المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند حل المشكلة التي تحدث عندما يتسبب XFAB_FAP_FAILURE في فشل البطاقة في موجهات خدمات التجميع (ASR) 5500. توفر بنية المحول إمكانية اتصال اللوحة الخلفية بين جميع البطاقات في هيكل ASR 5500. يتم توصيل كل من مستوى التحكم ومستوى البيانات داخل الهيكل من خلال بنية المحول. عندما يختبر هيكل المحول خطأ غير متوقع يؤدي إلى تشغيل إعادة تعيين بطاقة وإعادة تهيئتها، يتم الإبلاغ عنه باستخدام XFAB_FAP_FAILURE في سجلات ومخرجات مختلفة.

المشكلة

يتم الإبلاغ عن رسائل XFAB_FAP_FAILURE على بطاقات DPC/UPDC/DPC2/UDPC2/MIO/UMIO ويمكن رؤيتها في المخرجات التالية:

1. رقم بطاقة العرض: فيما يلي عينة للمخرجات من هيكل ASR 5500، تعرضت البطاقة ل XFAB_FAP_FAILURE على FABRIC_1. إجتازت البطاقة التشخيصات بعد إعادة التمهيد لها وهي قابلة للاستخدام.

Boot Mode : Normal

Card Diagnostics : Pass

Current Failure : None

Last Failure : Failure: Device=FABRIC_1, Reason=XFAB_FAP_FAILURE, (0x03003156)

(last at <timestamp>)

Card Usable : Yes

2. باستخدام سجلات العرض و syslog. فيما يلي عينة من المخرجات من هيكل ASR 5500، حيث تعرض البطاقة N ذات الرقم التسلسلي SADxxxxxxxx إلى XFAB_FAP_FAILURE.

[csp 7019 critical] [5/0/1185 <cspctrl:0> spctrl_events.c:4514] [hardware internal system diagnostic] The Data Processing Card 2 with serial number SADxxxxxxxxx in slot <N> has failed and will be reset and brought back online. (Device=FABRIC_1, Reason=XFAB_FAP_FAILURE, Status=[BOARD:] [CPU0 MB: Boot Done HB_cpu: 0C:BA Error ID: None BPL: None] [CPU1 MB: Boot Done HB_cpu: 0D:BA Error ID: None BPL: None] [CPU2 MB: Boot Done HB_cpu: 0F:BC Error ID: None BPL: None])

الحل

1. تحقق من حالة تشغيل البطاقة باستخدام جدول show card.

2. إذا كانت حالة البطاقة نشطة أو في وضع الاستعداد، فتأكد من أن البطاقة قابلة للاستخدام ولا تحتوي على حالات فشل حالية مع show card diag <Card Number>'.

- لا تستبدل البطاقة إذا كانت عبارة عن فشل لمرة واحدة.

- مراقبة البطاقة للتكرارات المتكررة، استبدل البطاقة إذا ظهرت تكرارات متعددة.

3. إذا كانت حالة البطاقة غير متصلة، فقم بتنفيذ هذه الخطوات بشكل تسلسلي:

- قم بإصدار الأمر إعادة تمهيد البطاقة <slot> -force'.

- إذا لم تقم إعادة تشغيل البطاقة بإعادة تثبيت البطاقة على الإنترنت، فقم بإعادة ضمها - قم بإنزالها وإعادتها إلى الهيكل.

- إذا كانت البطاقة في حالة إستعداد أو نشطة بعد إحدى المحاولات الأولية، فعليك مراقبتها لبضعة أيام.

- إذا كانت البطاقة لا تزال غير متصلة بعد الإجراء الأول والثاني، فاستبدل البطاقة بأسلوب إجراء إستبدال البطاقة ASR 5500 (MOP)