المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطأ الذي يحدث في بعض الحالات عندما يفشل نقل الملفات sFTP (النقل الآمن للملفات) من هيكل ASR5500 إلى خادم sFTP بسبب تكوين الخادم غير الصحيح في ملف تكوين SSH (طبقة الأمان)، sshd_config.

المشكلة

يحدث خطأ عند نقل الملفات من ASR5k إلى SFTP.

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

Failure: "FAILED because unable to write destination",

copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

الإعداد في ملف /etc /ssh/sshd_config:

# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords

PasswordAuthentication no

إذا كنت تستخدم بروتوكول FTP، فإن النقل يكون ناجحا.

الحل

من بين إثنين من خادمات لينوكس في المختبر، كان من الممكن نسخ المشكلة على خادم واحد لكن ليس على الآخر. الفرق فقط هو عنوان IP الخاص بالخادم في الاختبار.

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.5:22/localdisk/test

********************************************************************************

Transferred 22789 bytes in 0.002 seconds (11127.4 KB/sec)

[local]ASR5000-2#

[local]ASR5000-2#

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

Failure: "FAILED because unable to write destination",

copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

[local]ASR5000-2#

أثناء مراجعة إعدادات الخادم، لوحظ وجود فرق بين إعداد خادمين في ملف /etc /ssh/sshd_config. يحتوي الخادم العامل على هذا الإعداد:

# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords

PasswordAuthentication yes

عند تعديل هذه المعلمة إلى "نعم" وإعادة تشغيل الخدمة باستخدام الأمر /etc/init.d/ssh restart ، يمكنك نقل ملف باستخدام SFTP بنجاح.

[local]ASR5000-1# copy /flash/test2.cfg sftp://root:cisco123@10.201.251.13/localdisk/test2.cfg

Tuesday January 19 08:11:47 PST 2016

Are you sure? [Yes|No]: yes

Tuesday January 19 08:12:15 PST 2016

********************************************************************************

Transferred 33316 bytes in 0.001 seconds (32535.2 KB/sec)

[local]ASR5000-1# copy /flash/test2.cfg sftp://root:cisco123@10.201.251.5/localdisk/test2.cfg

Tuesday January 19 08:13:09 PST 2016

Are you sure? [Yes|No]: yes

Tuesday January 19 08:13:18 PST 2016

********************************************************************************

Transferred 33316 bytes in 0.001 seconds (32535.2 KB/sec)

معلومات ذات صلة

- دليل إدارة النظام ASR5500 - Cisco Systems

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems