المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

قرصة سبيو

التكوين الافتراضي لمنفذ وحدة تحكم SPIO على ASR5000

الاتصال ب Cisco TS الذي يحتوي على CAB-Octal-Async

تكوين Cisco TS

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية توصيل وحدة تحكم إدخال/إخراج معالج المحول (SPIO) الخاصة بسلسلة موجه خدمات التجميع (ASR) 5000 من Cisco بخادم طرفي (TS) من Cisco.

ملاحظة: لا يتصل هذا المستند إلا ب ASR5000. يحتوي ASR5500 على قائمة مكونات تحكم قياسية من Cisco. يتم توفير الوثائق الرسمية في قسم التوصيل بمنفذ وحدة التحكم التسلسلية في دليل تثبيت Cisco ASR 5000.

تستخدم وحدة التحكم منفذ إتصالات تسلسلي RS232 لتوفير وصول الإدارة المحلية إلى واجهة سطر الأوامر. يتم توفير كبل وحدة تحكم يحتوي على 9 سنون إلى RJ45 مع كل بطاقة SPIO. يمكن إستخدام هذا الكبل للاتصال بكمبيوتر شخصي أو جهاز طرفي آخر يحتوي على واجهة تسلسلية قياسية ذات 9 سنون. ومع ذلك، تصبح الأمور أكثر تعقيدا عندما يجب عليك توصيل واجهة وحدة تحكم SPIO ب TS من Cisco (أو جهات خارجية).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يتم إعادة هذا المستند إلى إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

قرصة سبيو

ويحصل المكتب السياسي على هذا التلخيص (المأخوذ من الوثائق الرسمية):

RJ-45 شوكة

إشارة

نوع الإشارة

1

مسح للإرسال (CTS)

الإدخال - التحكم في تدفق الأجهزة

2

مجموعة البيانات جاهزة (DSR)

الإدخال - عنصر التحكم RS232

3

إستقبال البيانات (Rx)

الإدخال - نقل البيانات

4

أرض العلامات (GRND)

غير متوفر

5

جاهز للإرسال (RTS)

الإخراج - التحكم في تدفق الأجهزة

6

إرسال البيانات (TX)

الإخراج - نقل البيانات

7

برنامج Data Carrier Detect (DCD)

الإدخال - عنصر التحكم RS232

8

وحدة البيانات الطرفية الجاهزة (DTR)

الإخراج - التحكم في RS232

يظهر هنا رقم التلقيم (تظهر الصورة موصل RJ45 أنثى في SPIO):

التكوين الافتراضي لمنفذ وحدة تحكم SPIO على ASR5000

هذا هو تكوين منفذ SPIO الافتراضي على ASR5000:

port rs232 24/3

terminal speed 115200

terminal stopbits 1

terminal parity none

terminal databits 8

terminal flowcontrol hardware off

terminal carrierdetect off

في ما يلي بعض النقاط المهمة التي ينبغي ملاحظتها:

- تم إيقاف تشغيل Carrier Detect، ويجب عليك إيقاف تشغيله.

يحدد دليل التثبيت أنه إذا كان يجب إستخدام كبل وحدة التحكم في تكوين مودم خال، فيجب أن يوفر الخادم الطرفي أو محطة العمل إشارة تكشف عن طريق شركة الاتصالات. ومع ذلك، لم يعد هذا متطلبا مع الأمر الافتراضي المحدد مسبقا.

- كما يتم إيقاف تشغيل التحكم في تدفق الأجهزة بشكل افتراضي.

