المحتويات

المقدمة

كيف يعمل حد إعلام SNMP؟

مثال على التكوين

معلومات ذات صلة

المقدمة

تصف هذه المستندات وصف واجهة سطر الأوامر (CLI) للعدد و low_count لحد إعلام بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)، وعتبة إعلام SNMP، في مرجع واجهة سطر الأوامر (CLI)، لا يكون StarOS واضحا. تهدف هذه المقالة إلى توضيح هذا الأمر واستخدامه.

كيف يعمل حد إعلام SNMP؟

صياغة الأمر هي كما يلي:

snmp notif-threshold  <max-threshold> low <low-threshold> period <polling-period>

من هذا التكوين، تتم مراقبة معدل إنشاء الملائمات بشكل دوري كما تم تكوينه بواسطة معلمة الفترة. إذا تجاوز عدد الملائمات التي تم إنشاؤها خلال دورة فترة واحدة قيمة الحد الأقصى للحد الذي تم تكوينه، فسيتم تعطيل إنشاء الملائمة. يتم تمكين إنشاء الملائمة مرة أخرى فقط إذا انخفض عدد إنشاء الملائمة إلى أقل من قيمة <low-threshold> التي تم تكوينها، ويظل إنشاء الملائمة معطلا.

مثال على التكوين

snmp notif-threshold  100 low 20 period 300

في المثال، يتم تعيين الحد الأقصى من 100 ملائمة لكل 300 ثانية. يحتوي الإصدار 18.0 من برنامج StarOS والإصدارات الأقدم على 100 الحد الأقصى للقيمة بينما تحتوي إصدارات البرامج 19.0 والإصدارات الأعلى على 300 الحد الأقصى للقيمة. إذا تلقى الهيكل أكثر من 100 ملائمة في غضون فترة 300 ثانية، فسيتم تعطيل إختبارات SNMP. لاحقا، إذا كان الهيكل يستقبل 20 ملائما (أو أقل) في غضون 300 ثانية، فإن الهيكل يتيح ملائمات SNMP مرة أخرى. إذا ظل إنشاء الملائمة لقيمة أعلى من 20 ملائما في فترة 300 ثانية، يبقى ملائمات SNMP معطلة.

أحلت الأمر خط قارن مرجع أن يماثل مع البرمجية مستوى in order to اكتشفت القيمة تقصير.

يمكن إستخدام هذه الأوامر للتحقق من إنشاء ملائمة SNMP.

قيمة تم تكوينها

[local]ASR5500-2# show config | grep -i notif

snmp notif-threshold 1000 low 800 period 10

إحصائيات الملائمة

[local]ASR5500-2# show snmp trap statistics

SNMP Notification Statistics:

Total number of notifications   : 2

Last notification sent         : Tuesday October 07 12:00:27 CDT 2014

Notification sending is         : enabled

Notifications have never been disabled

Notifications have never been cleared

Notifications in current period : 0

Notifications in previous period: 1

Notification monitor period     : 10 seconds

معلومات خادم SNMP

[local]ASR5500-2# show snmp server

SNMP Server Configuration:

Server State             : enabled

SNMP Port                : 161

sysLocation              :

sysContact               :

authenticationFail traps : Disabled

EngineID                 :

Alert Threshold          : 1000 alerts in 10 seconds

Alert Low Threshold      : 800 alerts in 10 seconds

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- أدلة تكوين السلسلة ASR 5000 من Cisco