المحتويات

المقدمة

وصف المشكلة

تحليل

الحل

الإجراء

المقدمة

يصف هذا وثيقة الحل لمثيلات جلسة العمل التي تنتقل إلى حالة التحذير نظرا لارتفاع acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() إستخدام العملية.

وصف المشكلة

النظام الأساسي ASR5500

الإصدار: 21.27.4 و 21.19.10

مثيلات مدير جلسة العمل في حالة التحذير بسبب إستهلاك الذاكرة المرتفع على  acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied()  وظيفة عندما يكون إسترداد جلسة العمل معطلا:

[local]ASR5500# show task resources | grep -v good

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

1/0 sessmgr         13   26%  100% 930.8M 900.0M   37  500  4643 12000 I   warn

1/0 sessmgr         36   32%  100% 938.8M 900.0M   39  500  5155 12000 I   warn

1/0 sessmgr         53   29%  100% 937.8M 900.0M   40  500  4916 12000 I   warn

1/0 sessmgr         56   29%  100% 930.2M 900.0M   41  500  4649 12000 I   warn

1/0 sessmgr         83   35%  100% 970.2M 900.0M   40  500  5382 12000 I   warn

1/0 sessmgr         90   24%  100% 931.3M 900.0M   42  500  4621 12000 I   warn

1/0 sessmgr        130   28%  100% 935.0M 900.0M   40  500  4907 12000 I   warn

1/0 sessmgr        141   26%  100% 936.7M 900.0M   37  500  4917 12000 I   warn

1/0 sessmgr        145   23%  100% 933.9M 900.0M   39  500  4883 12000 I   warn

1/0 sessmgr        174   26%  100% 927.4M 900.0M   37  500  4620 12000 I   warn

1/0 sessmgr        188   31%  100% 963.0M 900.0M   40  500  5305 12000 I   warn

1/0 sessmgr        223   26%  100% 933.5M 900.0M   38  500  4631 12000 I   warn

Aggregate consumption per proc:

-------- ------------------------------------------ -------------- -------------- -------------- --------- ---------

| Nr     |                 Process                  |   Similar    | Total Bytes  | Human Bytes  | Percent | % Acum  |

======== ========================================== ============== ============== ============== ========= =========

| 1      | acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() |          757 |    108301860 |     103.3 MB |  13.95% |  13.95% |

| 2      | egtpc_allocate_peer_rec()                |           89 |     77599472 |      74.0 MB |  10.00% |  23.95% |

| 3      | sn_slist_dnode_alloc()                   |          471 |     64427392 |      61.4 MB |   8.30% |  32.25% |

| 4      | sessmgr_allocate_callline()              |          156 |     48601944 |      46.4 MB |   6.26% |  38.51% |

| 5      | sn_aaa_buffer_alloc_more_type()          |           45 |     34836120 |      33.2 MB |   4.49% |  43.00% |

[local]ASR5500# show task resources | grep -v good

Session Recovery Status:

Overall Status : Not Enabled

Last Status Update : 8 seconds ago

تحليل

لعزل ما إذا كان المقدار الكبير من إجمالي المشتركين يؤدي إلى تشغيل العملية acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() ليتم الاستخدام الزائد، يتم تنفيذ إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستدعاء إستخدام الذاكرة لم يقل:

[local]ASR5500> show task resources facility sessmgr instance 10

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

8/0 sessmgr         10   20%  100% 981.8M 900.0M   43  500  4142 12000 I   warn

Total                 1  20.20%    981.8M            43         4142

[local]ASR5500> task sessmgr instance 10 busy-out

[local]ASR5500> show task resources facility sessmgr instance 10

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

8/0 sessmgr         10   19%  100% 979.7M 900.0M   42  500  3946 12000 B   warn

Total                 1  19.35%    979.7M            42         3946

[local]ASR5500> task sessmgr instance 10 enable

[local]ASR5500> show task resources facility sessmgr instance 10

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

8/0 sessmgr         10   17%  100% 979.8M 900.0M   40  500  4141 12000 I   warn

Total                 1  17.33%    979.8M            40         4141

من السجلات، عندما يتم تنفيذ الخروج المشغول على أحد مثيلات جلسة العمل المتأثرة، فإنها تقلل عدد جلسات العمل المستخدمة، لكن تخصيص الذاكرة المستخدم يبقى مرتفعا ويظهر أن يؤدي إلى أن يكون مثيل جلسة العمل في حالة التحذير.

في مزيد من التحقيق، acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied()يتم إستدعاء الدالة أثناء معالجة معلومات نقطة التفتيش. هناك عمليات إضافة/تحديث/حذف للقائمة في هذه الوظيفة التي لا تعمل كما هو متوقع عند تعطيل إسترداد جلسة العمل وهذا هو سبب زيادة إستهلاك الذاكرة. يتم تراكم الذاكرة المستخدمة هنا في هذا السيناريو بمرور الوقت. يحدث هذا السلوك فقط في السيناريو الذي require session recovery غير مكون. الذاكرة المتراكمة المراد معالجتها  acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() لا تتحرر عندما require session recovery) وهو ما قد يتسبب في هذه المذكرات.

الحل

طبقت جلسة إستعادة in order to حللت هذا إصدار.

الإجراء

الخطوة 1. في موجه أمر وضع EXEC، تحقق من تمكين ميزة إسترداد جلسة العمل عبر جلسة العمل ومن إستخدام الميزات لتراخيص على النظام مع show license info erasecat4000_flash:. إذا تم تعطيل الحالة الحالية لميزة "إسترداد جلسة العمل"، فلن تتمكن من تمكين هذه الميزة حتى يتم تثبيت مفتاح ترخيص في النظام.

الخطوة 2. استعملت هذا تشكيل مثال أن يمكن جلسة إستعادة.

configure

require session recovery

end

لا تصبح هذه الميزة نافذة المفعول إلا بعد إعادة تشغيل النظام.

الخطوة 3. احفظ التكوين الخاص بك كما هو موضح في التحقق من التكوين وحفظه.

الخطوة 4. قم بإعادة تشغيل النظام باستخدام reload erasecat4000_flash:. هذه هي المطالبة التي تظهر:

Are you sure? [Yes|No]:

تأكيد رغبتك في إعادة تشغيل النظام وإدخاله Yes.

يقوم النظام، عند إعادة تشغيله، بتمكين إسترداد جلسة العمل وإنشاء كافة المهام "وضع الاستعداد" المتطابقة، وإجراء عمليات حجز بطاقة معالجة الحزم، والعمليات الأخرى تلقائيا.

الخطوة 5. بعد إعادة تشغيل النظام، يجب عليك التحقق من إستعداد النظام لدعم هذه الميزة كما هو موضح في حالة إسترداد جلسة عمل العرض. يمكن للمستخدمين الأكثر تقدما إختيار إدراج require session recovery قم بتنفيذ الأمر في ملف تكوين موجود بالفعل باستخدام محرر نصي أو وسائل أخرى، ثم قم بتطبيق ملف التكوين يدويا. يرجى توخي الحذر عند القيام بذلك، لضمان وضع هذا الأمر بين الأسطر القليلة الأولى من أي ملف تكوين موجود بالفعل، ويجب أن يظهر قبل إنشاء أي سياق غير محلي.