المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

استبدل FSC

نافذة الصيانة

الإجراء

فحص الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات طريقة الإجراء (MOP) الضرورية لاستبدال بطاقة محول بنية (FSC) على هيكل موجه خدمات التجميع (ASR) 5500 من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل المتابعة بالخطوات الموضحة في إجراء التشغيل هذا، تحقق من هذه المعلومات وتتم إعلامك بها: تحقق من حالة RAID الحالية وتجميع محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة.

المكونات المستخدمة

تتعلق المعلومات الواردة في هذا المستند فقط بمحول FSC كمكون في هيكل ASR5500.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتضمن الخطوات الموضحة في هذا المستند مجموعة تفاصيل دعم العرض (SSD) التي تجمع معلومات الهيكل والتحقق من حالة الصفيف الاحتياطي عالي الدقة (RAID) وأزالة محرك الأقراص الثابتة (HD) من الهيكل HD RAID واستبدال وحدة التحكم في الوصول إلى البنية (FSC) الجديدة في المنفذ المناسب. يوصى بإجراء فحص سلامة تشغيل الهيكل بعد إستبدال FSC بنجاح.

يعمل ASR5500 مع كل FSC تتم معالجته كنظام فرعي للقرص في تكوين RAID 5، وهو المكان الذي يعمل فيه النظام الفرعي للقرص في وضع N+1 ويمكنه معالجة فشل FSC واحد. في سيناريو غير صحيح، تكون القدرة هي نفسها عندما تكون في الحالة المتدهورة. ومع ذلك، لا تتوفر أي تكرار قرص حتى يتم إستبدال FSC الذي فشل ويتم إستعادة RAID. في حالة حدوث خطأ مزدوج وتعطل بطاقتا FSC قبل إستعادة RAID، فهذا يعني أن RAID سيكون في حالة فشل وستفقد جميع البيانات.

استبدل FSC

نافذة الصيانة

ولا ينبغي أن يؤثر هذا الإجراء على حركة المرور؛ بيد أنه يوصى بشدة، كأفضل ممارسة، بالقيام بهذه الأنشطة أثناء إطار الصيانة. يوصى بنافذة صيانة لمدة ساعة واحدة على الأقل لإجراء الأنشطة الموضحة في هذا المستند والتحقق منها.

الإجراء

هذا إجراء مفصل خطوة بخطوة لاستبدال وحدة تخزين FSC على هيكل ASR5500.

1. تجميع محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD): يوفر هذا خط أساس للقطات لتحليل المشاكل التالية، إذا كان ذلك ينطبق، بعد إستبدال بطاقة FSC.

2. قم بتشغيل هذا الأمر لتحديد حالة HD RAID المستضاف ورقم الفتحات الخاص به على FSC:

هنا مثال يوضح إستبدال هيكل FSC في الفتحة 17 من ASR5500.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 16:11:56 UTC 2012

HD RAID:

State                      : Available (clean) Degraded                   : No

UUID                       : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> additional outputs supressed

Card 17

State : In-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Mon Oct 15 16:11:32 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxxx

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxx

3. قم بإزالة البطاقة الحالية من RAID باستخدام CLI كما هو موضح هنا. على سبيل المثال، قم بإزالة RAID في الفتحة 17.

ASR5500# hd raid remove hd17

Are you sure? [Yes|No]: yes

4. قم بإزالة بطاقة FSC فعليا من هيكل ASR5500.

5. استبدل بطاقة FSC الجديدة في هيكل ASR5500.

6. تحقق من حالة البطاقة الجديدة باستخدام هذا الأمر. حدد ما إذا كانت البطاقة قابلة للاستخدام وقد إجتازت التشخيصات.

على سبيل المثال، قم بعرض معلومات FSC في slot 17.

[local]ASR5500 ICSR> show card diag 17

Tuesday October 16 16:12:59 UTC 2012

Card 17: Status

IDEEPROM Magic Number : Good

Card Diagnostics      : Pass      : None

Last Failure          : None

Card Usable           : Yes    Current Environment:

Temp: LM87            : 43.00 C

Temp: Lower           : 42.00 C (limit 85.00 C) Temp: Upper           : 44.00 C

(limit 85.00 C)

Temp: FE600-0         : 53.00 C (limit 100.00 C)

Temp: FE600-1         : 42.00 C (limit 100.00 C) Temp: MAX6696         : 36.00 C

(limit 85.00 C) Temp: F600 #1         : 37.57 C

Temp: Drive #1        : 55.00 C (limit 75.00 C) Temp: Drive #2        : 54.00 C

(limit 75.00 C)

Voltage: 2.5V         : 2.496 V (min 2.380 V, max 2.630 V)

Voltage: 3.3V STANDBY : 3.341 V (min 2.970 V, max 3.630 V) Voltage: 5.0V

: 5.044 V (min 4.750 V, max 5.250 V) Voltage: 12V          : 12.062 V

Voltage: 1.8V         : 1.818 V (min 1.700 V, max 1.900 V) Voltage: 1.0V FE600-0

: 1.048 V

Voltage: 1.0V FE600-1 : 1.038 V Voltage: 48V-A        : 50.500 V Voltage: 48V-B

: 52.100 V Current: 48V-A        : 0.76 A Current: 48V-B        : 1.00 A

Airflow: F600 #1      : 326 FPM

[local]ASR5500 ICSR>
إذا لم تظهر البطاقة الجديدة، فاتصل ب Cisco للحصول على دعم إضافي.

7. أدخل بطاقة FSC الجديدة في RAID باستخدام واجهة سطر الأوامر هذه.

على سبيل المثال، أدخل FSC في الفتحة 17 كما هو موضح هنا:

ASR5500#   hdraid  overwrite  hd17

Are you sure? [Yes|No]:   yes

[local]ASR5500 ICSR>

8. تحقق من أن RAID غير مخفض، وهو ما قد يستغرق ساعة واحدة تقريبا للانتهاء منه، بعد إصدار الأمر في الخطوة 7:

على سبيل المثال، قم بعرض RAID في الفتحة 17 من FSC.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 15:20:52 UTC 2012

HD RAID:

State                     : Available (clean)   <<< available

Degraded                  : No     <<<< not degraded

UUID                      : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> outputs suppressed

Card 17

State : In-sync card <<<<<<<<in-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Tue Oct 16 16:20:33 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component <<<<<<<< Created :

Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : STM000147A1E

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component <<<<<<<<<

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : 1234

Size : 200GB (200049647616 bytes)

[local]ASR5500 ICSR>

9. إذا استمر الإخراج في إظهار RAID بعد ساعة و 30 دقيقة، فاتصل ب Cisco للحصول على دعم إضافي.

فحص الصحة

أصدرت في سياق محلي، هذا أمر:

show clock

show version

show system uptime

show boot

show context show cpu table

show port utilization table

show session counters historical all

show subscribers data-rate high

show subscriber summary ggsn-service GGSN2

show subscriber summary ggsn-service GGSN1

show ntp status

show ntp associations

## The above for reference

[local] ASR5X00# show card table all |grep unknown

Should display no output

[local] ASR5X00# show card table | grep offline

Should display no output

[local] ASR5X00# show resources |grep Status

Should display "Within acceptable limits"

[local] ASR5X00# show task resources |grep over

Should display no output

[local] ASR5X00# show alarm outstanding

Monitor for any issues

[local] ASR5X00# show pgw-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show egtp-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show crash list

معلومات ذات صلة

- دليل إدارة النظام ASR5500 - Cisco Systems

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems