576: %CMFP-6-CRYPTO_MODULE: Chassis 1 R0/0: cman_fp: Crypto Har

dware Module is present

*Jun 21 02:31:01.754: %LMRP-3-RTU_UNINITIALIZED: Chassis 1 R0/0: lman: RTU not y

et initialized: stack enabled 0

*Jun 21 02:31:09.489: %SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED: Smart Agent HA role changed

to Active.

*Jun 21 02:31:10.295: %IOSXE_MGMTVRF-6-CREATE_SUCCESS_INFO: Management vrf Mgmt-

intf created with ID 1, ipv4 table-id 0x1, ipv6 table-id 0x1E000001

*Jun 21 02:31:10.344: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha

nged state to down

*Jun 21 02:31:10.345: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi0, ch

anged state to up

*Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC0, cha

nged state to up

*Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth

ernet0, changed state to down

*Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN0, cha

nged state to up

*Jun 21 02:31:10.966: %ONEP_BASE-6-SS_ENABLED: ONEP: Service set Base was enable

d by Default

*Jun 21 02:31:12.842: %SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED: System startup configuratio

n is ignored based on the configuration register setting.

*Jun 21 02:31:12.854: %IOSXE_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 0/0, interfa

ces disabled

*Jun 21 02:31:12.913: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) offline in

subslot 0/0

*Jun 21 02:31:12.919: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0

*Jun 21 02:31:12.920: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0

*Jun 21 02:31:12.946: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0

*Jun 21 02:31:12.946: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0

*Jun 21 02:31:13.111: % Redundancy mode change to SSO

*Jun 21 02:31:13.112: %VOICE_HA-7-STATUS: NONE->SSO; SSO mode can not take effe

ct until after a platform reload.

*Jun 21 02:31:13.231: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0

*Jun 21 02:31:14.793: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco IOS Software [Gibraltar], C9800 Software (C9800_IOSXE), Version 16.10.1, R

ELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 19-Nov-18 08:27 by mcpre

*Jun 21 02:31:14.834: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF

*Jun 21 02:31:14.834: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF

*Jun 21 02:31:16.976: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state

to up

*Jun 21 02:31:17.079: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  325

seconds

*Jun 21 02:31:17.977: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth

ernet0, changed state to up

*Jun 21 02:31:21.579: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) online in s

ubslot 0/0

*Jun 21 02:31:21.638: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, li

nk down due to remote fault

*Jun 21 02:31:21.708: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/1, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:21.748: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:21.788: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:21.855: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Start

up Config Present)

*Jun 21 02:31:23.541: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed

state to down

*Jun 21 02:31:23.571: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/1, changed

state to down

*Jun 21 02:31:23.572: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, changed

state to down

*Jun 21 02:31:23.575: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, changed

state to down

*Jun 21 02:31:24.680: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, li

nk down due to local fault

*Jun 21 02:31:23.618: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0,

changed state to down

*Jun 21 02:31:29.036: %PKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK: PKI functions can not be i

nitialized until an authoritative time source, like NTP, can be obtained.

*Jun 21 02:31:29.491: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed

state to up

*Jun 21 02:31:30.492: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabit

Ethernet0/0/0, changed state to up

*Jun 21 02:31:29.491: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0,

changed state to up

*Jun 21 02:31:30.495: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha

nged state to up

*Jun 21 02:31:37.119: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named CISCO_IDEVID_SU

DI_LEGACY has been generated or imported by pki-sudi

*Jun 21 02:31:39.050: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named CISCO_IDEVID_SU

DI has been generated or imported by pki-sudi

الخطوة 4. الآن يتم تمهيد النظام دون أي تكوين. تجاهل معالج تكوين بدء التشغيل.

الخطوة 5. بمجرد ظهور النظام، انسخ startup-config إلى running-config.

الخطوة 6. أعد تكوين كلمة المرور enable password أو سجل الدخول إلى بيانات الاعتماد، وتحقق مما إذا كنت تستطيع الوصول إلى الجهاز عبر telnet أو ssh.

C9800-40#telnet 172.22.175.1

Trying 172.22.175.1 ... Open

User Access Verification

Username: admin

Password:

C9800-40#

الخطوة 7. قم بتغيير config-register مرة أخرى إلى 0x2002.

C9800-40(config)#config-register 0x2002

ملاحظة: لا تستخدم 0x2102. مع 0x2102، لا يسمح لك بإرسال فاصل بعد الآن.

الخطوة 8. حفظ config.

