المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الأعراض

قرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء عقدة StarOS وإصلاحها فيما يتعلق بفقد وحدات التحكم في نظام إدارة الشبكة (NMS).

شارك طارق حبيب الله، مهندس حلول Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- برنامج StarOS

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

تم تصميم الأنظمة الأساسية ل Cisco StarOS لنقل الكمية التي تم تكوينها من بيانات الإحصائيات المجمعة (مجموعات البيانات الهامة) فقط إلى المستودعات مثل خادم Cisco Prime وخادم مدير عناصر الويب (WEM) من Cisco وخادم Cisco Mobility Unified Reporting and Analytics (MURAL). إذا كان الحد الأقصى لحجم الملف المحدد أقل من الملف المحدد الفعلي، فإن StarOS يتخطى بعض المخطط الذي يتم إرساله إلى خادم المستودع الواقع في إتجاه الشمال. وهذا يتسبب في فقد تخزين بيانات Bulkstat ويمنع خوادم المستودع من عرض كل مؤشر أداء المفاتيح (KPI) لعقدة StarOS.

الأعراض

قد لا تتمكن خوادم الإدارة من Cisco من عرض جميع بيانات مؤشر الأداء الأساسي (KPI) للبطاقات الهامة من عقد StarOS. في مثل هذه الحالة، يتم عرض فخ بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP).

رسائل تنبيه SNMP:

Fri Mar 04 22:15:01 2016 Internal trap notification 1312 (StatFilesizeExceeded) Bulkstat filesize threshold limit 4915200  measured value 6142481

تنشأ هذه المشكلة من تكوين حد حجم ملف BLKSTATS صغير كما هو موضح في هذا المثال:

******** show bulkstats *******

Friday March 04 22:45:24 UTC 2016

Bulk Statistics Server Configuration:

Server State:                  Enabled

File Limit:                    4800 KB

Sample Interval:               15 minutes (0D 0H 15M)

Transfer Interval:             15 minutes (0D 0H 15M)

Receiver Mode:                 Secondary-on-failure

Historical Data Collection:    Disabled

قرار

لحل هذه المشكلة، قم بتكوين حد حجم الملف طبقا لعدد المخططات التي قمت بتكوينها في النظام الأساسي StarOS. مراقبة ملائمة SNMP وتأكد من عدم تجاوز حد حجم ملف SNMP.

لاحظ أن قيمة طباعة ملائمة SNMP هي وحدات البايت. ومع ذلك، يأخذ التكوين قيم بالكيلوبايت (كيلو بايت).

في المثال، يعرض التكوين حد حجم الملف لمجموعة 6000.

config

bulkstats collection

no bulkstats historical collection

bulkstats mode

limit 6000

sample-interval 15

transfer-interval 15

gather-on-standby

معلومات ذات صلة

- دليل إدارة نظام ASR 5500

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- مرجع الإحصائيات والعدادات - أوصاف BulkStatistics، إصدار StarOS