المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المختصرات

المشكلة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات موقع المستخدم

التعرف على نوع الموقع من ULI

قرار

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى مشكلة القيمة خطأ في النظام الثماني الأول من المستعمل موقع معلومة (ULI) مجال في PDN-Gateway (PGW).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- StarOS

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المختصرات

APN

اسم نقطة الوصول

CDR

سجل تفاصيل المكالمة

سي جي آي

المعرف العمومي للخلية

إيكي

اوتران سيغي

يوتران

تطوير البوتران

LSB

بت الأقل قيمة

MSB

بت الأكثر أهمية

PDN

شبكة بيانات الحزمة

PGW

بوابة PDN

رع

ضمان العائد

راعي

هوية منطقة التوجيه

ساى

معرف منطقة الخدمة

تاي

هوية منطقة التعقب

أولي

معلومات موقع المستخدم

أوتران

النظام العالمي للاتصالات المتنقلة

المشكلة

أثار مزود الخدمة هذه المشكلة مع القلق حول المعالجة الخاطئة ل PGW CDRs لبعض المشتركين من الجيل الرابع. كانت وحدات ذاكرة CDR للمشترك المسبب للمشاكل لديها قيم خاطئة في الموقع الأول تماما من حقل ULI فيها.

Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

هنا، أول رقمين من النظام الثماني واحد على حقل ULI، تظهر القيم مطبوعة على أنها 82 بدلا من 18.

بسبب هذه الطباعة الخاطئة في وحدات النسخ المتماثل للأقراص، تعذر على فريق RA لمزود الخدمة تحديد نوع موقع المستخدمين سواء كانوا من النوع E-UTRAN(4G) أو GERAN/UTRAN(2G/3G) مما تسبب في مشاكل في الشحن الخطأ.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

موفر الخدمة هو أي مشغل أجهزة محمولة يوفر خدمات Mobile Wireless للمستخدمين النهائيين الذين يتصلون بالمشتركين في الأجهزة المحمولة.

معلومات موقع المستخدم

This field contains the User Location Information of the MS as defined in TS 29.060 for GPRS case, and in TS 29.274 for EPC case (e.g. CGI, SAI, RAI TAI and ECGI), if available.

This field is provided by the SGSN/MME and transferred to the S-GW/P-GW during the IP-CAN bearer activation/modification. User Location Information contains the location (e.g. CGI/SAI, ECGI/TAI or RAI) where the UE is located while opening the respective CDR.

The flags ECGI, TAI, RAI, SAI and CGI in octet 5 indicate if the corresponding fields are present in the IE or not. If one of these flags is set to "0", the corresponding field is not present at all.

وفقا للقسم 8. 21 وفقا لمعيار 3GPP 29. 274v12، يتم ترميز ULI على النحو التالي:

This IE shall contain only one identity of the same type (for example, more than one CGI cannot be included), but ULI IE may contain more than one identity of a different type (e.g. ECGI and TAI). The flags LAI, ECGI, TAI, RAI, SAI and CGI in octet 5 indicate if the corresponding type shall be present in a respective field or not.

If one of these flags is set to "0", the corresponding field shall not be present at all.

If more than one identity of different type is present, then they shall be sorted in the following order: CGI, SAI, RAI, TAI, ECGI, LAI.

التعرف على نوع الموقع من ULI

طبقا للصورة السابقة، يمثل النظام الثماني الخامس من حقل ULI نوع الموقع.

يمثل كل نظام ثماني محولين، مع نفس المنطق، يحتوي النظام الثماني الخامس على محولين، وهما نطاقات من بت-8 إلى بت-5 ونطاقات nibble-2 من بت-4 إلى بت-1.

وبناء على ذلك، كلما ظهرت علامة كل موقع في هذه القطع في المجموعة 1، تأمل في المعلومات المتعلقة بنوع الموقع الموجودة في الحقول المطابقة التالية من ULI.

For example (for octet 5):

When 1st bit of nibble-1 (LSB) is set "1" in 5th Octet, it should reflect ECGI information in respective octet (e to e+6)

When 4th bit of nibble-2 (MSB) is set "1" in 5th Octet, it should reflect TAI information in respective octet (d to d+4)

See the pictorial representation in Figure-2

لذلك، وفقا لهذه الصورة، بالنسبة لمشتركي الجيل الرابع الذين لديهم معلومات ECGI في CDR، يجب أن تمثل القيمة 18 في بداية حقل ULI. (ولكن وفقا للمشكلة التي قمت بالإبلاغ عنها، يطبع PGW من Cisco القيمة 82 في وحدات PGW cdr، والتي تكون خاطئة وفقا لمطالبة فريق RA).

نموذج أثر من PGW (على GTPv2) يؤكد هذا قيمة من ال S5 قارن.

<< ULI seen in CSReq>>

USER LOCATION INFO:

Type: 86  Length: 13  Inst: 0

Value:

Location type: TAI

MCC: 123

MNC: 456

TAC: 0x1

Location type: ECGI

MCC: 123

MNC: 456

ECI: 0x0000001

Hex: 5600 0D00 1821 6354 0001 2163 5400 0000

01

في المثال السابق، يمثل التمثيل العشري لحقول ULI المعلمة بالأخضر الغامق (18) قيمة الحقلين الأولين من النظام الثماني الخامس.

وفي هذه الحالة، يطبع أيضا PGW CDR القيم الصحيحة من ULI في CDR (مطبوع في إخراج CDR مأخوذ على PGW)

<< ULI seen in CDR >> - - - Non-Problematic scenario

userLocationInformation

Location Type                    TAI

MCC                                123

MNC                                456

TAC                                0x1

Location Type                    ECGI

MCC                                123

MNC                                456

ECI                                0x0000001

قرار

في حالة وجود مشكلة، يتم عرض قيم مماثلة في Create Session Request (CSReq)، والتي تتم طباعتها في تتبع PGW، لكن المخرجات في CDR لحقل ULI لا تعكس الموقع بشكل صحيح. بدلا من ذلك، هذا هو المخرج:

<< ULI seen in CDR >> - - - Problematic scenario

userLocationInformation              123-456-1-8547

إن الناتج السابق يثير الشكوك.

بعد التحقق من التكوين من داخل مجموعة GTPP لمستخدمي APN المتأثرين، تم العثور على قاموس GTPP المعين كقاموس مخصص 33

gtpp group <name-default>

- -

gtpp dictionary custom33               - - - > dictionary mapped to this group

- -

#exit

وفقا للتوصية، بالنسبة لحقول CDR الخاصة بمشتركي الجيل الرابع، يجب أن يستخدم مزود الخدمة قاموسا مناسبا يحتوي على كل الحقول للجيل الرابع. تم طلب تغيير قيمة القاموس من custom33 إلى custom24 .

gtpp group <name-default>

- -

gtpp dictionary custom24               - - - > New dictionary mapped to this group

- -

#exit

بعد تغيير نوع القاموس السابق في مجموعة GTPP، يمكن لفريق RA فك ترميز حقول ULI بشكل صحيح ويتم حل المشكلة.