المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

كيف يعمل النص؟

عدادات NPU

عدادات DataInk

مثال الإخراج

كيف نفهم المخرجات؟

المقدمة

يصف هذا وثيقة النص التنفيذي الذي يكشف الزيادة في DataLink الخطأ أو عدادات NPU لكل منفذ.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- ستار أو إس

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يمكن أن تكون عدادات الأخطاء على مستوى المنفذ مصدرا رائعا للمعلومات لاستكشاف أخطاء المشاكل المختلفة وإصلاحها باستخدام عقدة StarOS.

أهم المعلومات، في هذه الحالة، هي أختلاف تلك العدادات خلال فترة معينة من الزمن.

إن القيم الثابتة المتوفرة في مخرجات أمر عرض واحد لا توفر معلومات كافية للتوصل إلى إستنتاجات ذات معنى.

الطريقة النموذجية هي تجميع العديد من مخرجات أوامر show ثم إحداث الفرق يدويا.

هذه يمكن أن تكون مهمة صعبة، خاصة عندما لا تعرف المنفذ الذي يتأثر بالضبط.

يبسط هذا البرنامج النصي هذه العملية بتوفير تباين عدادات الأخطاء خلال فترة زمنية معينة لكل منفذ.

أمثلة المشكلات التي يمكن اكتشافها:

- عدم تطابق MTU

- VLAN misconfiguration

- أخطاء مستوى DataLink

كيف يعمل النص؟

في ملف SSD، هناك مخرجان من show port npu counters وshow port datalink counters أخذت في عدة دقائق فاصل.

هذا يسمح برؤية عدادات مستوى المنفذ في لحظة معينة من الوقت ورؤية الديناميكيات الخاصة بها.

يتحقق هذا البرنامج النصي من عدادات الأخطاء من إخراج الأمر ويقوم بإنشاء تنبيه عند ملاحظة زيادة في العداد.

عادة، يشير ذلك إلى مشكلة على المستوى المادي أو على مستوى الشبكة. استمر في الخطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها حسب الحالة.

عدادات NPU

يتم ملاحظة عدادات وحدات NPU هذه:

العدّاد

الوصف

ملاحظات

خطأ في الأجهزة

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب تجاوز أو تجاوز سعة التخزين الأولي (FIFO).

المنفذ غير قابل للتشغيل

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب عدم تشغيل المنفذ.

SRC MAC هو البث المتعدد

عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب عنوان MAC للمصدر هو البث المتعدد.

علامة VLAN غير معروفة

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب علامة شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) غير معروفة.

فحصت ال VLAN تشكيل على التالي جنجل مفتاح

رأس IPv4 غير صحيح

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب رأس IPv4 غير صالح

تم تجاوز IPv4 MRU

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب طول الحزمة طويل جدا.

جزء TCP صغير

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب جزء TCP الصغير

انتهت صلاحية TTL

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب تجاوز معلمة مدة البقاء الخاصة بها.

قصير جدا: IP

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب قصر حزمة IP

قصير جدا: ICMP

عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب حزمة ICMP قصيرة جدا لمفتاح البحث

قصير جدا: IGMP

عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب حزمة IGMP قصيرة جدا لمفتاح البحث

قصير جدا: TCP

عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب قصر حزمة TCP عن مفتاح البحث

قصير جدا: UDP

عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب قصر حزمة UDP عن مفتاح البحث

قصيرة جدا: IPIP

عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب قصر حزمة UDP عن مفتاح البحث

يبدو خطأ مطبعي في التوثيق. من المحتمل أن تكون حزمة IPIP هي إختصار لمفتاح البحث.

