المحتويات

المقدمة

مشكلة: عدم إرفاق "MME" بسبب حالات السقوط الصامت

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند العدادات المستخدمة للتحقق من عدد مرات فشل الإرفاق، والتي تحدث بسبب عمليات الإسقاط الصامتة لإجراءات الإرفاق في وحدة إدارة التنقل (MME).

مشكلة: عدم إرفاق "MME" بسبب حالات السقوط الصامت

تدفق المكالمات الأساسي لإجراء الاتصال في نظام حزم متطور (EPS).

الخطوات الرئيسية أثناء إجراء الإرفاق.

1. ترسل أجهزة المستخدم (UE) طلب إرفاق إلى MME. يحتوي هذا الطلب المرفق أيضا على طلب اتصال PDN.

2. تقوم MME بتنفيذ جميع إجراءات المصادقة والتشفير ذات الصلة باستخدام UE.

3. يرسل MME طلب إنشاء جلسة إلى عبارة الخدمة (SGW) وينشئ SGW جلسة باستخدام عبارة شبكة بيانات الحزم (PDN) (PGW) واستجابة SGW باستخدام إنشاء إستجابة جلسة عمل إلى MME.

4. تقوم MME بإرسال طلب "إرفاق قبول إلى UE وطلب إعداد السياق الأولي إلى eNodeB.

5. تقوم eNodeB بتنفيذ إجراء الإعداد E-RAB (المتطور - حامل الوصول إلى الراديو) باستخدام UE.

6. يرسل eNodeB إستجابة إعداد السياق الأولي إلى MME بعد إعداد E-RAB مع UE.

7. يرسل UE إرفاق كامل إلى MME وهنا يعتبر الإجراء المرفق ناجحا.

8. يرسل MME طلب تعديل الحامل إلى SGW لإرسال معلومات eNodeB S1-U (S1-User Plane) إلى SGW.

فشل إجراء الإرفاق لأسباب مختلفة ولكن فيما يلي الطريقتان لمعالجة هذه الإخفاقات:

1. يرسل MME رسالة رفض إرفاق إلى UE.

2. لا يقوم MME بإرسال رسالة رفض إرفاق إلى UE ويتجاهل إجراء الإرفاق في صمت.

عندما يرسل MME رفض إرفاق، يكون لديك إما إدارة تنقل EPS (EMM) أو إدارة جلسة EPS (ESM) سبب مرتبط بذلك رفض الإرفاق وتكون MME بها عدادات مختلفة لتعقب هذه القيم.

يمكن أن يتجاهل MME إجراء الإرفاق دون إرسال أي رفض إرفاق إلى UE. وإليكم بعض الأسباب المحتملة:

- فشلت المصادقة: إذا فشل طلب الإرفاق بسبب فشل المصادقة ولم يتم إرسال رفض الإرفاق أو عندما يكون هناك الحد الأقصى لإعادة إرسال طلبات المصادقة أو أمر وضع الأمان الذي تم الوصول إليه، عندئذ أيضا لا تقوم MME بإرسال رفض الإرفاق.

- قام UE ببدء عملية الفصل: عندما يرسل UE طلب فصل أثناء إستمرار إجراء الإرفاق.

- تم تلقي إجراء إرفاق مختلف: تم تلقي أكثر من طلب إرفاق ولم يتم إرسال قبول الإرفاق أو قبول الإرفاق.

- الفصل قيد التقدم: عند حدوث تصادم في إجراءات الفصل والتوصيل.

- فشل إعداد الراديو: كلما حدثت مشكلة ما في شبكة الراديو. قد يحدث هذا بسبب مشاكل متعددة مثل مشكلة إرتباط الراديو بين UE و eNodeB، مشكلة الشبكة بين MME و eNodeB، إلخ.

قبل الإصدار 17.0 من البرنامج، لا تتوفر في MME إحصائيات لحساب إجراءات الإرفاق الصامت المرتجعة.

الحل

من الإصدار 17.0 فصاعدا، تتم إضافة العدادات التي تحسب حالات السقوط الصامت لإجراء الإرفاق.

يمكن التحقق من الأمر نفسه باستخدام الأوامر show mme-service statistics وshow mme-service statistics verbose.

[local]asr5000# show mme-service statistics

.........

No Attach Reject/Accept:            0

Authentication Fail:              0  UE initiated detach:                0

Detach in progress:               0  Different Attach Recvd:             0

[local]asr5000# show mme-service statistics verbose

.............

