المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء بطاقة حالة النظام (SSC) وإصلاحها offline بعد تحديث البرنامج.

تمت المساهمة من قبل Yasuaki Nambu، مهندس TAC من Cisco، ودنيس Lanov، القائد الفني ل Cisco TAC.

المشكلة

تم قطع اتصال بطاقات SSC بعد تحديث البرنامج.

[local]asr5500# show card table all

11: SSC System Status Card Offline -

12: SSC System Status Card Offline -

الحل

يمكن لبطاقات SSC ذات الأرقام التسلسلية التي تبدأ من FLM24 و BCF الإصدار 0.4.0 أن تواجه المشكلة التي تظهر بعد ترقية البرامج.

******** show hardware inventory *******

11: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000AA --

12: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000BB --

******** show hardware version *******

11: SSC 0.4.0 - - - -

12: SSC 0.4.0 - - - -

تنفيذ الخطوات:

1. أعد تركيب البطاقة عن طريق الانزلاق إلى الخارج والانزلاق إلى داخل الهيكل.

2. عندما لا تعمل إعادة بيع البطاقة.