المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المختصرات

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية مطابقة عنوان IP الظاهري لعناوين IP العائمة في حل Ultra-M.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية

- البنية الأساسية Ultra-M

- ستارو

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدار Ultra 5.1.x.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المختصرات

وتستخدم هذه المختصرات.

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

OSPD

مدير النظام الأساسي ل OpenStack

سي إف

دالة التحكم

SF

وظيفة الخدمة

ESC

وحدة التحكم المرنة في الخدمة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

المشكلة

في إعداد Ultra-M، عندما تقوم بقائمة نوفا، تحصل على الكثير من VMs التي تم إنشاؤها مع الشبكات الداخلية التي لا تكون بالضرورة (بشكل افتراضي) يمكن الوصول إليها من OSPD أو الشبكة الخارجية.

الحل

لمعرفة ما هو عنوان IP الذي يمكنك الاتصال به ل ESC، أو UAS (AutoVNF أو Auto-IT-VNF، والذي يعتمد على الإصدار أو ذلك المقياس، أي شيء يحتوي على عنوان IP عائم تم تعيينه كما يختلف هذا لكل إصدار) يمكنك إستخدام هذا الإجراء:

الخطوة 1. قائمة منافذ النترونات | شخصيات كبيرة

neutron port-list | grep vip

| 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 | tb3-bxb-vnf1-autovnf-uas-vip | fa:16:3e:b0:20:ff | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.100"} |

| 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 | tb3-bxb-vnf1-vnfm-ESC-vip | fa:16:3e:03:92:ae | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.105"} |

| f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d | auto-it-vnf-ISO-590-uas-vip | fa:16:3e:72:ab:2b | {"subnet_id": "f1e3ca42-f3ed-4595-8959-3251042722d7", "ip_address": "173.x.y.10"} |

من هذا، ترى:

AutoVNF UAS: 172.x.y.100

ESC: 172.x.y.105

Auto-IT-VNF UAS: 172.x.y.10

الخطوة 2. راجع عنوان IP العائم المطابق المعين لهذه العناصر.

[stack@bxb-undercloud-pod3 ~]$ قائمة عناوين الإنترنت الطافية للنترونات

(neutron) floatingip-list

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| id | fixed_ip_address | floating_ip_address | port_id |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| 04369b3e-d6b6-490a-becb-bc645b215b5e | 172.x.y.100 | 10.a.b.189 | 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 |

| 244ff3a4-9d2f-45e3-8ed4-0b0f2d3347af | 172.x.y.103 | 10.a.b.190 | 8ee48e89-285a-462c-b5b1-1b690b18c8c4 |

| 28eaea04-a3e9-4085-9e21-5cebd72a6e23 | 172.x.y.104 | 10.a.b.192 | efdf0e03-79f8-43a9-a8f1-8b8cde4bf306 |

| 63e93735-a558-4bf7-a593-2c008d079e6d | 173.x.y.10 | 10.a.b.188 | f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d |

| 8bc1e28f-68d7-4d85-b0a0-0ec2568a1380 | 172.x.y.105 | 10.a.b.191 | 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

(neutron)

من هذا الإخراج، يمكنك رؤية عناوين IP التي يمكن إستخدامها للاتصال بوظائف معينة:

AutoVNF UAS: 10.a.b.189

ESC: 10.a.b.191

Auto-IT-VNF UAS: 10.a.b.188

يمكن الوصول إلى هذا النطاق عادة من OSPD أو الشبكة الخارجية.

انتهت مهلة اتصال BJB بالواجهة الخلفية لـ BDB. تأكد من إتصالك بشبكة Cisco الداخلية.[إغلاق]