Procedure Failure Reasons:

Attach failure:                       0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx attach accept:             0  Setup timeout expiry:               0

SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

UE context release:                 0  Max retx ESM info req:              0

Other reasons:                      0

Intra MME TAU failure:                0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

Other reasons:                      0

Inter node TAU failure:               0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx TAU accept:                0  Setup timeout expiry:               0

SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

UE context release:                 0  Relocation failure:                 0

Other reasons:                      0

IM exit failure:                      0

Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

Other reasons:                      0

هذه هي وصف العدادات المذكورة في show mme-service statistics verbose.

- فشل الإرفاق: فشل العدد الإجمالي لإجراءات الإرفاق في MME. كما تتضمن عمليات فشل الإرفاق التي تم إرسال رفض الإرفاق لها.

- الحد الأقصى لمرجع مصادقة التوصيل: فشل إجمالي أعداد إجراء المصادقة المشغلة المرفقة بسبب الحد الأقصى من عمليات إعادة إرسال طلبات المصادقة.

- الحد الأقصى لوضع إعادة الإرسال CMD: فشل إجمالي أعداد إجراء المصادقة المشغلة المرفقة بسبب الحد الأقصى لإعادة إرسال أوامر وضع الأمان.

- الحد الأقصى لقبول الإرفاق: فشل العدد الإجمالي لإجراءات الإرفاق بسبب الحد الأقصى لإعادة الإرسال لقبول الإرفاق.

- انتهاء صلاحية مهلة الإعداد: فشل إجمالي أعداد إجراءات الإرفاق بسبب انتهاء مهلة الإعداد.

- SCTP/S1-Failure: فشل العدد الإجمالي لإجراءات الإرفاق بسبب فشل بروتوكول الإرسال للتحكم في البث (SCTP).

- مهلة الحراسة الداخلية: فشل إجمالي أعداد إجراءات الإرفاق بسبب انتهاء مهلة الدليل الداخلي. ويتضمن ذلك أيضا مهلة حماية داخلية لإجراءات المصادقة. إذا تم إستدعاء إجراء المصادقة وتم إجهاض إجراء المصادقة بسبب مؤقت الحارس الخاص به، فسيتم أيضا زيادة هذا المؤقت.

- إصدار سياق UE: فشل إجمالي أعداد إجراءات الإرفاق بسبب إصدار سياق UE من eNodeB.

- الحد الأقصى لمعلومات ESM: فشل العدد الإجمالي لإجراءات الإرفاق بسبب الحد الأقصى لإعادة إرسال طلبات معلومات ESM.

- أسباب أخرى: فشل العدد الإجمالي لإجراءات الإرفاق لأسباب غير معروفة.

هذه هي العدادات المميزة المطابقة لمخرج CLI (واجهة سطر الأوامر) المذكور أعلاه:

# إظهار إحصائيات الخدمة mme

عداد ذو مسدسات

عداد واجهة سطر الأوامر

emm-msgtx-attach-no-rej-send-total

عدم إرفاق رفض/قبول

EMM-msgtx-attach-auth-failed

فشل المصادقة

EMM-MSGTX-attach-ue-initiated-detach

انفصال UE

EMM-MSGTX-attach-detach قيد التقدم

الفصل قيد التقدم

EMM-msgtx-attach-diff-attach-recv

إرفاق مختلفة ل RecVD

# عرض ملخص إحصائيات الخدمة mme

عداد ذو مسدسات

عداد واجهة سطر الأوامر

attach-proc-fail-total

فشل الإرفاق

attach-proc-fail-max-retx-auth-req

الحد الأقصى لمصادقة الشبكية

attach-proc-fail-max-retx-sec-mode-cmd

الحد الأقصى لوضع إعادة توجيه السرعة (CMD)

إرفاق-proc-fail-max-retx-attach-accept

قبول الحد الأقصى لإرفاق إعادة التكس

attach-proc-fail-setup-timeout-exp

انتهاء صلاحية مهلة الإعداد

attach-proc-fail-sctp-fail

SCTP/S1-failed

attach-proc-fail-guard-timeout-exp

مهلة الحراسة الداخلية

attach-proc-fail-ue-ctxt-release

إصدار سياق المستخدم

attach-proc-fail-max-retx-esm-info-req

الحد الأقصى لمعدل معلومات ESM

إرفاق-proc-fail-سبب آخر

أسباب أخرى

وتؤخذ هذه العدادات في الاعتبار أثناء حساب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بحيث يتم حساب فشل إجراء الإرفاق بسبب الفشل الصامت بشكل صحيح.

معلومات ذات صلة

- REL 17.0 Stats-Count-Reference

- مواصفات 3GPP 23.401

- مواصفات 3GPP 24.301

- دليل مسؤول REL 17.0 MME