على الرغم من تعطيل إشارتي الإدخال هاتين في تكوين SPIO، يمكنك رؤية حالة الأجهزة في إخراج هذا الأمر:

[local]st40-3# show port datalink counters 24/3

Counters for port 24/3:

SPIO RS232 Serial Console

Counter Data | Counter Data

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

RX Bytes 547 | TX Bytes 106014

Frame Errors 0 |

Overrun Errors 0 |

Parity Errors 0 |

DCD Inactive |

CTS Active |

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

الاتصال ب Cisco TS الذي يحتوي على CAB-Octal-Async

يتم التقاط هذا التلقاط للكابل الثماني (كبل تجميع ثمانية منافذ) من حزم كبل CAB-Octal-Async:

مسمار RJ-45

اسم الإشارة

نوع الإشارة

8

جاهزية البدء

مردود

7

DTR

مردود

6

بيانات Tx

مردود

5

تي إكس غراوند

غير متوفر

4

أرض Rx

غير متوفر

3

بيانات Rx

الإدخال

2

DSR

الإدخال

1

CTS

الإدخال

عند توصيل وحدة SPIO بالكبل الثماني الخاص بنظام التشغيل TS، يجب إنشاء كبلات ذات مودم خال.

وهذا يعني:

- يجب أن يتم توصيل RTS ب CTS (والعكس بالعكس) - التحكم في تدفق الأجهزة.

- يجب توصيل DTR ب DSR (والعكس بالعكس) - التحكم في المودم.

- يجب أن تكون Tx متصلة ب Rx (والعكس بالعكس).

- يجب أن تكون الأرض متصلة بالأرض.

- يجب عدم توصيل DCD (على جانب SPIO) (لا توجد إشارة مطابقة على جانب TS).

تحذير: لا تستخدم في أي ظرف من الظروف كبل RJ45 ملفوف أو كبل RJ45 مستقيم لتوصيل محرك أقراص ثابتة (SPIO) مباشرة مع جهاز Cisco TS. لن ينجح ذلك. والسبب هو ان الفولطية الارضية لل‍ TS ستكون غير صفرية. وهذا يمكن ان يعطي نتائج لا يمكن التنبؤ بها.

هناك العديد من الخيارات.

- الخيار المفضل هو إستخدام كابل SO RJ45-DB-9 المخصص الذي تم شحنه مع محرك الأقراص SPIO:

يمكنك توصيل كابل النظام المخصص (RJ45+DB-9) مع موصل Cisco DB-9 القياسي. يمكن إرفاق موصل Cisco DB-9 هذا بمخرج RJ45 الخاص بالكبل الثماني على Cisco TS.

- والحل البديل هو كبل RJ45 كامل لا يتطلب موصلات DB-9.

وهذا دون المستوى الأمثل لسببين مهمين:

- يجب عليك ترك أحد الأسس على جانب Cisco TS غير متصل.

- يكون الكبل غير متماثل لذلك يجب توخي الحذر لتمييز الكبل بشكل صحيح.

هنا ترون الرسم و التخطين:

SPIO side --> TS side

1---> 8

2 --> 7

3 --> 6

4 --> 5

5 --> 1

6 --> 3

7 --> unconnected

8 --> 2

- لا يريد بعض العملاء إلا إستخدام الإشارات الثلاثة ذات الصلة ب ASR5000: Rx و Tx و Ground.

وينتج عن ذلك هذا التلخيص:

SPIO side --> TS side

3 --> 6

4 --> 5

6 --> 3
مساوئ:

- تظهر دائما إشارات الأجهزة (HW) (CTS) في عدادات عرض بيانات المنفذ 24/3 على أنها غير نشطة.

- إنه كبل غير متناظر.

- أحد أسس Cisco TS غير متصل.

تكوين Cisco TS

لمطابقة تكوين SPIO الافتراضي، يجب تطبيق هذا التكوين على Cisco TS:

line 0/1/0 0/1/7

exec-timeout 0 0

no exec

transport input all

stopbits 1

speed 115200

يضمن هذا التكوين ما يلي:

- تم تعطيل التحكم في RS232 (لذلك يتم رفع DTR في جميع الأوقات).

- تم تعطيل التحكم في تدفق الأجهزة (لذلك يتم رفع CTS في جميع الأوقات).

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.