قصيرة جدا: GRE

عدد الحزم التي تم تجاهلها بسبب حجم رأس GRE < 8 بايت

قصير جدا: مفتاح GRE

عدد الحزم التي تم التخلص منها بسبب رأس GRE يقول المفتاح موجود ولكن حجم الرأس < 13 بايت

لا تخدعوا المرتجعات

الحزم التي تتطلب التجزئة التي يتم التخلص منها بواسطة وحدة المعالجة المركزية (NPU) نظرا لأنه تم تعيين وحدة بت تجزئة رأس IP.

IPv4VlanMap الذي تم إسقاطه

إجمالي عدد حزم خريطة IPv4 VLAN التي تم إسقاطها.

لم يتم العثور على تدفق MPLS

إجمالي عدد الحزم التي تم إسقاطها عند عدم العثور على تدفق MPLS.

عدادات DataInk

يتم تحليل عدادات ربط البيانات هذه:

العدّاد

الوصف

ملاحظات

وحدات بايت RX غير صحيحة

عدد وحدات البايت المستلمة.

وحدات بايت TX غير صحيحة

عدد وحدات البايت التي تم إرسالها مع وجود أخطاء.

RX OVF

عدد التدفقات الزائدة التي تم تلقيها.

مؤجل Tx

عدد الإطارات المؤجلة على محاولة الإرسال الأولى بسبب سطر مشغول.

TX Col

عدد أحداث التصادم العادية التي تحدث أثناء الإرسال.

RX Short CRC

عدد الإطارات، التي يقل طولها عن 64 بايت، التي تم تلقيها مع خطأ التحقق الدوري من التكرار (CRC).

TX SCOL

عدد الإطارات التي تم إرسالها دون أي خطأ بعد تصادم واحد.

RX بدون SFD

عدد الإطارات التي تم تلقيها بدون اكتشاف محدد إطار البدء (SFD) ولكن بتأكيد الناقل.

TX MCOL

عدد الإطارات التي تم إرسالها دون أي خطأ بعد تصادم متعدد.

TX XCOL

عدد الإطارات التي شهدت 16 تصادما متتاليا أو أكثر.

TX LCOL

عدد عمليات الإجهاض الناقلة بسبب التصادم الذي يحدث بعد نقل الحزم التي يبلغ طولها 64 بندا.

إيقاف Tx مؤقتا

عدد إطارات التحكم في التدفق المرسلة الصحيحة.

RX Long CRC

عدد الإطارات، الأكبر من الحد الأقصى لحجم الإطار، التي تم تلقيها مع خطأ CRC.

Tx Err

عدد الإطارات التي تم إرسالها مع حدوث خطأ بسبب إرسال تأكيد إشارة FIFO للتدفق السفلي أو TXERR

إيقاف Rx مؤقتا

عدد إطارات التحكم في التدفق الصحيحة التي تم إستلامها.

Rx FALS CRS

عدد أحداث شركة النقل الكاذبة التي تم الكشف عنها.

Rx Sym Err

عدد الإطارات المستلمة التي تم اكتشاف أخطاء الرمز الفعلية (PHY) خلالها.

إطارات Rx السيئة

عدد الإطارات المستلمة التي تحتوي على أخطاء.

إطارات Rx Runt

عدد الإطارات المستلمة التي يقل حجمها عن الحجم المتوقع.

إطارات Rx ذات الحجم الزائد

عدد الإطارات الزائدة التي تم إستلامها.

ربما حدث خطأ في الوثائق. يجب أن يكون نفس إطارات Rx OverSize

إطارات Rx OverSize

عدد الإطارات ذات الحجم الزائد التي تم تلقيها.

RX Standard CRC

عدد الإطارات، التي تتراوح أطوالها بين 64 بايت والحد الأقصى لحجم الإطار، تم تلقيها بعدد متكامل من وحدات البايت وبخطأ التحقق الدوري من التكرار (CRC).

آر إكس نورمان علي

عدد الإطارات، التي تتراوح أطوالها بين 64 بايت والحد الأقصى لحجم الإطار، تم تلقيها بعدد غير متكامل من وحدات البايت وبخطأ التحقق الدوري من التكرار (CRC).