C9800-40#write memory

Building configuration...

[OK]

إجراء إسترداد كلمة المرور للجهاز عبر USB

تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من ROMMON

إذا علقت في ROMMON ولم يعمل التمهيد:

rommon 12 > boot

File size is 0x0001dfe6

Located memleak.tcl

Image size 122854 inode num 12, bks cnt 30 blk size 8*512

##

Boot image size = 122854 (0x1dfe6) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd50b000

File size is 0x00000023

Located pnp-tech-time

Image size 35 inode num 13, bks cnt 1 blk size 8*512

Boot image size = 35 (0x23) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd4d3000

File size is 0x0001ad3f

Located pnp-tech-discovery-summary

Image size 109887 inode num 14, bks cnt 27 blk size 8*512

#

Boot image size = 109887 (0x1ad3f) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd49b000

File size is 0x00000268

Located vlan.dat

Image size 616 inode num 15, bks cnt 1 blk size 8*512

Boot image size = 616 (0x268) bytes

Unsigned package found, aborting package loading...

Failed to Free memory block at address 0x00000000cd463000

boot: cannot determine first file name on device "bootflash:/"

rommon 13 >

لا يحتوي الذاكرة المؤقتة على أي صورة للتمهيد منها:

rommon 13 > dir bootflash:

File System: EXT2/EXT3

11         16384     drwx------     lost+found

850305     4096      drwxr-xr-x     .installer

588673     4096      drwxrwxrwx     .prst_sync

948417     4096      drwxr-xr-x     .rollback_timer

1381745    4096      drwxr-xr-x     dc_profile_dir

12         122854    -rw-r--r--     memleak.tcl

506913     4096      drwxr-x---     vman_fdb

670433     4096      drwxr-xr-x     .dbpersist

793073     4096      drwxr-xr-x     onep

13         35        -rw-r--r--     pnp-tech-time

14         109887    -rw-r--r--     pnp-tech-discovery-summary

15         616       -rw-r--r--     vlan.dat

يمكنك إسترداد المربع بواسطة أي من:

- تحميل صورة من خلال محرك أقراص USB بالقلم.

- تحميل صورة من خلال Gigabit0 (واجهة إدارة خارج النطاق).

تحميل الصورة من خلال USB

الخطوة 1. احصل على محرك أقراص قلم USB مع تحميل ملف .bin إلى وحدة التحكم 9800. (في 9800-80، بسبب معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvn8287، لا يمكن التعرف على محرك أقراص فلاش USB 3.0 في ROMMON).

ملاحظة: الإجراء هو نفسه في حالة ما إذا كانت سعة 9800-CL افتراضية، ولكن يتعين عليك توصيل محرك أقراص USB على VMhost وتخطيطه إلى جهاز VM.

الخطوة 2. قم بتوصيل برنامج تشغيل USB بمنفذ USB 0 من منفذ 9800.

المنظر الأمامي:

الخطوة 3. سجل الدخول من وحدة التحكم إلى وحدة التحكم وتأكد من أنها تستطيع قراءة USB.

rommon 19 > dir usb0:

File System: FAT32

!

!--Output omitted--

!

335644   1009389904-rw-     <filename>SSA.bin

خطوة 4. شكلت ال 9800 أن يمهد من ال USB صورة.

rommon 21 > boot usb0:

.bin

Located qwlc-universalk9_wlc.BLD_V169_THROTTLE_LATEST_20180601_191011.SSA.bin, start cluster is 335644

########################################################################################################

########################################################################################################

########################################################################################################

الخطوة 5. بمجرد تشغيل الطراز 9800، انسخ الصورة من USB إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة:

WLC# copy usb0:

.bin bootflash:

Destination filename [qwlc-universalk9_wlc.BLD_V169_THROTTLE_LATEST_20180601_191011.SSA.bin]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

خطوة 6. غيرت ال 9800 من حزمة أسلوب أن يركب أسلوب.

عندما يمهد أنت الجهاز تحكم من USB، هو يمهد في حزمة أسلوب:

!

!--Output omitted--

!

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

Processor board ID TTM22071510

1 Virtual Ethernet interface

4 Ten Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

33554432K bytes of physical memory.

26910719K bytes of eUSB flash at bootflash:.

234365527K bytes of SATA hard disk at hard disk:.

