المحتويات

المقدمة

إجراء الاسترداد - نظرة عامة

الخطوات التفصيلية

تنزيل الصورة الخاصة

ضع الصورة في عصا USB وربطها بنقطة الوصول منفذ USB جهز محرك أقراص USB

قم بالوصول إلى برنامج التمهيد U على وحدة التحكم.

نقل الصورة من USB

المقدمة

يصف هذا وثيقة USB إستعادة لمادة حفازة 9130AX APs مع خلل إثرنيت ميناء يعجز أن ينقل إستعادة مبرد عبر طريقة تقليدي.

إجراء الاسترداد - نظرة عامة

1. تنزيل الصورة الخاصة axel-qca-single-ng.img .

2. انسخ الصورة في محرك أقراص USB محمول وتوصيلها بمنفذ USB لنقطة الوصول.

3. وحدة طرفية للتحكم في نقطة الوصول المتأثرة.

4. تقسيم إلى وضع التمهيد U.

5. قم بتشغيل الأوامر المطلوبة لنسخ الصورة إلى نقطة الوصول من محرك أقراص USB.

تحذير: لا تحاول إستخدام صورة الاسترداد على طراز غير 9130. يؤدي ذلك إلى جعل نقطة الوصول غير قابلة للاستخدام.

الخطوات التفصيلية

تنزيل الصورة الخاصة

من إصدارات مجموعات WNBU، قم بتنزيل ملف باسم axel-qca-single-ng-8_10_130_0.img من أحد مجلدات الإنشاء الليلي. إذا لم يعد الملف موجودا في المجلد المحدد، فاستعرض بحثا عن إصدار أحدث. يمكنك العثور على الملف هنا.

ضع الصورة في عصا USB وربطها بنقطة الوصول منفذ USB جهز سواقة USB

قم بتنسيق محرك أقراص USB المحمول في FAT32.

انسخ الصورة الفردية الصحيحة (على سبيل المثال، axel-qca-single-ng.img لطراز 9130) على محرك أقراص USB.

أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB لنقطة الوصول.

قم بالوصول إلى برنامج التمهيد U على وحدة التحكم.

1. توصيل كبل تسلسلي بمنفذ وحدة تحكم نقطة الوصول (يحتوي هذا على ملصق أزرق شاحب غير مسمى "2.5G").  يمكن تكوين المنفذ التسلسلي ل 9600 بت في الثانية، 8 قواعد بيانات، 1 إيقاف، لا تماثل، لا تحكم في التدفق.

2. شغّل نقطة الوصول.

ما إن تبدأ نقطة الوصول في التشغيل، أدخل مفتاح ESC بشكل متكرر في نافذة المحطة الطرفية، حتى ترى نافذة مطالبة تمهيد الوحدة.

Auto boot mode, use bootipq directly

APPS power cycled and restart reason is 0x10

Hit ESC key to stop autoboot:  2

(BTLDR) #

نقل الصورة من USB

قم بتشغيل هذه الأوامر بالتتابع لتهيئة محرك أقراص USB ونقل الصورة:

1. بدء USB

2. FATLS USB 0:1

3. تحميل USB 0:1 0x600000 <filename>

4. imgaddr=0x6000000 & source$imgaddr:script

5. إعادة تعيين

مثال للمخرجات :

1. تهيئة محرك أقراص USB:

(BTLDR) # usb start

starting USB...

USB0: Register 2000140 NbrPorts 2

Starting the controller

USB XHCI 1.10

scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found

USB1: Register 2000140 NbrPorts 2

Starting the controller

USB XHCI 1.10

scanning bus 1 for devices... 1 USB Device(s) found

(BTLDR) #

2. عرض محتويات USB:

(BTLDR) # fatls usb 0:1

system volume information/

150080276 axel-qca-single-ng.img

1 file(s), 1 dir(s)

(BTLDR) #

3. تحميل الصورة إلى نقطة الوصول

(BTLDR) # fatload usb 0:1 0x60000000 axel-qca-single-ng.img

reading axel-qca-single-ng.img

150080276 bytes read in 77816 ms (1.8 MiB/s)

(BTLDR) #

4. تنفيذ البرنامج النصي

(BTLDR) # imgaddr=0x60000000 && source $imgaddr:script

## Executing script at 60000000

crc32+ Flashing btldr: [ done ]

Flashing ubi: [ done ]

(BTLDR) #

5. قم بإعادة تشغيل نقطة الوصول واستخدم الأمر reset. بمجرد إعادة تشغيله بالكامل، يجب أن يستجيب إلى Enter بمطالبة "اسم المستخدم:".

(BTLDR) # reset

resetting ...

?h(IH

iw

Board type: C9130AX

U-Boot REL 2016.01 (btldr release 298) (Jul 05 2022 - 14:33:36 -0700)

This product contains some software licensed under the

"GNU General Public License, version 2" provided with

ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of

"GNU General Public License, version 2", available here:

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

DRAM: 2 GiB

Nand: Detected ONFI Micron TH58NYG3S0H 8G 1.8V 8-bit

qpic_nand: changing oobsize to 160 from 224 bytes

SF: Detected MX25U6435F with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 8 MiB

Scanning shenv data blocks

Total valid parts=4

Active shenv part[0:1], write_counter=22

MFG data loaded

PCI Link Intialized