Rx GPCS Err

عدد الإطارات المستلمة التي تم اكتشاف أخطاء الرمز الفعلية (PHY) خلالها.

هناك سلسلة من عدادات ربط البيانات التي يتم رؤيتها فقط لواجهات STM:

العدّاد

الوصف

ملاحظات

مجموعة إطارات Rx

ترحيل الإطارات ذي الصلة

مجموعة إطارات Rx

ترحيل الإطارات ذي الصلة

أخطاء RX CRC

أخطاء محاذاة س

مخالفات طول rx

rx FBP فارغ

قائمة انتظار مضيف rx ممتلئة

رأس rx غير قانوني

إجهاض Rx

أخطاء تماثل rx

DLCI غير مدعوم rx

ترحيل الإطارات ذي الصلة

أخطاء RX SOP/EOP

إجمالي وحدات بايت أخطاء RX

مجموعة إطارات Tx

ترحيل الإطارات ذي الصلة

مجموعة إطارات Tx

ترحيل الإطارات ذي الصلة

Tx UnderRun

إطارات Tx التي تم إجهاضها

مثال الإخراج

يتم ملاحظة الزيادة في بعض أخطاء عدادات الإسقاط من عرض المنفذ npu CounterShow port dataLinkSettings في محركات أقراص SSD المتوفرة.

يبرز النص التنفيذي كل العدادات التي يتم فحصها، لكن فقط تلك مع زيادة يجب تحليلها، تلك التي تحتوي على 'الزيادة التالية التي تم ملاحظتها لجملة المنفذ

لاحظ أن هذه الزيادات لا تشير بالضرورة إلى مشكلة في العقدة. عادة، تكون مشكلة في كبل أو SFP أو تكوين غير صحيح أو مشكلة على مستوى الشبكة.

تحقق من تعريف العداد (العدادات) المتأثرة ومضي قدما في خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها استنادا إلى هذا.

########################## NPU COUNTERS ######################################

No errors increase found during monitoring period

######################## DATALINK COUNTERS ###################################

Errors observed in the output of 'show port datalink counters' between  Monday October 01 12:29:49 CDT 2018 and Monday October 01 13:03:24 CDT 2018 on the ports 6/10,6/16,5/15

- Following increase in errors is seen on port 6/10:

RX OverSize frames:Frames: 404

- Following increase in errors is seen on port 6/16:

RX OverSize frames:Frames: 402

- Following increase in errors is seen on port 5/15:

RX OverSize frames:Frames: 3

كيف نفهم المخرجات؟

إذا لم يشاهد أي تنوع في أي من عدادات اهتمامنا على أي منافذ، فإن النص البرمجي لا يرجع أي شيء.

وإذا كان هناك تباين مع عداد واحد على الأقل من اهتمامنا، على منفذ واحد على الأقل - فلن يعمل النص على توليد تنبيه.

يتم تجميع التنبيهات لكل نوع (NPU أو Datalink) ثم لكل منفذ.

أولا، سيكون هناك بيان يلخص جميع النتائج وفترة الرصد.

Errors observed in the output of 'show port datalink counters' between  Monday October 01 12:29:49 CDT 2018 and Monday October 01 13:03:24 CDT 2018 on the ports 6/10,6/16,5/15

أعلى ذلك هو بين الاثنين، أكتوبر 01 12:29:49 CDT 2018 والاثنين، أكتوبر 01 13:03:24 CDT 2018، أي حوالي نصف ساعة.

يتم أخذ الطوابع الزمنية من مخرجات show port datalink counters أو، على التوالي، show port npu counters

بعد ذلك، هناك ملخص للعدادات المسببة للمشاكل المحددة لكل منفذ.

- Following increase in errors is seen on port 6/16:

RX OverSize frames:Frames: 402

وفي المثال المذكور، ورد 402 إطار ضخم الحجم على ميناء 6/16 خلال فترة الرصد (حوالي نصف ساعة).