15243680K bytes of USB flash at usb0:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Base Ethernet MAC Address          : 00:A3:8E:23:A2:40

Installation mode is BUNDLE

%INIT: waited 0 seconds for NVRAM to be available

من 16.12، في واجهة المستخدم، يمكنك إختيار النقل إلى وضع "التثبيت" في الترقية التالية. قم بتوفير أي ملف برنامج، يتضمن الإصدار الحالي الذي سيتم نقله إلى وضع التثبيت.

الخطوة 7. حرر التمهيد متغير إن لا يشير إلى ال packages.conf مبرد بالفعل.

WLC#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

WLC(config)#no boot system

WLC(config)#boot system bootflash:packages.conf

WLC(config)#end

WLC#write

Building configuration...

[OK]

WLC#show boot

BOOT variable = flash:packages.conf,12;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102

Standby not ready to show bootvar

تأكد من أن سجل التكوين هو 0x2002.

الخطوة 8. إعادة تحميل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

WLC#reload

بعد ذلك، يتم تمهيد وحدة التحكم في وضع "التثبيت".

WLC#show version

!

!--Output omitted--

!

Installation mode is INSTALL Configuration register is 0x2002

تحميل صورة من TFTP

لتحميل صورة من الشبكة، يجب أن يكون لديك منفذ إدارة GigabitEthernet0 متصل ماديا بمنفذ وصول.

من ROMMON، يمكنك التحقق من المتغيرات في أي وقت باستخدام الأمرset.

rommon 1 > set

PS1=rommon ! >

?=0

DEFAULT_GATEWAY=10.1.1.1

ETHER_SPEED_MODE=4

TFTP_RETRY_COUNT=36

SWITCH_NUMBER=1

DLC_DONE=TRUE

RET_2_RTS=

RET_2_RCALTS=

MCP_STARTUP_TRACEFLAGS=00000000:00000000

TFTP_MACADDR=00:db:ad:ba:d0:52

IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

IP_ADDRESS=10.1.1.152

TFTP_SERVER=10.1.1.1

TFTP_FILE=C9800-80-universalk9_wlc.BLD_V1610_1_THROTTLE_LATEST_20181016_174328_2.bin

BSI=0

RANDOM_NUM=1650632109

يمكنك عندئذ ضبط المتغيرات واحد تلو الآخر. لا توجد حاجة للكتابةset قبل اسم المتغير كما هو الحال بالنسبة للأجهزة الأخرى ROMMON. تجنب الخطوط عند كتابة اسم المتغير حيث لا يوجد تحقق من أي نوع.

rommon 2 > IP_ADDRESS=10.48.71.113

rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.128

rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=10.48.71.5

ما إن يكون ال ip عملية إعداد، أنت يستطيع مهدت من TFTP صورة مع الأمر تالي:

rommon 5 > boot tftp://10.48.39.33/C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin

IP_ADDRESS: 10.48.71.113

IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.128

DEFAULT_GATEWAY: 10.48.71.5

TFTP_SERVER: 10.48.39.33

TFTP_FILE: C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin

TFTP_MACADDR: 70:6d:15:35:99:ff

TFTP_VERBOSE: Progress

TFTP_RETRY_COUNT: 36

TFTP_TIMEOUT: 7200

TFTP_BLKSIZE: 1460

TFTP_CHECKSUM: Yes

ETHER_PORT: 3

ETHER_SPEED_MODE: 1000MB/HD

link up

Receiving C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin from 10.48.39.33

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ينتهي بك الأمر في سطر أوامر Cisco IOS. لا تنس نسخ صورة Cisco IOS بالفعل إلى ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) أو القرص الثابت وضبط متغير التمهيد بشكل صحيح. يمكنك إستئناف الإجراء من USB، السابقة حتى الخطوة 6، بمجرد نسخ الملف في الذاكرة المؤقتة (flash) أو القرص الثابت:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا استمر ظهور خدمة ROMMON التي تقول لك "الرجاء إعادة الضبط قبل التمهيد" عند محاولة التمهيد من ملف في الذاكرة، مثل منفذ USB أو بروتوكول TFTP :

rommon 4 > boot bootflash:C9800-L-universalk9_wlc.V176_1.SPA.bin

Please reset before booting

كل ما عليك القيام به هو إلغاء سجل التكوين وإعادة تعيينه. تنتهي المشكلة بعد إعادة التشغيل ويمكنك التمهيد من أي مصدر.

confreg 0x0

reset

أوامر ROMMON الأخرى المفيدة

يقومdev الأمر بسرد أجهزة التخزين المتوفرة (bootflash، harddisk، usb، وما إلى ذلك).

يعرض الأمرshowmon إصدار ROMMON.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco