المحتويات

المقدمة

الأوامر

مشترك جهاز العرض (mon sub)

مراقب التسجيل

تتبع التسجيل

بروتوكول المراقبة

تسجيل نشط أو وقت تشغيل

أوامر المشترك

إظهار المشتركين ممتلئين

إظهار المشتركين (hsgw-only | PGW فقط | gsn فقط | mme فقط | sgw-only | sgsn فقط) full

إظهار جلسات الشحن النشط ممتلئة

إظهار إحصائيات جدار الحماية عند الشحن النشط

إظهار معدل بيانات المشتركين [مرتفع/منخفض]

إظهار تصحيح أخطاء المشتركين

إظهار المشتركين aaa-configuration

إظهار نشاط المشتركين

إظهار عنوان IP الخاص بالتدفقات النشطة للشحن

إظهار نهج المشتركين

عرض [MIPFA | mipha] كامل

عرض [MIPFA |mipha] العدادات

عرض ppp [full]

عرض rp full

show l2tp جلسة full

show rsvp counters

show ims-authorization session full

الأوامر الخاصة بغير المشترك

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

تركز هذه المقالة على واجهة سطر الأوامر (CLI) القابلة للتطبيق على أستكشاف أخطاء المشترك (المشتركين) المحددة وإصلاحها. سواء كان هناك فقط واحد معروف أو مجموعة من المشتركين تواجه مشكلة، أو مجموعة غير معروفة (في البداية) من المشتركين، هناك عدد من CLIs أن يستطيع ساعدت أن يحدد المشكلة. استخدمهم مع CLIs الإحصائيات (الخاصة بغير المشترك) في عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. من الواضح أنه لا تنطبق كل هذه الأوامر على كل حالة نظرا لأن بعضها خاص ببروتوكول، في حين أن بعضها الآخر عام بما يكفي للتطبيق على جميع المشتركين. يتم تطبيق بعضها على مستوى المستخدم (تمرير البيانات ذهابا وإيابا بين المشترك والشبكة) بينما يتم تطبيق بعضها الآخر على مستوى التحكم في المكالمة (إعداد المكالمة)، بينما يمكن تطبيق بعضها على كليهما.

أمثلة القصاصات يتم توفيرها في عدد من الأماكن للمساعدة على توضيح النقاط. تم تغيير جميع عناوين IP ومعلومات التعريف.

الأوامر

مشترك جهاز العرض (mon sub)

من المحتمل أن يكون هذا أحد أكثر الأوامر المعروفة على المنصة وأغلب الوقت الذي يقضى هنا في توثيق وشرح إستخدامه. طبقا للإعدادات المختارة، فإنه يحتوي على إمكانية عرض جميع بيانات التحكم/الإشارة والحمولة الخاصة بالمشترك المحدد لجميع الواجهات والخدمات والبروتوكولات، إلخ. بعض الإعتبارات في تشغيل الأمر وترجمة الإنتاج تشمل التالي:

- بناء على تحقيق حتى نقطة من الزمن، إذا تم الاشتباه في مشكلة ولكن لم يتم بعد معرفة المشترك المعين الذي لديه مشكلة، فإن محاولة الالتقاط عبر "الاستدعاء التالي"، ربما عدة مرات، قد يؤدي إلى التقاط فشل إذا كانت المشكلة متكررة بما فيه الكفاية. وإذا كانت المشكلة نادرة فإن هذا النهج قد لا يكون مجديا.

- بالنسبة لأنواع المكالمات المعروفة (RP المغلقة، و Open RP، و Evolution Data Optimized (EVDO)، و 1X-EVDO، و Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)، و Home Agent (HA)، و Long Term Evolution (LTE)، وما إلى ذلك)، لا سيما تلك التي تمثل نسبة مئوية منخفضة من الحجم الإجمالي، أو تلك التي تكون فيها وظيفة التحكم في حزم النظير (PCF) أو مركز وصول النظير إلى L2TP (LAC) حيث يشتبه في وجود المشكلة، ثم يسمح خيار قائمة المشترك في التأهيل عن طريق مثل هذه المعايير، سيزيد من معدل التصادم بشكل ملحوظ. إذا كانت جميع المكالمات على العقدة من النوع نفسه، فإن هذا النهج لا يضيف أي قيمة (باستثناء إصدارات عنوان النظير التي تم ذكرها للتو) نظرا لأن القيام بذلك لا يقلل من الاحتمالات.

- هناك مستويات مختلفة من الإتجاه من 1 إلى 5. لا تشغل مستويات عالية من الإطالة إذا لم تكن هناك حاجة إليها، لأنها تجعل قراءة المسار (بسرعة) أكثر صعوبة. تكون الزيادة عادة إلى الإتجاه 2 (الافتراضي = 1) كافية.

- وبشكل افتراضي، يتم تشغيل معظم البروتوكولات التي قد يكون عرضها مثيرا للاهتمام ولكن ليس كلها بشكل افتراضي

- بالإضافة إلى بيانات الحزمة الفعلية، يتم في بعض الأحيان عرض رسائل التحكم الخاصة التي قد توضح الإجراء الذي يتم إتخاذه تحت الأغطية - غالبا ما تكون هذه المعلومات مفيدة. يتضمن ذلك إحصائيات المكالمات المعروضة في نهاية المكالمة. فيما يلي مثال على رسالة التحكم:

***CONTROL*** 00:25:27:054 Eventid:11813

No LMA address available for APN <apn2> in subscriber profile, PDN connection  failed

- إذا تم تكوين خدمة الشحن المحسن (ECS) على عقد العبارة، فإن تشغيل الخيار 34 (بيانات CSS) يسمح بعرض جميع الحزم التي يتم إرسالها إلى وحدة ECS ومنها، مما يمكن أن يساعد في أستكشاف أخطاء الحزم وإصلاحها وترجمة عنوان الشبكة (NAT). على سبيل المثال، هنا حزمة بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) للمشترك والتي تكون NAT'd بواسطة ECS من IP الخاص 10.251.88.68 إلى IP العام 209.165.201.1

<<<<OUTBOUND  23:57:08:943 Eventid:77000(9)

CSS Uplink Output PDU to ACS- slot:2 cpu:17 inst:4369

10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84)

***CONTROL*** 23:57:08:943 Eventid:77202

Rule matched : icmp-pkts for uplink packet of subscriber MSID :

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:77001(9)

CSS Uplink Input PDU from ACS- slot:3 cpu:34 inst:8738

209.165.201.1 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84)

- إذا لم يكن واضحا من التتبع سبب عرض ASR لسلوك معين، فقد يكون لعرض المعالجة الداخلية للمشترك قيمة (تفسير هذا الإخراج الذي يتضمن معلومات عن جهاز الحالة وما إلى ذلك أمر صعب ولكن يمكن القيام به من خلال الهندسة)، ومن ثم يمكن مراعاة أوامر مراقبة التسجيل أو تتبع التسجيل (تمت مناقشته لاحقا).

- تكون الطوابع الزمنية المعروضة دقيقة إلى حد ما، ولكن نظرا لأن المنشآت المختلفة تقوم كلها بالكتابة إلى الشاشة في الوقت الفعلي، لا يمكن الاستنتاج بشكل موثوق به أن ترتيب الحزم المعروضة هو الأمر الفعلي الذي تتم معالجة الحزم فيه، ولكنه سيكون قريبا.

- على جانب المدخل لعقد شبكة تحويل بيانات الحزم (PDSN) أو عقد عبارة خدمة بيانات الحزم عالية المعدل (HSGW)، لعرض جميع رسائل A11 (إذا كان ذلك مهما لعرضه في سيناريو أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فقد لا يكون ذلك)، والمراقبة بواسطة تعريف محطة التنقل (MSID) بدلا من اسم المستخدم، نظرا لأن اسم المستخدم غير معروف (لم يتم تقديمه بعد) في بداية المكالمة وبالتالي لا يمكن عرضه. إذا لم يكن معرف MSID معروفا، فاتخذ مسارا أوليا يكشف عنه، ثم ابدأ من جديد بالمراقبة من قبل وزارة التنمية الصناعية.

هنا مثال حيث تلتقط المراقبة بواسطة MSID بشكل أقرب إلى بداية المكالمة (إستجابة A11) مقارنة عند نقطة طلب تسجيل IP للجوال (MIP) أو حتى مصادقة RADIUS عند المراقبة بواسطة اسم المستخدم. في حالة اسم المستخدم، يتم التقاط المكالمة عند نقطة خدمة FA، بينما يتم ضبطها مسبقا في شاشة MSID عند نقطة خدمة PDSN.

[local]PDSN> mon sub msid 111119782577072

----------------------------------------------------------------------

(Switching Trace) - New Incoming Call:

----------------------------------------------------------------------

MSID/IMSI   : 111119782577072             Callid      : 454a2432

IMEI        : n/a                         MSISDN      : n/a

Username    : n/a                         SessionType : unknown(0x00000000)

Status      : Dormant                     Service Name: ORP-1x

Src Context : source

----------------------------------------------------------------------

Wednesday June 17 2015

<<<<OUTBOUND  16:47:57:310 Eventid:29001(3)

A11 Tx PDU, from 10.208.144.30:699 to 10.211.17.206:699 (75)

Message Type: 0x03 (Registration Reply)

Code: 0x00 (Accepted)

Lifetime: 0x0708

[local]PDSN> mon sub user 9782577072@cisco.com

----------------------------------------------------------------------

Incoming Call:

----------------------------------------------------------------------

MSID/IMSI   : 111119782577072             Callid      : 110b36ad

IMEI        : n/a                         MSISDN      : n/a

Username    : 9782577072@cisco.com        SessionType : unknown(0x00000010)

Status      : Dormant                     Service Name: FA_service-1

Src Context : destination

----------------------------------------------------------------------

Wednesday June 17 2015

<<<<OUTBOUND  17:11:53:987 Eventid:23901(6)

RADIUS AUTHENTICATION Tx PDU, from 10.208.148.133:24912 to 198.51.100.1:1645 (401) PDU-dict=custom9

Code: 1 (Access-Request)

Id: 81

Length: 401

Authenticator: CB 94 F3 4B 04 77 9F 4A 7A 44 FA 13 C9 7A 60 3C

Calling-Station-Id = 111119782577072

- لن يؤدي تشغيل المستخدم L3 (19) في العديد من السيناريوهات إلى توفير مزيد من المعلومات أكثر من التي يتم التقاطها بخلاف ذلك، ولكنه يؤدي إلى تكرار العديد من الحزم.

- سيؤدي تشغيل بروتوكولات معينة إلى تكرار الحزم، على سبيل المثال بالنسبة ل IP للجوال، تعرض حزم MIP مرتين، نظرا لأن كلا من بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP) وبروتوكول MIP.

- يمكن قراءة المخرجات بشكل أفضل باستخدام خط غير متناسب مثل الناقل لأن الأعمدة تصطف بشكل مثالي، وكذلك التحليل باستخدام خط كهذا.

- يجب أن يتماشى الإخراج الذي يمر عبر واجهة معينة مع التقاط حزمة على تلك الواجهة، بينما يكمن الفرق في أن إخراج مشترك الشاشة سيكون مجموعة فرعية لأنه لن يتم عرض كل حقل واحد في حزمة IP، حيث أنه ليس بالضرورة ذا صلة في أستكشاف أخطاء البروتوكول قيد البحث وإصلاحها. على سبيل المثال، لا يتم عرض معظم الحقول من رؤوس IP. إذا كانت تلك الحقول مطلوبة، فقم بتشغيل خيار HEX/ASCII.

- سيتم تفسير الكثير من المخرجات طبقا للمعيار، لذلك بدلا من عرض قيمة عدد صحيح حقيقية، يطبع النظام تمثيل نصي للقيمة. قم بتشغيل تفريغ الإتجاه 3 و/أو ال hex/ascii لرؤية البيانات الخام.

هنا مثال على إنتاج الإتجاه 3 مقابل 2، متبوعا ب HEX/ASCII لحزمة A11 بأكملها:

Application Sub Type: 0x01 (Radius)

Radius Attr: Attribute Type: 26 (Vendor-Specific)

Length: 12

Vendor Id: 5535 (ThreeGPP2)

Vendor Type: 40 (3GPP2-Airlink-Record-Type)

Vendor Length: 6

Value: 00 00 00 02             ....

(Active-Start)

Application Sub Type: 0x01 (Radius)

Radius Attr: 3GPP2-Airlink-Record-Type = Active-Start

0x0000   010a 0708 0000 0000 0ad0 901e 0ad0 9158        ...............X

0x0010   d92c 509a 0265 af7e 2715 8881 ecba aed8        .,P..e.~'.......

0x0020   0000 0001 0006 0811 1111 4290 4988 6126        ..........B.I.a&

0x0030   0000 d800 0015 9f01 011a 0c00 0015 9f28        ...............(

0x0040   0600 0000 021a 0c00 0015 9f29 06ec baae        ...........)....

0x0050   d81a 0c00 0015 9f2a 0600 0000 011a 1600        .......*........

0x0060   0015 9f74 1041 3030 3030 3034 4444 3045        ...t.A000004DD0E

0x0070   4535 331a 1400 0015 9f0a 0e30 3031 3230        E53........00120

0x0080   3030 3330 3131 341a 0c00 0015 9f0b 0600        0030114.........

0x0090   0000 001a 0c00 0015 9f0c 0600 0000 001a        ................

0x00a0   0c00 0015 9f0d 0600 0000 001a 0c00 0015        ................

0x00b0   9f10 0600 0000 211a 0c00 0015 9f11 0600        ......!.........

0x00c0   0000 001a 0c00 0015 9f12 0600 0000 001a        ................

0x00d0   0c00 0015 9f13 0600 0000 001a 0c00 0015        ................

0x00e0   9f14 0600 0000 001a 0c00 0015 9f15 0600        ................

0x00f0   0000 001a 0c00 0015 9f32 0600 0000 001a        .........2......

0x0100   0c00 0015 9f27 0600 0000 0020 1400 0001        .....'..........

0x0110   00b3 c5f0 257e 8e93 c719 1b79 3ef9 30be        ....%~.....y>.0.

0x0120   07

- لا يتم عرض جميع الحزم المجزأة لأن وحدة معالج الشبكة (NPU) تجمع الأجزاء المستلمة من السلك قبل منحها إلى عملية التخزين التي تعالج المكالمات ومكان إخراج مشترك الشاشة الذي أنشأته. وبالمثل بالنسبة للاتجاه الصادر، لا يتم عرض التجزئة التي تم إجراؤها بواسطة وحدة معالجة الشبكة (NPU).

- في هيكل Combo Foreign Agent (FA) / HA، يتم عرض المخرجات من جلسة واحدة فقط من جلسات المستخدم. على سبيل المثال، إذا تم رؤية مصادقة RADIUS على FA، فإنها لا تعرض على جزء HA من المكالمة. أستخدم بروتوكول جهاز العرض في هذه الحالات، إذا كان ممكنا، للبروتوكولات المحددة التي سيتم التقاطها.

- عند أستكشاف المشكلات وإصلاحها بين العقد (أي FA و HA)، اتبع مسارا على كلا الهيكلين إذا امتدت المشكلة بينهما أو إذا كان القيام بذلك قد يساعد على إزالة بعض الاحتمالات.

مثلا هنا ال نفسه ربط يرسل من ال FA إلى ال HA:

PDSN/FA:

<<<<OUTBOUND  23:57:08:941 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

HA:

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

- لا يتم عرض الحزم التي يتم إرسالها واستقبالها من واجهة مخرج شبكة بيانات الحزمة (PDN) (لا يتضمن هذا مخرج FA على سبيل المثال، لأن المخرج هو نفق IP FA-HA)، وذلك لكل بنية النظام الخاصة بعدم عرض الحزم على الواجهات غير النفقية. إن يأتي ربط في مدخل وبعد ذلك أرسلت إستجابة إلى المدخل، بعد ذلك أن يعني أن الربط جعل هو إلى غاية ورجوع (بما في ذلك إن كان الغاية هو الهيكل نفسه). ولكن إذا لم يرسل جواب إلى المدخل وكان متوقعا، حينئذ يلزم تحديد ما إذا كان قد أرسل خارجا ليقضي على ال‍ ASR كمذنب، واذا كان الامر كذلك، فهل جرى تلقي جواب على المخرج؟ هذا يطبق على كلا الاتجاهين في الواقع. قد تكون أدوات التعرف على الحزم على واجهات الدخول أو الخروج ذات الصلة والنقاط الأخرى في شبكة النقل، بما في ذلك التسجيل إلى نقاط مختلفة في النقل بما في ذلك نقاط الإنهاء (معدات المستخدم أو الشبكة/خادم الإنترنت)، مفيدة في تحديد سبب عدم الاستجابة.

فيما يلي طلب ICMP ورد على FA و HA حيث يتم عرض الحزمة فقط على جانب المدخل (نفق FA-HA) من HA، ولكن على كل من جانبي المدخل والمخرج من FA، نظرا لأن كلا الواجهتين يتم إنشاء قنوات لهما. لاحظ أن الحقل الوحيد الذي يتغير بين Fa و HA هو قيمة مدة البقاء (TTL) حيث إنه يجتاز عقد الشبكة:

INBOUND>>>>>  23:57:08:941 Eventid:25000(0)

PPP Rx PDU (85)

IP 85: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 63, id 13840, len 84)

<<<<OUTBOUND  23:57:08:941 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

<<<<OUTBOUND  23:57:09:029 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

Monday May 18 2015

INBOUND>>>>>  23:57:09:030 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

Monday May 18 2015

<<<<OUTBOUND  23:57:09:030 Eventid:25001(0)

PPP Tx PDU (88)

IP 88: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 41, id 27830, len 84)

* لا يوجد sniffer مدمج للحزم على واجهات ASR التي يمكن للعملاء الوصول إليها، ولكن TAC لديه بعض الإمكانية في هذه المنطقة وفقا للبروتوكول (لا يمكن التقاط بيانات المستخدم باسم ماذا)

عند تحليل الإخراج الفرعي mon، تذكر ما يلي:

- هل هناك حزم مفقودة من المتوقع رؤيتها (أي استجابات من خارج الهيكل أو طلبات من الهيكل أو حزم معاد توجيهها من الهيكل)

- يمكن أن ترى الحزم تسير في الإتجاه المعاكس من أن تكون مثيرة للإزعاج (لتأكيد إتجاه واحد على الأقل يعمل)

- هي الحزم التي يتم إرسالها/استقبالها على فترات زمنية متوقعة و/أو وفقا لقيم المؤقت/المواصفات

- هي الحزم التي يتم إرسالها/استقبالها بالترتيب المتوقع وفقا للبروتوكول (راجع تحذير سابق حول الطلب)

- هي الحقول المتنوعة في الحزم التي تحتوي على القيم الصحيحة/المتوقعة (أرقام المنافذ وعناوين IP وما إلى ذلك).

- ل TCP/IP، هو إعداد الاتصال بشكل صحيح وتخفيضه. تعريف علامات TCP المستخدمة من قبل العناصر الفرعية ل MON يتضمن S (SYN)، متبوعا ب ACK على الخط (ACKNOWLEDGMENT)، متبوعا ب ACK لاحقا على الخط (SYN ACK)، P (Push)، R (Reset)، F (FIN)

- هي المشكلة بتصير بشكل دائم أو عشوائيا

- هل هناك أي نمط فيما يتعلق بنوع التحكم في مكالمات المشترك ومعرف المشترك (اسم المستخدم و MSID و IMSI وما إلى ذلك) وتجمع عناوين IP الخاص أو NAT أو نطاق العناوين وأرقام منافذ UDP/TCP وعنوان خادم الشبكة (نقطة النهاية) ونوع حركة مرور المستخدم (HTTP و SMS و FTP و UDP وما إلى ذلك) وعناوين عقدة التحكم في مكالمات النظير (مثل FA و HA و PCF و Policy & Charge Rules Function (PCRF) وبوابة الخدمة (SGW) وخادم القطر وما إلى ذلك). لا تتركوا أي حجر غير منقلب.

- التعرف على القواعد وسلوكيات البروتوكول المخصص التي قام موفر الخدمة بإنشائها والتي قد يتم نشرها/الكشف عنها أو لا يتم نشرها - طرح أسئلة!!!

مراقب التسجيل

هذا في الواقع أمر تكوين عام مقابل أمر تنفيذي لوقت التشغيل يستخدم لمراقبة مستخدمين محددين. هناك إثنان فائدة أن يستعمل هذا أمر:

- لا توجد حاجة للإبقاء على جلسة CLI مفتوحة لأن كل المخرجات يتم حفظها في السجلات

- فهو يحفظ تلقائيا سجلات مستوى تصحيح الأخطاء لجميع المنشآت الخاصة بالمشترك، بما في ذلك المخرجات التي تظهر عادة مع مشترك الشاشة. على الرغم من أن تصحيح الأخطاء قد يتطلب أكثر من اللازم، إلا أنه لا توجد معلومات مفقودة، كما أنه لا يقتحم النظام لأن تشغيل بروتوكول التسجيل أو المراقبة قد يكون في مرافق متعددة (لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى سحب المعلومات لجميع المشتركين الذين يستخدمون المنشآت المراقبة).

- قد لا تكون عملية الإخراج سهلة/سريعة للقراءة بقدر ما قد تكون عملية القراءة التي تم إنشاؤها بواسطة مشترك جهاز العرض.  بشكل نموذجي، تحتاج TAC و/أو الهندسة إلى تفسير المخرجات.

- من أجل التقاط تفاصيل رسائل البروتوكول كما يمكن أن يتم التقاطها بواسطة مشترك المراقبة (يحفظ جهاز مراقبة التسجيل فقط الأسطر القليلة الأولى من أي رسالة بروتوكول)، قم بتشغيل جلسة عمل مشترك جهاز العرض في وقت واحد ثم قم لاحقا بمرجع الإخراج كما هو مطلوب عند تحليل إخراج جهاز مراقبة التسجيل، أو قم بتشغيل إسهاب الحدث الكامل للتسجيل (أمر التكوين العام "تسجيل حدث العرض - إطالة العرض بالكامل"). والنهج الأخير لا يتطلب أي عمل إضافي في وقت لاحق لأن جميع النواتج متلاصقة وكاملة بالفعل.

تتبع التسجيل

في مقابل مراقبة التسجيل، يستخدم هذا النهج الوصول إلى وضع EXEC على مستوى الوصول، ولكنه يتطلب في الوقت نفسه أيضا أن يكون الجهاز متصلا بالفعل. ويعد هذا مفيدا لاستكشاف أخطاء بيانات المستخدم وإصلاحها (و/أو أحداث التحكم في المكالمات الأخرى بعد نقطة تشغيل الأمر) مقارنة بإعداد المكالمة لأنه يجب إعداد المكالمة مسبقا لكي يعمل هذا الأمر (وإلا تكون التقارير "لا توجد مكالمات مطابقة للمعايير المحددة" ولا تحقق أي شيء). كما هو الحال مع شاشة التسجيل، يعرض "عرض السجلات" جميع البيانات التي تم التقاطها.

بروتوكول المراقبة

يراقب هذا الأمر كل تبادل للبروتوكول على هيكل للبروتوكول (البروتوكولات) المحدد (التحكم في المكالمات، مستوى البيانات) ويكون الإخراج نمط مماثل للمشترك في الشاشة

- يجب أن يكون هذا هو الملاذ الأخير فقط لهيكل إنتاج بسبب الحمل المحتمل المفروض، وفقا للبروتوكول وحجم الحزمة للبروتوكول.

- يتطلب وصول CLI للمسؤول للتشغيل

- للحصول على الإخراج لمشترك محدد، سيحتاج إلى تصفيته من خلال تحديد نوع المعلومات، مثل اسم المستخدم/MSID، الاسم، وما إلى ذلك..

تسجيل نشط أو وقت تشغيل

يلتقط هذا الإخراج للمرافق المحددة في مستوى محدد (يتراوح من الخطأ إلى تصحيح الأخطاء)

- هذا له نفس المشاكل كما هو الحال مع بروتوكول المراقبة فيما يتعلق بتحميل النظام وتصفية إخراج المشترك

- يتطلب على الأرجح تشغيل/تكوين خادم syslog بناء على رغبة المرافق ومستوى تصحيح الأخطاء والإطار الزمني للعودة، أو قد يتم إستبدال البيانات الأخرى بالوقت الذي يتم فيه محاولة إستردادها على الهيكل.

أوامر المشترك

بالنسبة لجميع أوامر المشترك أدناه، لا تتوفر المعلومات الخاصة بمشترك معين فحسب، بل يمكن تضييق قائمة الوصول إلى مجموعة من المشتركين بواسطة أي عدد من المعايير، مثل خدمة التحكم في المكالمات التي يتم إرفاقها بها (PDSN، و FA، و HA، و LAC، و L2TP Network Server (LNS)، و ECS، و LTE، وما إلى ذلك) أو الكيان الذي يتصل (PEERED) مع (PCF، و FA، و HA، و LAC، و LNS، و SGW، وما إلى ذلك)، بطاقة تحويل الحزم (PSC) المرفقة، أو الوقت الأيسر أو المتصل (أكبر/أقل من)، أو كمية البيانات المستلمة أو المرسلة (أكبر/أقل من)، أو اسم تجمع IP المقترن، أو اسم تجمع IP غير نشط/غير نشط، إلخ، أو حتى مجموعات متنوعة من هذه المعلمات والعديد من المعلمات الأخرى. إستخدام المساعدة عبر الإنترنت لسرد الإحتمالات ومن ثم التجربة معها هي طريقة رائعة للتعلم.

وكما ذكر سابقا، ليس مطلوبا دائما معرفة المشترك المحدد الذي ينبغي تعقبه. فمعرفة الفئة التي يقع فيها المشتركون تؤدي إلى تمكنهم من الحصول على قائمة بالمشتركين في الفئة، التي يمكن من خلالها زيادة تضييق/تحليل المشتركين واختيار مشتركين معينين لتحليلها. راجع تعليمات الإكمال التلقائي ل "إظهار المشتركين".

عندما يحين الوقت لاختيار مشترك معين، سيكون من الضروري تأهيل أحد الكلمات الأساسية مثل اسم المستخدم ومعرف مشترك الهاتف المحمول الدولي (IMSI) و MSID ومحطة المحمول ISDN (MSI) وما إلى ذلك.

إظهار المشتركين ممتلئين

من المحتمل أن يكون هذا هو أمر المشترك الأول الموجود ويجب التقاطه لكل إصدار للمشترك. وهو يتضمن طنا من المعلومات للمشترك المحدد ويمكن أن يكون مفيدا جدا في أستكشاف أخطاء المشترك وإصلاحها. وفي حين أنه ليس من المجدي مناقشة كل ميدان هنا، فمن الواضح أن بعض الميادين تخضع عادة للتدقيق والمرجع أكثر من غيرها، وإن كان كل سيناريو يختلف اعتمادا على ما هو مثير للمتاعب. بعض الامور التي يجب ان نذكرها هي:

- بعض الحقول غير ذات صلة حسب تقنية الاتصال. على سبيل المثال:- عنوان الخادم المسمى المجال (DNS) على HA غير ذي صلة لأنه يتم توفير DNS من PDSN/FA.

- يكون للسكون معنى فقط على عقدة الوصول ويتم تعيينها دائما على نشطة على البوابة

- يمكن سرد بعض الحقول أكثر من مرة

- قد تشير بعض الحقول إلى قيمة واحدة ولكن في الواقع تنتهي قيمة أخرى إلى الاستخدام. على سبيل المثال، قد يتغير خادم RADIUS الذي يتم إستخدامه إذا كانت هناك مشكلات في الاتصال بالخادم الأساسي

- ل LTE وغيره، يتم عرض إخراج واحد لكل حامل متصل لكل مشترك. على سبيل المثال، إذا كان المشترك متصلا بثلاثة أسماء نقاط تطبيق (APN) حيث يكون أحد نقاط الوصول (APN) لديه حاملان، فسيكون هناك أربعة مخرجات منفصلة واحدة تلو الأخرى.

- يجب أن تكون الحقول المختلفة قادرة على الارتباط بمخرجات شبكات واجهة سطر الأوامر الأخرى بما في ذلك التكوين عند الضرورة.

تتضمن الحقول المهمة لأنواع عقد PDSN/FA (عقدة (عقد) الوصول) و HA (HA هو نوع بوابة للعقدة)، والتي يمكن تطبيقها غالبا على جميع أنواع المكالمات:

- الحالة - نائمة أو نشطة.

- نوع الوصول/التقنية - التقنية على جانب الدخول في المكالمة

- نوع الشبكة - التقنية الموجودة على مخرج المكالمة

- اسم المستخدم و MSID وعنوان IP وعنوان NAT - طرق للتعرف على المشترك.

ملاحظة: لا يكون معرف الأمان (MSID) دائما هو الخيار الأمثل. على سبيل المثال على PGW هو IMSI.

- CallD - تم إستخدام معرف خانة سداسي عشر (8) لتعقب جميع الأنشطة لكل جلسة عمل. يوجد مستوى فريد لكل APN على بوابة شبكة بيانات الحزم (PGW) أو وحدة إدارة الوسائط المتعددة (MME)

- مثيل Sesmgr - مثيل Sesmgr الذي يعالج الجلسة (إظهار موارد المهمة سيعدد الجلسة)

- البطاقة/وحدة المعالجة المركزية - PSC أو بطاقة معالجة البيانات (DPC) التي يتواجد عليها الاختبار

- PCF و HA و FA وعناوين DNS وما إلى ذلك - تفسيرية ذاتية

- وقت الاتصال - عند اتصال المكالمة

- مدة المكالمة - إلى متى تم توصيل المكالمة.

ملاحظة: يمكن أن تختلف بين FA و HA إذا كان المشترك قد سافر، نظرا لأن عقدة FA الجديدة لن تعرف الحياة الكاملة التي تم فيها الاتصال الأصلي

- وقت الخمول - المدة التي لم يتم خلالها تبادل بيانات المستخدم (حزم التحكم غير محسوبة)

- الوقت المتبقي للجلسة - كم من الوقت يمكن أن تدوم الجلسة قبل إنهائها (يتم التحكم فيها بواسطة تكوين مشفر بإحكام، يتم إرجاعها في المصادقة، و/أو يتم التفاوض عليها بين العقد)

- MIP FA / MIP HA - قيم مختلفة لجلسة MIP

- عدد مرات الإدخال/وحدات البايت - عدد حزم/وحدات البايت الخاصة بالمستخدم التي يتم استقبالها من المشترك عبر جانب المدخل

- إخراج وحدات PKTS/Bytes - عدد حزم/وحدات البايت الخاصة بالمستخدم المرسلة نحو المشترك عبر جانب المدخل.

ملاحظات:

- تنطبق هذه العدادات على جانب المدخل. لا توجد عدادات على جانب المخرج!!

- يجب أن يكون هناك إرتباط وثيق بين هذه التعدادات والحزم المرسلة إلى/من ECS ولكن قد لا يكون هناك تطابق تام

- إدخال pkts drop/output pkts سقطت - لاحظ أن الحزم قد يتم إسقاطها بالفعل خارج ECS، مثل حزم البث المتعدد، أو يتم إسقاطها بواسطة قائمة التحكم في الوصول (ACL) في السياق (لذلك لا تفترض أن جميع عمليات إسقاط الحزم موجودة في ECS).

عقد العبارة:

- اسم تجمع IP - تجمع IP الذي يتم إسترداد IP الذي تم توجيه IP منه. ذات صلة فقط بنقطة نهاية المكالمة (البوابة) نظرا لأن العقد الأخرى (أي PDSN) ليس لديها طريقة لمعرفة اسم التجمع، بل العنوان فقط.

- قاعدة بيانات ECS - قاعدة القواعد في خدمة الشحن النشط (ACS) التي تحتوي على قواعد لتطبيق حزم المشترك

- عنوان NAT IP - عنوان IP قابل للتوجيه بشكل عام والذي لا يشير إلى عنوان IP المخصص للمشتركين

- نطاق NAT - تجميع تجمعات NAT IP المقترنة المستخدمة في خدمة ECS

- (حسب الطلب) - ما إذا كان عنوان NAT معينا بشكل دائم أو مؤقت للمشترك (لكل تكوين تجمع)

- (اسم تجمع NAT IP) - اسم تجمع NAT

- عنوان IP التالي - عنوان الخطوة التالية لتجمع IP إلى حيث يجب إعادة توجيه الحزم

- مجموعات منافذ NAT المخصصة - عدد المنافذ المتاحة والمستخدمة ونطاق تلك المنافذ ل NATing باستخدام NAT IP

- تنزيل معلومات CSS/معلومات CSS الوصلة - عدد أتجاهات الوصلات (الإدخال) والخفض (الإخراج) للحزم التي تمت معالجتها بواسطة خدمة ECS

ما يلي هو مخرجات مختصرة (بعض الحقول "الأقل أهمية" التي تمت إزالتها) ل "show sub full" أخذت في نفس الوقت لنفس المشترك على كل من PDSN و HA، مما يجعل من السهل ربط المخرجات بين الاثنين بما في ذلك عدد الحزم.

PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:20 UTC 2015

Username: 9782577072@cisco.com       Status: Dormant

Access Type: pdsn-mobile-ip        Network Type: Mobile-IP

Access Tech: CDMA 1xRTT           Access Network Peer ID: n/a

callid: 3ee822d2                   msid: 111119782577072

Card/Cpu: 15/0                     Sessmgr Instance: 212

state: Connected                   PCF address: 10.211.17.207

connect time: Mon May 18 23:45:54 2015 call duration: 00h10m35s

idle time: 00h02m30s               idle time left: 02h02m30s

session time left: 23h44m25s       ip address: 10.251.88.68

Primary DNS Address: 209.165.200.225

Secondary DNS Address: 209.165.200.226

home-agent:  203.0.113.2

fa-service name: FA9  (context destination)

source context: source       destination context: destination

AAA context: source                AAA domain: cisco.com

AAA start count: 1                 AAA stop count: 0

AAA interim count(RADIUS+GTPP): 0  Acct-session-id: 69A9CDEB

AAA RADIUS group: aaa-cisco.com

RADIUS Auth Server IP: 198.51.100.1

RADIUS Acct Server IP: 198.51.100.1

NAS IP Address: 10.208.148.133

MIPFA Session:                  Care-of-Address: 203.0.113.1

Home-Address: 10.251.88.68     HA-Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s              Remaining Life: 01h49m25s

Revocation Negotiated: yes Revocation I Bit Negotiated: Yes

input pkts: 254                       output pkts: 229

input bytes: 24088                    output bytes: 129012

input pkts dropped: 0                  output pkts dropped: 0

dormancy total: 11                  handoff total: 0

Num Auxiliary A10s:1

PCF Address     SR_ID

10.211.17.207      1

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:14 UTC 2015

Username: 9782577072@cisco.com           Status: Online/Active

Access Type: ha-mobile-ip              Network Type: IP

Access Tech: Other                     Access Network Peer ID: n/a

callid: 4a6ae475                       msid: n/a

Card/Cpu: 2/0                          Sessmgr Instance: 329

state: Connected                       FA address: 66.174.112.72

connect time: Mon May 18 23:45:54 2015 call duration: 00h10m28s

idle time: 00h02m23s                idle time left:  n/a

session time left: 23h49m32s

ip address: 10.251.88.68

ip pool name: MIP_Private

ha-service name: HA1

source context: HA                     destination context: XGWout

Acct-session-id: A414F3F6

RADIUS Auth Server IP: 198.51.100.1    RADIUS Acct Server IP: n/a

NAS IP Address: 10.208.148.135         Nexthop IP Address: 209.165.200.230

active input acl: ECS_ACL              active output acl: ECS_ACL

ECS Rulebase: 201                      Firewall-and-Nat Policy: MIP

Nat Realm: MIP_NAT_Int       Nat ip address: 170.200.132.0   (on-demand) (MIP_NAT_Int04)

Nexthop ip address: 209.165.200.230

Nat port chunks allocated[start - end]: (1 chunk) [6464 - 6495]

Max NAT port chunks used: 1

HA binding care-of-addr(s): 203.0.113.1

MIPHA binding 1:  Care-of-Address: 203.0.113.1

FA Address/Port: 203.0.113.1/434

Home-Address: 10.251.88.68           HA-Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s                  Remaining Life: 01h49m32s

Revocation Negotiated: Yes           Revocation I Bit Negotiated: Yes

MN-HA-Key-Present: TRUE              MN-HA-SPI:300

FA-HA-Key-Present: TRUE              FA-HA-SPI:8832

Proxy DNS Intercept List: ROAMINGDNS

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL

downlink pkts to svc: 229          downlink pkts from svc: 229

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL

uplink pkts to svc: 254            uplink pkts from svc: 252

input pkts: 254                                 output pkts: 229

input bytes: 24088                              output bytes: 129012

استنادا إلى تبادل حزم الطلب/الاستجابة التالية عبر ICMP بين عقد FA و HA (كان هناك في الواقع 4 عمليات تبادل ICMP، ويتم عرض عملية واحدة فقط هنا)، ويتم عرض عدد الحزم/وحدات البايت اللاحقة التي يتم تعقبها بواسطة "show sub full":

[local]PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:20 UTC 2015

input pkts: 254                      output pkts: 229

input bytes: 24088                   output bytes: 129012

input pkts dropped: 0                output pkts dropped: 0

[local]PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:57:25 UTC 2015

input pkts: 258                      output pkts: 233

input bytes: 24424                   output bytes: 129348

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

<<<<OUTBOUND  23:57:09:029 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:14 UTC 2015

Downlink CSS Information

downlink pkts to svc: 229        downlink pkts from svc: 229

Uplink CSS Information

uplink pkts to svc: 254          uplink pkts from svc: 252

input pkts: 254                  output pkts: 229

input bytes: 24088               output bytes: 129012

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:57:34 UTC 2015

Downlink CSS Information

downlink pkts to svc: 233        downlink pkts from svc: 233

Uplink CSS Information

uplink pkts to svc: 258          uplink pkts from svc: 256

input pkts: 258                   output pkts: 233

input bytes: 24424                output bytes: 129348

المثال التالي قصاصة هو لمكالمة صوت عبر LTE (VoLTE). قد يكون التفسير صعبا لوجود مشتركين مدرجين وعدم التفريق بينهما واضح تماما.

- الأول المدرج هو حامل نظام الوسائط المتعددة IP الافتراضي (IMS) والثاني هو الحامل المخصص (VoLTE)، وكلاهما جزء من شبكة APN نفسها

- معرف Acct-session: هو مفرق.

- تختلف وحدات البايت/الإدخال الخاصة بالإدخال/الإخراج بين الحاملين، ونظرا لأن الحامل المخصص سيرسل المزيد من الحزم (الصوتية)، يمكن للمرء أن يفترض أن المشترك الذي لديه عدد أكبر سيكون الحامل المخصص، في الوقت نفسه... يتم سرد أعداد الحزم إلى / من ECS نفسه لكلا الحاملين (المبلغ المستخدم من قبل الحامل الافتراضي)

- يعرض عرض وقت الاتصال لكل من وقت الاتصال الافتراضي لحامله على الرغم من اتصال المخصص لاحقا.

- الطريقة للحصول على معلومات أكثر فائدة ودقة، وأقل صعوبة لمكالمات PGW هي ب "show pgw-only full" (تتم مناقشتها لاحقا)

[local]PGW> show sub full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:07 UTC 2013

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org Status: Online/Active

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    Access Network Peer ID: n/a

callid: 22075719                       msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

state: Connected                       SGW Address: 203.0.113.3

connect time: Mon Sep 16 21:44:28 2013 call duration: 00h05m42s

idle time: 00h00m00s                   idle time left: 02h05m00s

session time left: 08759h54m

long duration time left:  n/a          long duration action:  n/a

always on: Disabled

ip address: 2001:db8::1

ip pool name: ims61-03

source context: XGWin                  destination context: XGWout

...

AAA context: XGWin                     AAA domain: XGWin

...

Acct-session-id: 42AE2B922619E10F

...

active input acl: n/a                  active output acl: n/a

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

...

P-CSCF address :

Primary:  2001:db8::fd

Secondary:  2001:db8::fe

Tertiary:   n/a

...

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

downlink pkts to svc: 658          downlink pkts from svc: 658

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

uplink pkts to svc: 675            uplink pkts from svc: 675

Collapsed cscf subscribers: none

input pkts: 29                             output pkts: 45

input bytes: 10578                         output bytes: 10763

input bytes dropped: 0                     output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                      output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 1375               pk rate to user(bps): 1699

ave rate from user(bps): 458               ave rate to user(bps): 566

sust rate from user(bps): 456              sust rate to user(bps): 564

pk rate from user(pps): 0                  pk rate to user(pps): 1

...

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org Status: Online/Active

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    Access Network Peer ID: n/a

callid: 22075719                       msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

state: Connected                       SGW Address: 203.0.113.3

connect time: Mon Sep 16 21:44:28 2013 call duration: 00h05m42s

idle time: 00h00m00s                   idle time left: 02h05m00s

session time left: 08759h54m

long duration time left:  n/a          long duration action:  n/a

always on: Disabled

ip address: 2001:db8::1

ip pool name: ims61-03

source context: XGWin                  destination context: XGWout

...

AAA context: XGWin                     AAA domain: XGWin

AAA start count: 0                     AAA stop count: 0

AAA interim count(RADIUS+GTPP): 0

Acct-session-id: 42AE2B922619E18D

...

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

P-CSCF address :

Primary:  2001:db8::fd

Secondary:  2001:db8::fe

Tertiary:   n/a

...

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

downlink pkts to svc: 658          downlink pkts from svc: 658

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

uplink pkts to svc: 675            uplink pkts from svc: 675

Collapsed cscf subscribers: none

input pkts: 643                            output pkts: 617

input bytes: 58421                         output bytes: 55925

...

pk rate from user(bps): 1375               pk rate to user(bps): 1699

ave rate from user(bps): 458               ave rate to user(bps): 566

sust rate from user(bps): 456              sust rate to user(bps): 564

pk rate from user(pps): 0                  pk rate to user(pps): 1

إظهار المشتركين (hsgw-only | PGW فقط | gsn فقط | mme فقط | sgw-only | sgsn فقط) full

وبعض هذه المعلومات مفيدة جدا وتم تخصيصها خصيصا لنوع المكالمة أكثر من مجرد إظهار المشترك العادي (وهو أكثر عمومية حيث تنطبق العديد من الحقول على جميع أنواع المكالمات، رغم أن بعض الحقول لا تزال خاصة بأنواع معينة من المكالمات)

- في حالة HSGW فقط و ggsn فقط، لا يوجد فرق في الإنتاج مقارنة ب "show sub full" العادي إلا أن المؤهل يحدد تلقائيا قائمة الوصول إلى المكالمات من النوع المحدد.

- MSIsdn يدرج رقم هاتف الجهاز بشكل فعال

- تم إدراج اسم الحقل IMSI بشكل صريح وصحيح

- لاحظ ان حاملي البضاعة من ال‍ APN نفسه لهم نفس اللقب

- نوع الحامل ومعرف الحامل - التمييز بين مختلف الحاملين

- QCI - معرف جودة الخدمة (النطاقات من 1 إلى 9). في هذه الحالة، تكون QCI 1 للصوت و QCI 5 للتحكم في نظام IMS

- c-teid، u-teid - تكون معرفات نقاط نهاية الوحدة الطرفية للتحكم ومستوى المستخدم ضرورية لتحديد الحامل الذي سيربط حزم البيانات به

- S5/S8/S2b-APN و SGi-APN - شبكة خاصة بالحامل

- وحدات PKTS للإدخال/الإخراج - يكون عدد الحزم خاصا بالحامل نفسه

- وصلة MBR/GBR/Downlink - معدلات البت القصوى والآمنة في كلا الاتجاهين. ملاحظة 38000 بت/ثانية ل VoLTE والتي تتعلق بمعدل البت لشفرات VoLTE.

المثال التالي هو نفس إستدعاء الصوت عبر LTE (VoLTE) كما هو موضح مع "show sub full" أعلاه، مأخوذة في نفس الوقت تقريبا (راجع الطابع الزمني)، حتى يمكن إجراء مقارنات مفيدة للإخراج إذا كنت مهتما. كما أنها تتضمن أيضا شبكة الإنترنت APN التي كانت متصلة في ذلك الوقت:

[local]PGW> show sub pgw-only full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:25 UTC 2013

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:44:28 2013

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 22075719                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E10F

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA30 / h0WKcCZS

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 5

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::1

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300  MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230223                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: IMSAPN

SGi-APN:   IMSAPN

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl:                 active output ipv4 acl:

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

Bearer QoS:

QCI: 5

ARP: 0x069

PCI: 1 (Disabled)

PL : 10

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 0                    MBR Downlink(bps): 0

GBR Uplink(bps): 0                    GBR Downlink(bps): 0

P-CSCF address :

1:  2001:db8::fd

2:  2001:db8::fe

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8d11c073] 2366750835    pgw u-teid: [0xc20d0073] 3255631987

sgw c-teid: [0x00160880] 1443968       sgw u-teid: [0x00160885] 1443973

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:        600 Kbps    Uplink APN AMBR:        600 Kbps

input pkts: 29                         output pkts: 45

input bytes: 10578                     output bytes: 10763

input bytes dropped: 0                 output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                  output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 27699          pk rate to user(bps): 24879

ave rate from user(bps): 9691          ave rate to user(bps): 8859

sust rate from user(bps): 9720         sust rate to user(bps): 8885

pk rate from user(pps): 37             pk rate to user(pps): 34

ave rate from user(pps): 12            ave rate to user(pps): 11

sust rate from user(pps): 12           sust rate to user(pps): 11

link online/active percent: 100

...

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:49:53 2013

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 22075719                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E18D

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA30 / h0WKcCZS

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Dedicated                 Bearer-Id: 7

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::1

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300  MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230349                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: IMSAPN

SGi-APN:   IMSAPN

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl:                 active output ipv4 acl:

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

Bearer QoS:

QCI: 1

ARP: 0x06d

PCI: 1 (Disabled)

PL : 11

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 38000                MBR Downlink(bps): 38000

GBR Uplink(bps): 38000                GBR Downlink(bps): 38000

P-CSCF address :

1:  2001:db8::fd

2:  2001:db8::fe

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8d11c073] 2366750835    pgw u-teid: [0xc1f20073] 3253862515

sgw c-teid: [0x00160880] 1443968       sgw u-teid: [0x00160887] 1443975

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:        600 Kbps    Uplink APN AMBR:        600 Kbps

input pkts: 1640                          output pkts: 1614

input bytes: 149478                       output bytes: 146930

input bytes dropped: 0                    output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                     output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 27699             pk rate to user(bps): 24879

ave rate from user(bps): 9691             ave rate to user(bps): 8859

sust rate from user(bps): 9720            sust rate to user(bps): 8885

pk rate from user(pps): 37                pk rate to user(pps): 34

ave rate from user(pps): 12               ave rate to user(pps): 11

sust rate from user(pps): 12              sust rate to user(pps): 11

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:44:33 2013

Idle time       : 00h02m04s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv4-ipv6    Network Type: IPV4+IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 2207571f                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E115

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA36 / h0WKfBYt

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 6

Bearer State: Active

IP allocation type: local pool

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::2, 10.174.230.156

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230229                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: INTERNET

SGi-APN:   INTERNET

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl: ECS_ACL_V4      active output ipv4 acl: ECS_ACL_V4

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: OCS

Bearer QoS:

QCI: 9

ARP: 0x069

PCI: 1 (Disabled)

PL : 10

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 0                    MBR Downlink(bps): 0

GBR Uplink(bps): 0                    GBR Downlink(bps): 0

P-CSCF address :

1:   NA

2:   NA

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8c298073] 2351530099    pgw u-teid: [0xc20b8073] 3255533683

sgw c-teid: [0x31580880] 827852928     sgw u-teid: [0x31580886] 827852934

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:      75000 Kbps    Uplink APN AMBR:      75000 Kbps

input pkts: 21                                  output pkts: 23

input bytes: 2687                               output bytes: 6457

input bytes dropped: 0                          output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                           output pkts dropped: 0

...

CAE Server Address:

Total subscribers matching specified criteria: 3

إظهار جلسات الشحن النشط ممتلئة

قد يكون هذا هو الأمر الثاني الأكثر أهمية للمشترك خلف "show sub full"، وهو أكثر أهمية على البوابات إذا كان أستكشاف أخطاء مشاكل متعلقة بنظام تصحيح الأخطاء (ECS) وإصلاحها مثل عمليات إسقاط الحزم، والشحن عبر الإنترنت، وتفويض IMS (PCRF).

- يجب أن تتطابق حزم الوصلة و DownLink ووحدات البايت مع تلك التي يتم إرسالها إلى/من ECS في "show sub pgw فقط"

- كن على دراية بالحقول المختلفة التي تتتبع الحزم المسقطة

- إدخالات أسماء القواعد الديناميكية هي قواعد يتم إرجاعها بواسطة PCRF عبر تفاعل GX في التفاعل الأولي والمستمر PCRF. يتم سرد أعداد الحزم التي تطابق القاعدة مع تعريفاتها

- بالنسبة لتعريفات قواعد الشحن (في هذا المثال يكون حامل الصوت المخصص)، يتم أيضا سرد الحصة النسبية والاستخدام والوقت

لكي تكون متناسقة، فإن المثال التالي هو لنفس إستدعاء الصوت عبر LTE (VoLTE) كما هو موضح مع "show sub full" و"show sub pgw-only full" أعلاه، مأخوذ في نفس الوقت تقريبا (راجع الطابع الزمني)، حتى يمكن إجراء مقارنات مفيدة للإخراج إذا كان مهتما.

- بالإضافة إلى ذلك، يظهر APN على الإنترنت الذي يلتقط بيانات الشحن عبر الإنترنت

- القاعدة 0_0 هي لبيانات بروتوكول نقل الصوت (RealTime Transport Protocol (RTP)، و 0_1 هي لبروتوكول التحكم في الوقت الحقيقي (RCP) - والتي يتم إستخدامها للاتصال بجودة الارتباط والصوت عبر ذلك الارتباط بمرور الوقت. لم يتم تمرير أي حزم عبر حامل RCP في الوقت الذي تم فيه تشغيل واجهة سطر الأوامر (CLI) هذه.

[local]PGW> show active-charging sessions full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:18 UTC 2013

Session-ID:             115:12023212  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     22075719  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                                     2001:db8::

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            5

Acct-Session-ID:                                                 393A43B1

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                  10778  Downlink Bytes:               10411

Uplink Packets:                   32  Downlink Packets:                41

Injected Uplink Bytes:             0  Injected Downlink Bytes:          0

Injected Uplink Packets:           0  Injected Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Packets:           0  Buffered Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Bytes:             0  Buffered Downlink Bytes:          0

Uplink Packets in Buffer:          0  Uplink Bytes in Buffer:           0

Downlink Packets in Buffer:        0  Downlink Bytes in Buffer:         0

Buff Over-limit Uplink Pkts:       0  Buff Over-limit Uplink Bytes:     0

Buff Over-limit Downlink Pkts:     0  Buff Over-limit Downlink Bytes:   0

Processed Uplink Packets:          0  Processed Downlink Packets:       0

Dropped Uplink Packets:            0  Dropped Downlink Packets:         0

Uplink Out of Order Packets:       0  Downlink Out of Order Packets:    0

Dyn FUI Redirected Flows:          0  Dyn FUI Discarded Pkts:           0

ITC Terminated Flows:              0  ITC Redirected Flows:             0

ITC Dropped Packets:               0  ITC ToS Remarked Packets:         0

ITC Dropped Upl Pkts:              0  ITC Dropped Dnl Pkts:             0

ITC Dropped Upl Bytes:             0  ITC Dropped Dnl Bytes:            0

Flow action Terminated Flows:                                           0

PP Flow action Terminated Flows:                                        0

CC Dropped Uplink Packets:         0  CC Dropped Uplink Bytes:          0

CC Dropped Downlink Packets:       0  CC Dropped Downlink Bytes:        0

NRUPC Req Made:                    1  NRUPC Req Success:                1

NRUPC Req Failed:                  0  NRUPC Req Time Out:               0

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):                  0  Downlink MBR (bps):               0

Uplink GBR (bps):                  0  Downlink GBR (bps):               0

Uplink Burst (bytes):              0  Downlink Burst (bytes):           0

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:28 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:50:20 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:52s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       PGW

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                                    n/a

NAT Policy NAT44:                                            Not-required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         3  Rule Definitions Received:        3

Installs Received:                 3  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                3  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:      32  Uplink Dynamic Rule Bytes:    10778

Downlink Dynamic Rule Packets:    41  Downlink Dynamic Rule Bytes:  10411

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                       Off

Event-Triggers:

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                2  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 1  Current UDP Flows:                1

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                1

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    6

Max Flows Timestamp:                Monday September 16 21:44:39 GMT 2013

CAE-Readdressing:

GET Requests redirected:                                                0

POST Requests redirected:                                               0

Other Requests redirected:                                              0

HTTP Responses redirected:                                              0

Requests having xheader inserted:                                       0

Total Uplink Bytes:                                                     0

Total Uplink Packets:                                                   0

Total Downlink Bytes:                                                   0

Total Downlink Packets:                                                 0

Total request charging action hit:                                      0

Total response charging action hit:                                     0

Total Charging action hit - Req. Readdr.:                               0

Total Charging action hit - Resp. Readdr.:                              0

CAE Readdressing Err. Conditions:

Total connection failed to video server:                                0

Skipped Req. Readdr. - pipelined req:                                   0

Skipped Req. Readdr. - persistent case:                                 0

Skipped Req. Readdr. - zero copied buf:                                 0

Skipped Req. Readdr. - buf limit exceed:                                0

Req. Readdr. - Socket Mig. failed:                                      0

Skipped Flow. - pipelined req.:                                         0

Skipped Resp. Readdr. - pipelined req:                                  0

Skipped Resp. Readdr. - persistent case:                                0

Skipped Resp. Readdr. - partial resp hdr:                               0

Skipped Resp. Readdr. - zero copied buf:                                0

Skipped Resp. Readdr. - buf limit exceed:                               0

Resp. Readdr. - Socket Mig. failed:                                     0

Total load balancer failed:                                             0

Total MVG xheader insertion failed:                                     0

Rulebase configuration missing:                                         0

Transrating:

Total Transrated Video Connections:                                     0

Total GZIP'd Video Connections:                                         0

Total MP4 Video Connections:                                            0

Total FLV Video Connections:                                            0

Transrated Sorenson H263 Connections:                                   0

Transrated H264 Connections:                                            0

Failed Sorenson H263 Connections:                                       0

Failed H264 Connections:                                                0

Failed Video Codec not supported                                        0

Total Input Video Data Bytes:                                           0

SH263 Input Video Data Bytes:                                           0

H264 Input Video Data Bytes:                                            0

GZIP Input Video Data Bytes:                                            0

Total Output Video Data Bytes:                                          0

SH263 Output Video Data Bytes:                                          0

H264 Output Video Data Bytes:                                           0

GZIP Output Video Data Bytes:                                           0

Average Input Video Bit Rate:                                           0

SH263 Input Video Bit Rate:                                             0

H264 Input Video Bit Rate:                                              0

Average Output Video Bit Rate:                                          0

SH263 Output Video Bit Rate:                                            0

H264 Output Video Bit Rate:                                             0

Average Bit Rate Reduction:                                             0

SH263 Bit Rate Reduction:                                               0

H264 Bit Rate Reduction:                                                0

TCP-Proxy Session Stats:                                               n/a

WiMAX Hotlining Status:                                               n/a

Link Monitoring Average Throughput:                0 kbps

Link Monitoring Average RTT:                       0 ms

Charging Updates:                                                     n/a

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

IMSDefault                   41      10411         32      10778         73

Total Dynamic Rules:             1

Total Predefined Rules:          0

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

IMSDefault   950        100   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     5

ARP Priority Level:      10

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:        75000000

Downlink MBR:      75000000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Dst Addr  ::/0

Filter 2:

Direction:         Downlink

Src Addr  ::/0

Predefined Rules Enabled List: n/a

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Session-ID:             115:12023218  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     2207571f  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                      2001:db8::,10.174.230.156

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            6

Acct-Session-ID:                                                 393A43B7

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                   2887  Downlink Bytes:                6105

Uplink Packets:                   24  Downlink Packets:                19

Injected Uplink Bytes:             0  Injected Downlink Bytes:          0

Injected Uplink Packets:           0  Injected Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Packets:           0  Buffered Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Bytes:             0  Buffered Downlink Bytes:          0

Uplink Packets in Buffer:          0  Uplink Bytes in Buffer:           0

Downlink Packets in Buffer:        0  Downlink Bytes in Buffer:         0

Buff Over-limit Uplink Pkts:       0  Buff Over-limit Uplink Bytes:     0

Buff Over-limit Downlink Pkts:     0  Buff Over-limit Downlink Bytes:   0

Processed Uplink Packets:          0  Processed Downlink Packets:       0

Dropped Uplink Packets:            0  Dropped Downlink Packets:         0

Uplink Out of Order Packets:       0  Downlink Out of Order Packets:    0

Dyn FUI Redirected Flows:          0  Dyn FUI Discarded Pkts:           0

ITC Terminated Flows:              0  ITC Redirected Flows:             0

ITC Dropped Packets:               0  ITC ToS Remarked Packets:         0

ITC Dropped Upl Pkts:              0  ITC Dropped Dnl Pkts:             0

ITC Dropped Upl Bytes:             0  ITC Dropped Dnl Bytes:            0

Flow action Terminated Flows:                                           0

PP Flow action Terminated Flows:                                        0

CC Dropped Uplink Packets:         0  CC Dropped Uplink Bytes:          0

CC Dropped Downlink Packets:       0  CC Dropped Downlink Bytes:        0

NRUPC Req Made:                    1  NRUPC Req Success:                1

NRUPC Req Failed:                  0  NRUPC Req Time Out:               0

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):                  0  Downlink MBR (bps):               0

Uplink GBR (bps):                  0  Downlink GBR (bps):               0

Uplink Burst (bytes):              0  Downlink Burst (bytes):           0

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:33 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:48:33 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:47s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       OCS

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                              NATPOLICY

NAT Policy NAT44:                                                Required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         1  Rule Definitions Received:        1

Installs Received:                 3  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                3  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:      22  Uplink Dynamic Rule Bytes:     2763

Downlink Dynamic Rule Packets:    17  Downlink Dynamic Rule Bytes:   5879

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                        On

CC Peer:                                                     PHLARTRMAS03

CC Group:                                                         DCCA-GY

CC Mode:                                                         DIAMETER

CC Failure Handling:                                    Retry & Terminate

CC Session Failover:                                              Enabled

CCR-I Server Unreachable Handling:                               Continue

CCR-U Server Unreachable Handling:                               Continue

Total CCR-U                                                             0

Current Server Unreachable State:                                     n/a

Interim Volume in Bytes (used / allotted):                 na/   na

Interim Time in Seconds (used / allotted):                 na/   na

Server Retries (attempted / configured):                   na/   na

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                1  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 1  Current UDP Flows:                0

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                0

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    6

Max Flows Timestamp:                Monday September 16 21:44:40 GMT 2013

...

Charging Updates:                                                     n/a

Rating-Group:                 3300

Service-Identifier:            0

State:                  Charging

Checkpoint State:        Current

Pending Update:               No

Last Answer:            0h05m47s

Validity-Time:             42853

Volume Threshold:      255852544

Quota         Usage   Total Usage

------------------ ------------- ------------- -------------

CC-Time:                       -           347           347

CC-Total-Octets:       524288000          8992          8992

CC-Input-Octets:               -          2887          2887

CC-Output-Octets:              -          6105          6105

CC-Service-Specific-Units:     -            36            36

Quota-Consumption-Time:        -             -

Quota-Hold-Time:               -             -

Quota-Validity-Time:       43200           347

Ruledef Name          Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

HandleDNS3300                 2        226          2        124          4

Firewall-Ruledef Name Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

int_apn_src                   2        226          2        124          4

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

RTRRule3300                  17       5879         22       2763         36

Total Dynamic Rules:             1

Total Predefined Rules:          2

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

RTRRule3300   950       3300      Both Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     9

ARP Priority Level:      10

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method: Durn + Vol

Uplink MBR:        75000000

Downlink MBR:      75000000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Dst Addr  0.0.0.0/0

Filter 2:

Direction:         Downlink

Src Addr  0.0.0.0/0

Filter 3:

Direction:           Uplink

Dst Addr  ::/0

Filter 4:

Direction:         Downlink

Src Addr  ::/0

Predefined Rules Enabled List:

HandleTCP3300

HandleDNS3300

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Session-ID:             115:12023409  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     22075719  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                                     2001:db8::

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            7

Acct-Session-ID:                                                 393A43B1

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                  94041  Downlink Bytes:               83406

Uplink Packets:                 1033  Downlink Packets:               922

...

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):              38000  Downlink MBR (bps):           38000

Uplink GBR (bps):              38000  Downlink GBR (bps):           38000

Uplink Burst (bytes):           9500  Downlink Burst (bytes):        9500

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:28 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:50:20 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:52s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       PGW

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                                    n/a

NAT Policy NAT44:                                            Not-required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         0  Rule Definitions Received:        0

Installs Received:                 0  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                0  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:    1033  Uplink Dynamic Rule Bytes:    94041

Downlink Dynamic Rule Packets:   922  Downlink Dynamic Rule Bytes:  83406

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                       Off

Event-Triggers:

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                1  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 0  Current UDP Flows:                1

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                0

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    0

Max Flows Timestamp:                                                  n/a

...

Charging Updates:                                                     n/a

No Charging ruledef(s) match the specified criteria

No Firewall ruledef(s) match the specified criteria

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

0_0                         922      83406       1033      94041       1955

Total Dynamic Rules:             2

Total Predefined Rules:          0

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

0_0   400        102   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     1

ARP Priority Level:      11

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:           38000

Downlink MBR:         38000

Uplink GBR:           38000

Downlink GBR:         38000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::12/128

Dst Addr  2001:db8::13/128

Dst Port  59536

Filter 2:

Direction:         Downlink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::13/128

Dst Addr  2001:db8::12/128

Dst Port  53626

0_1   401        102   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     1

ARP Priority Level:      11

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:               0

Downlink MBR:             0

Uplink GBR:               0

Downlink GBR:             0

Filter 1:

Direction:           Uplink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::12/128

Dst Addr  2001:db8::13/128

Dst Port  59537

Filter 2:

Direction:         Downlink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::13/128

Dst Addr  2001:db8::12/128

Dst Port  53627

Predefined Rules Enabled List: n/a

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Total acs sessions matching specified criteria: 3

إظهار إحصائيات جدار الحماية عند الشحن النشط

هذه هي الاخت الصغيرة ل "show active-charge session full" ويمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول سبب عمليات إسقاط الحزم.

[XGWout]PGW> show active-charging firewall statistics callid 0000513a

Thursday June 18 17:01:20 UTC 2015

Firewall Statistics for Callid 0000513a in Context: XGWout.

Data Stats:

Total Packets Received:                                                     8745

Total Bytes Received:                                                    5296353

Total Packets Sent:                                                         8704

Total Bytes Sent:                                                        5291193

Total Packets (NAT64 Translation):                                             0

Total Bytes Reduced (NAT64 Translation):                                       0

Total Packets Injected:                                                        0

Total Bytes Injected:                                                          0

Uplink Packets Dropped:                                                       37

Uplink Bytes Dropped:                                                       5000

Downlink Packets Dropped:                                                      4

Downlink Bytes Dropped:                                                      160

Total Malformed Packets:                                                       0

Total DOS Attacks:                                                             0

Total Flows Processed by Firewall:                                             0

Total NAT Flows Processed by Firewall:                                       171

Total NAT44 Flows Processed by Firewall:                                     171

Total NAT64 Flows Processed by Firewall:                                       0

Total Bypass-NAT Flows Processed by Firewall:                                  0

Total Bypass-NAT44 Flows Processed by Firewall:                                0

Total Bypass-NAT64 Flows Processed by Firewall:                                0

Current Flows Processed by Firewall:                                           0

Current NAT Flows Processed by Firewall:                                       1

Current NAT44 Flows Processed by Firewall:                                     1

Current NAT64 Flows Processed by Firewall:                                     0

Current Bypass-NAT Flows Processed by Firewall:                                0

Current Bypass-NAT44 Flows Processed by Firewall:                              0

Current Bypass-NAT64 Flows Processed by Firewall:                              0

إظهار معدل بيانات المشتركين [مرتفع/منخفض]

يلتقط معدلات البيانات / سعة المعالجة للمشترك أو مجموعة المشتركين

- ويكون هذا مفيدا للغاية عند التطبيق على مجموعة من المشتركين يشتبه في وجود مشاكل بيانات بهم في الاتجاهين أو كليهما مقارنة بالمجموعات العادية أو الأخرى - أي المشتركين في تجمع IP خاص به مشاكل

الإخراج التالي لنفس مشترك الصوت المأخوذ في نفس الوقت الذي يتم فيه أخذ الأوامر السابقة.

[local]PGW> show sub data-rate high callid 22075719

Monday September 16 21:51:07 UTC 2013

Total Subscribers       : 1

Active                  : 1             Dormant                 : 0

peak rate from user(bps): 27699         peak rate to user(bps)  : 24879

ave rate from user(bps) : 16663         ave rate to user(bps)   : 16433

sust rate from user(bps): 16692         sust rate to user(bps)  : 16459

peak rate from user(pps): 37            peak rate to user(pps)  : 34

ave rate from user(pps) : 22            ave rate to user(pps)   : 22

sust rate from user(pps): 22            sust rate to user(pps)  : 22

إظهار تصحيح أخطاء المشتركين

يحتوي هذا الأمر في الغالب على معلومات يمكن أن تكون مفيدة ل TAC أو Engineering في جهودهم لدعم العميل، على الرغم من وجود معلومات هنا قد يجدها العميل الغريب مثيرة للاهتمام.

يتم إستخدام مثال الفيديو نفسه هنا:

[local]PGW> show sub debug-info msid 300420060496012

Monday September 16 21:50:51 UTC 2013

username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

callid: 22075719    msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1

Sessmgr Instance: 115

Primary callline:

Redundancy Status: Original Session

Checkpoints   Attempts    Success    Last-Attempt   Last-Success

Full:             8          6         63300ms        63300ms

Micro:          661        661             0ms            0ms

GR Checkpoints Sent

2 Full Checkpoints,  last 63 seconds before

56 Micro Checkpoints, last 3 seconds before

Invalidate-CRRs: 0         Call Statistics: 1

Current number of NAT flows checkpointed: 0

Current state: SMGR_STATE_CONNECTED

FSM Event trace:

State                            Event                Num Occurances  Time

SMGR_STATE_OPEN               SMGR_EVT_NEWCALL                (1)  2013-09-16:21:44:28

SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED    SMGR_EVT_IPV6ADDR_ALLOC_SUCCESS (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED    SMGR_EVT_ANSWER_CALL            (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_NEWCALL_ANSWERED   SMGR_EVT_LINE_CONNECTED         (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_LINE_CONNECTED     SMGR_EVT_LOWER_LAYER_UP         (1)  2013-09-16:21:44:29

CLP State Trace:

State                                              EBI's Associated                  Time

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_RSP             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_SESS_SETUP_RSP                -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

SMGR_CLP_EVT_PGW_UPDATE_BEARER_REQ               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SEF_EVT_BEARER_BINDING_RSP            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_SESSION_RSP              5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_RSP             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_BEARER_REQ               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_BEARER_BINDING_RSP            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_BEARER_RSP               -  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

Sub Session State Trace:

EBI ID                               State                        TimeStamp

5   SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED        2013-09-16:21:44:28

5   SMGR_STATE_CONNECTED              2013-09-16:21:44:29

7   SMGR_STATE_CONNECTED              2013-09-16:21:49:53

NAT Policy NAT44: Not-required

NAT Policy NAT64: Not-required

Data Reorder statistics

Total timer expiry:       0         Total flush (tmr expiry):  0

Total no buffers:         0         Total flush (no buffers):  0

Total flush (queue full): 0         Total flush (out of range):0

Total flush (svc change): 0         Total out-of-seq pkt drop: 0

Total out-of-seq arrived: 0

IPv4 Reassembly Statistics:

Success:                  0         In Progress:               0

Failure (timeout):        0         Failure (no buffers):      0

Failure (other reasons):  0

Re-addressed Session Entries:

Allowed:                  2000      Current:                   0

Added:                    0         Deleted:                   0

Revoked for use by different subscriber: 0

TCP Proxy DNS Info entries 0

IPv4 ACL applied:

active input acl:                   number of rules: 0

active output acl:                  number of rules: 0

ACL caching statistics:

input packets:            2206      input cache hits:          0

output packets:           2183      output cache hits:         0

IPv6 ACL applied:

active input ipv6 acl:  ECS_ACL_V6       number of rules: 8

active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6       number of rules: 8

IPv6 ACL caching statistics:

input cache hits:         1787      output cache hits:         739

Total number of ACL reload:        0

Total number of ACS session deleted on ACL reload:        0

NEMO Mode: N/A ; Peer bond: NO ; Peer Callid: 00000000

sessmgr NPU Flow Details:

Flow Id    Flow Type                 Nat Realm                  VPN Id

8079786    IPV6_FLOW                 n/a                        5

Private IP NPU flow timeout (Seconds) : n/a

ACS PCP Service: n/a

إظهار المشتركين aaa-configuration

هذه قائمة كبيرة بجميع المعلومات ذات الصلة المصادقة والتفويض والمحاسبة (حتى غير المتعلقة بالمصادقة والتفويض والمحاسبة) للمشترك، بغض النظر عما إذا كان قد تم إستخدام المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) حتى أم تم الوصول إليه من قبل أم لا. من المفيد أن ترى ما هو الهيكل المعين للمشترك دون الاضطرار بالضرورة إلى تحليل عمليات تبادل حزم مصادقة AAA أو توصيفات المشترك أو إنشاء افتراضات حول إعدادات الهيكل الافتراضية.

إظهار نشاط المشتركين

هذا الرسم البياني لمستوى نشاط المشترك

إظهار عنوان IP الخاص بالتدفقات النشطة للشحن

هذه قائمة بكافة التدفقات حسب معرف التدفق لجميع جلسات العمل المتصلة بعنوان IP الخاص بالمخرج، بالإضافة إلى عدد وحدات البايت المرسلة في كلا الاتجاهين. يجب إستخدام مشترك المراقبة أولا لمعرفة العناوين التي يحاول المشترك الوصول إليها ثم تأكيد ما إذا تم تلقي أي حزم من ذلك العنوان.

- يمكن إسترداد المعلومات التفصيلية حول معرف تدفق الاهتمام باستخدام معرف التدفق الكامل للتدفقات قيد الشحن النشط، مما يحدد التدفق المناسب بواسطة حقل MS IP (عنوان IP للمشترك المعروف في هذه النقطة من الإخراج الفرعي ل MS).

إظهار نهج المشتركين

يسرد هذا النهج الحالية التي تم تعيينها للمشترك

عرض [MIPFA | mipha] كامل

يسرد هذا معلومات تفصيلية متعلقة ب MIP حول مشترك

[local]PDSN-FA> show mipfa full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:05 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com          Callid: 1120ff97

MSID:  311289786045176

Num Agent Advt Sent: 1     Num Agent Solicit Rcvd: 0

Home Address #1: 10.235.121.62       NAI: 9786045176@cisco.com

FA Address: 203.0.113.1            HA Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s                Remaining Lifetime: 01h56m04s

Reverse Tunneling: On              Encapsulation Type: IP-IP

GRE Key: n/a                       IPSec Required: No

IPSec Ctrl Tunnel Estab.: No       IPSec Data Tunnel Estab.: No

MN-AAA Removal: No                 Proxy MIP: Disabled

DMU Auth Failures: 0               Send Terminal Verification: Disabled

Revocation Negotiated: YES         Revocation I Bit Negotiated: YES

MN-HA-Key-Present: FALSE           MN-HA-SPI: n/a

FA-HA-Key-Present: TRUE            FA-HA-SPI: 8832

MN-FA-Key-Present: FALSE           MN-FA-SPI: n/a

HA-RK-KEY-Present: FALSE           HA-RK-SPI: n/a

HA-RK-Lifetime:    n/a             HA-RK-Remaining-Lifetime: n/a

Send Host Config: Disabled

عرض [MIPFA |mipha] العدادات

يقوم هذا بالإعلام عن العدادات المختلفة ذات الصلة ب MIP للمشترك:

[local]PFDN> show mipfa counters username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:12 UTC 2015

MSID: 311289786045176

Username: 9786045176@cisco.com

Callid: 1120ff97

Num Agent Advt Sent: 1   Num Agent Solicit Rcvd: 0

Home Address: 10.235.121.62          NAI: 9786045176@cisco.com

FA Address: 203.0.113.1              HA Address: 203.0.113.2

Registration Request Received:

Total Received Reg:         1            Accepted Reg:           1

Rejected Reg:               0

Denied Reg:               0              Discarded Reg:        0

Relayed Reg:                1            Auth Failed Reg:        0

FA Denied Reg:              0            HA Denied Reg:          0

Rcvd with MIP Key Data&colon;     0

Init RRQ Received:          1            Init RRQ Accepted:      1

Init RRQ Rejected:          0

Init RRQ Denied:          0              Init RRQ Discarded:   0

Init RRQ Relayed:           1            Init RRQ Auth Failed:   0

Init PMIP RRQ Xmit:         0            Init PMIP RRQ Re-Xmit:  0

Init RRQ Denied by FA:      0            Init RRQ Denied by HA:  0

Renew RRQ Received:         0            Renew RRQ Accepted:     0

Renew RRQ Rejected:         0

Renew RRQ Denied:         0              Renew RRQ Discarded:  0

Renew RRQ Relayed:          0            Renew RRQ Auth Failed:  0

Renew PMIP RRQ Xmit:        0            Renew PMIP RRQ Re-Xmit: 0

Renew RRQ Denied by FA:     0            Renew RRQ Denied by HA: 0

Dereg RRQ Received:         0            Dereg RRQ Accepted:     0

Dereg RRQ Rejected:         0

Dereg RRQ Denied:         0              Dereg RRQ Discarded:  0

Dereg RRQ Relayed:          0            Dereg RRQ Auth Failed:  0

Dereg PMIP RRQ Xmit:        0            Dereg PMIP RRQ Re-Xmit: 0

Dereg RRQ Denied by FA:     0            Dereg RRQ Denied by HA: 0

Denied by FA:

Unspecified error:          0            Reg Timeout:            0

Admin Prohibited:           0            No Resources:           0

MN Auth Failure:            0            HA Auth Failure:        0

Lifetime too long:          0            Poorly formed Request:  0

Poorly formed Reply:        0            MN Too Distant:         0

Invalid COA:                0            Missing NAI:            0

Missing Home Agent:         0            Missing Home Addr:      0

Unknown Challenge:          0            Missing Challenge:      0

Stale Challenge:            0

Encap Unavailable:          0            Rev Tunnel Unavailable: 0

Rev Tunnel Mandatory:       0            HA Network Unreachable: 0

Delivery Style Unavailable: 0            HA Host Unreachable:    0

HA Port Unreachable:        0            HA Unreachable:         0

Unknown CVSE Rcvd:          0            MIP Key Request:        0

AAA Authenticator:          0            Public Key Invalid:     0

Discarded by FA:

Invalid Extn:               0            Invalid UDP Checksum:   0

Denied by HA:

FA Auth Failure:            0            Poorly formed Request:  0

Mismatched ID:              0            Simul Bindings Exceeded:0

Unknown HA:                 0            Rev Tunnel Unavailable: 0

MN Auth Failure:            0            No Resources:           0

Admin Prohibited:           0            Rev Tunnel Mandatory:   0

Encap Unavailable:          0            Unspecified Reason:     0

Unknown CVSE Rcvd:          0

Registration Reply Rcvd:

Total:                      1            Relayed:                1

Errors:                     0

Init RRP Rcvd:              1            Init RRP Relayed:       1

Renew RRP Rcvd:             0            Renew RRP Relayed:      0

Dereg RRP Rcvd:             0            Dereg RRP Relayed:      0

RRP with Dyn HA Rcvd:       0            RRP with Dyn HA Denied: 0

Registration Reply Sent:

Total:                      1            Accepted Reg:           1

Accepted DeReg:             0            Denied:                 0

Send Error:                 0

Tunnel Data Received:

Total Packets :             3383

IPIP:                     3383         GRE:                    0

Total Bytes :               3850296

IPIP:                     3850296      GRE:                    0

Errors:

Protocol Type Error:      0            GRE Key Absent:         0

GRE Checksum Error :      0            Invalid Pkt Length:     0

No Session Found   :      0

Tunnel Data Sent:

Total Packets :             2905

IPIP:                     2905         GRE:                    0

Total Bytes :               346228

IPIP:                     346228       GRE:                    0

عرض ppp [full]

يقوم هذا التقرير بتقديم معلومات تفصيلية حول مشترك متعلقة ب PPP.

- الإصدار الكامل ليس مجموعة جزئية من الإصدار العادي.

[local]PDSN-HSGW> show ppp username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:18 UTC 2015

PPP Summary:

1 PPP Sessions In Progress

Layer Info:

1 LCP Up             1 IPCP Up            0 IPv6CP Up     0  CCP Up

Compression:

0 VJ Compressed Sessions (loc to rem)

0 VJ Compressed Sessions (rem to loc)

0 ROHC Compressed Sessions (loc to rem)

0 ROHC Compressed Sessions (rem to loc)

0 Normal PPP Compressed Sessions

0 Stateless PPP Compressed Sessions

1 NONE        0 STAC        0 MPPC        0 DEFLATE (loc to rem)

1 NONE        0 STAC        0 MPPC        0 DEFLATE (rem to loc)

Errors:

0 In errors              0 In discards             0 In unknown proto

0 Out errors             0 Out discards            0 Pkt too long

0 Bad address            0 Bad control             0 Bad FCS

0 Bad Length

0 Echo req rcvd          0 Echo rsp rcvd           0 Echo Req sent

0 Echo rsp sent          0 Invalid magic-number rcvd

0 LCP Vend Ext req sent          0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd          0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Decomp errors          0 Comp Reset sent

0 Comp errors            0 Comp expansion          0 Comp Reset rcvd

Data Stats:

294366 In octs(unframed)              2059 In pkts

307 In ctrl octs                      8 In ctrl pkts

0 In comp octs                      0 In comp pkts

0 In uncomp octs

307522 In framed octs

3798297 Out octs(unframed)             3400 Out pkts

139 Out ctrl octs                     6 Out ctrl pkts

0 Out comp octs                     0 Out comp pkts

0 Out uncomp octs

3840820 Out framed octs

[local]PDSN-HSGW> show ppp full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:23 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid:1120ff97 Msid: 311289786045176

LCP State: Opened

mtu (Negotiated/Enforced): 1500/1500   mru: 1500

auth algorithm (loc to rem):     none  (rem to loc):     none

PFC  (loc to rem): enabled [ignore]  (rem to loc):  enabled

ACFC (loc to rem): enabled [ignore]  (rem to loc):  enabled

async map (loc to rem): 0x00000000     (rem to loc): 0x00000000

IPCP State: Opened

IP Header comp. (loc to rem): none

(rem to loc): none

Local Address:   203.0.113.1            Remote Address:         0.0.0.0

Primary DNS:  209.165.200.225           Secondary DNS:  209.165.200.226

Primary NBNS:         0.0.0.0           Secondary NBNS:         0.0.0.0

IPV6CP State: Not Opened

CCP State: Not Opened

294701 In octs(unframed)                  2063 In pkts

3798574 Out octs(unframed)                 3404 Out pkts

307 In ctrl octs                          8 In ctrl pkts

139 Out ctrl octs                         6 Out ctrl pkts

307883 In framed octs                  3841113 Out framed octs

291333 In data (unfr/data-cmp) octs    3784675 Out data (unfr/data-cmp) octs

291471 In data (iphdr-cmp) octs        3784843 Out data (iphdr-cmp) octs

0 In data (iphdr-cmp-fail) octs         0 In data (iphdr-cmp-fail) pkts

0 In data (iphdr-rohc) octs             0 Out data (iphdr-rohc) octs

0 In data (iphdr-rohc-fail) octs        0 In data(iphdr-rohc-fail) pkts

0 In discards                           0 In errors

0 Out discards                          0 Out errors

0 Bad address                           0 Bad control

0 Pkt too long                          0 Bad FCS

0 Bad pkt length

0 Echo req rcvd                         0 Echo rsp rcvd

0 Echo req sent                         0 Echo rsp sent

0 LCP Vend Ext req sent                 0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd                 0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Invalid magic-number rcvd

Total PPP sessions matching specified criteria: 1

show ppp counters

[local]PDSN-HSGW> show ppp counters username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:52 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid:1120ff97 Msid: 311289786045176

296894 In octs(unframed)                  2083 In pkts

3800156 Out octs(unframed)                 3412 Out pkts

307 In ctrl octs                          8 In ctrl pkts

139 Out ctrl octs                         6 Out ctrl pkts

310124 In framed octs                  3842736 Out framed octs

293517 In data (unfr/data-cmp) octs    3786225 Out data (unfr/data-cmp) octs

293655 In data (iphdr-cmp) octs        3786393 Out data (iphdr-cmp) octs

0 In data (iphdr-cmp-fail) octs         0 In data (iphdr-cmp-fail) pkts

0 In data (iphdr-rohc) octs             0 Out data (iphdr-rohc) octs

0 In data (iphdr-rohc-fail) octs        0 In data(iphdr-rohc-fail) pkts

0 In discards                           0 In errors

0 Out discards                          0 Out errors

0 Bad address                           0 Bad control

0 Pkt too long                          0 Bad FCS

0 Bad pkt length

0 Echo req rcvd                         0 Echo rsp rcvd

0 Echo req sent                         0 Echo rsp sent

0 LCP Vend Ext req sent                 0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd                 0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Invalid magic-number rcvd

Total PPP sessions matching specified criteria: 1

عرض rp full

يوضح هذا التقرير المعلومات التفصيلية الخاصة بواجهة A11 (RP) حول مشترك

- "show rp counters" هي مجموعة فرعية من هذا الأمر

[local]PDSN-HSGW> show rp full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:07:52 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid: 1120ff97 Msid: 311289786045176

A10 Connection #1:(Main)

PCF Address: 10.207.6.67                PDSN Address: 10.211.28.132

MN Sess Ref ID: 1                       GRE Key: 1864769

Service Option: 59

Flow Control State : XON

Lifetime: 00h30m00s                     Remaining Lifetime: 00h28m59s

GRE Receive:

Total Packets Rcvd: 2017                Total Bytes Rcvd: 367426

GRE Send:

Total Packets Sent: 4722                Total Bytes Sent: 3988706

Data Over Signaling Packets: 0          Data Over Signaling Bytes: 0

IP Header compression:

Forward: ROHC not negotiated

Reverse: ROHC not negotiated

GRE Flow Control:

Total Packets Received with XOFF:       0

Total Packets Received with XON:        0

Total XON->XOFF Transitions:            0

Total Output Packets Dropped on XOFF:   0

Total Output Bytes Dropped on XOFF:     0

SPI: 257

Prev System Id: 0                       Current System Id: 0

Prev Network Id: 0                      Current Network Id: 0

Prev Packet Zone Id: 0                  Current Packet Zone Id: 0

BSID: 001C00030015                      GRE Segmentation : Disabled

Registration Request/Reply:

Renew RRQ Accepted: 0                   Discarded: 0

Intra PDSN Active H/O RRQ Accept: 0   Intra PDSN Dormant H/O RRQ Accept: 0

Inter PDSN Handoff RRQ Accepted: 1

Reply Send Error: 0

Registration Update/Ack:

Initial Update Transmitted: 0           Update Retransmitted: 0

Denied: 0                               Not Acknowledged: 0

Reg Ack Received: 0                     Reg Ack Discarded: 0

Update Send Error: 0

Registration Update Send Reason:

Lifetime Expiry:  0                     Upper Layer Initiated: 0

Other Reasons: 0                        Handoff Release: 0

Session Manager Exited: 0

Registration Update Denied:

Reason Unspecified: 0                   Admin Prohibited: 0

PDSN Failed Authentication: 0           Identification Mismatch: 0

Poorly Formed Update: 0

Session Update/Ack:

Initial Update Transmitted: 1           Update Retransmitted: 0

Denied: 0                               Not Acknowledged: 0

Sess Update Ack Received: 1             Sess Update Ack Discarded: 0

Update Send Error: 0

Session Update Send Reason:

Always On:        0                     QoS Info:           1

TFT violation:    0                     Traffic Violation:  0

Traffic Policing: 0                     Operator Triggered: 0

Session Update Denied:

Reason Unspecified: 0                   Insufficient Resources: 0

Admin Prohibited: 0                     Parameter not updated: 0

PDSN Failed Authentication: 0

Identification Mismatch: 0

Poorly Formed Update: 0

Profile Id Not Supported: 0             Handoff In Progress :    0

GRE Receive:

Total Packets Received:   2017          Protocol Type Error:     0

Total Bytes Received:     367426        GRE Key Absent:          0

GRE Checksum Error:      0

Invalid Packet Length:   0

GRE Send:

Total Packets Sent:       4722

Total Bytes Sent:         3988706

Total Packets Sent in SDB:0

Total Bytes Sent in SDB:  0

GRE Segmentation:

Total Packets Received with Segmentation Indication:     0

Total Packets Sent with Segmentation Indication:         0

Total Successful Reassembly:                             0

Total packets processed without proper reassembly:       0

GRE Flow Control:

Total Packets Received with XOFF:       0

Total Packets Received with XON:        0

Total XON->XOFF Transitions:            0

Total Output Packets Dropped on XOFF:   0

Total Output Bytes Dropped on XOFF:     0

Total RP sessions matching specified criteria: 1

show l2tp جلسة full

يعرض هذا التقرير معلومات تفصيلية تتعلق ب l2tp حول مشترك

- لاحظ أن أعداد Rx و Tx Data Pkts لجانب LAC من المكالمة (0s) لا تبدو صحيحة عند مقارنتها بجانب LNS من المكالمة

[local]PDSN-LAC> show l2tp sessions full user 0020000648@cisco.com

Wednesday June 17 23:34:13 UTC 2015

Username: 0020000648@cisco.com    Callid: 161df87f     Msid: 311280020000648

Peer IP Address: 203.0.113.11       Service Name:   LAC-Service1

Context Name:    destination        Service Type:   LAC

Session State: LAC_ESTABLISHED

Local Tunnel ID:  7             Local Session ID:  2471

Peer Tunnel ID:   88            Peer Session ID:   2471

Call Type:        LAC-INCOMING  Call Serial Num:   371062911

Rx Connect Speed: 57600         Tx Connect Speed:  64000

PPP Proxy-Auth:   CHAP_MD5      Tunnel Key:        n/a

Bearer Type:      DIGITAL       Framing Type:      ASYNC

System ID:        0             Network ID:        0

Cell Number:      0             Service Option:    0

Data Rx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Tx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Rx Sequence Num:          0

Data Tx Sequence Num:          0

Rx Data Pkts:          0           Tx Data Pkts:  0

Rx Data Octs:          0           Tx Data Octs:  0

Rx Discard Data Pkts:  0

Handoffs:              0

[local]HA-LNS> show l2tp sessions full username 0020009112@cisco.com

Wednesday June 17 23:33:01 UTC 2015

Username: 0020000648@cisco.com    Callid: 0a30f2ac     Msid: 311280020000648

Peer IP Address: 203.0.113.10       Service Name:   SIP-LNS

Context Name:    LNSINGRESS         Service Type:   LNS

Session State: LNS_ESTABLISHED

Local Tunnel ID:  88            Local Session ID:  2471

Peer Tunnel ID:   7             Peer Session ID:   2471

Call Type:        LNS-INCOMING  Call Serial Num:   371062911

Rx Connect Speed: 57600         Tx Connect Speed:  64000

PPP Proxy-Auth:   CHAP_MD5      Tunnel Key:        n/a

Bearer Type:      DIGITAL       Framing Type:      ASYNC

Data Rx Sequence Num Enabled:  ENABLED

Data Tx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Rx Sequence Num:          15

Data Tx Sequence Num:          6

Rx Data Pkts:          15          Tx Data Pkts:  6

Rx Data Octs:          953         Tx Data Octs:  424

Rx Discard Data Pkts:  0

show rsvp counters

يسرد هذا عدادات RSVP التفصيلية لمشترك

show ims-authorization session full

يسرد هذا معلومات تفصيلية حول جلسة PCRF

يوضح هذا المثال معلومات PCRF لاثنتين من نقاط الوصول، APN1 و APN2

- لاحظ أن عنوان SGSN IP هو في الواقع عنوان SGW

[local]PGW> show ims-authorization sessions full imsi 300420160377232

Wednesday June 17 23:47:00 UTC 2015

CallId: 4d9f33cb            Service Name: IMS-GX

IMSI:  300420160377232

Session ID: 0007-diamproxy.PHLA.Gx.ims.com;1302279115;926061183;55810c5d-17f02

Bearer Type: GTP

SGSN IP-Addr: 203.0.113.3

APN: APN1

Bearer Control Mode: UE/NW

State: Connected

Negotiated Supported Features:

3gpp-r10

Bound PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Primary PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Secondary PCRF Server: njbbs04mra01.cisco.com

Primary P-CSCF: NA

Secondary P-CSCF: NA

Outstanding CCR-U: 0

UE IP Address:

UE IP Session Type: IPv6

IPv4 Address: NA

IPv6 Prefix: 5555:1000:8010:a9a4::

Auth Decision:

Event Triggers:

QoS-Change

PLMN-Change

RAT-Change

IP_CAN-Change

Usage-Report

Successful-Resource-Alloc

UE-Timezone-Change

Resource-Modification-Request

UE-IP-Address-Allocate

UE-IP-Address-Release

Default-EPS-Bearer-QOS-Change

APN-AMBR-Modification-Failure

Default-EPS-Bearer-QOS-Modification-Failure

Event Report Indication: None

Negotiated QoS:

Default-Bearer-QoS:

QCI: 5

ARP:

PL: 10        PCI: 1

PVI: 1

APN AMBR Uplink(in bps): 600000        APN AMBR Downlink(in bps): 600000

CallId: 4d9f5163            Service Name: IMS-GX

IMSI:  300420160377232

Session ID: 0007-diamproxy.PHLA.Gx.ims.com;1302286691;929479551;55814953-17f02

Bearer Type: GTP

SGSN IP-Addr: 203.0.113.3

APN: APN2

Bearer Control Mode: UE/NW

State: Connected

Negotiated Supported Features:

3gpp-r10

Bound PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Primary PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Secondary PCRF Server: njbbs04mra01.cisco.com

Primary P-CSCF: NA

Secondary P-CSCF: NA

Outstanding CCR-U: 0

UE IP Address:

UE IP Session Type: IPv4_IPv6

IPv4 Address: 100.107.226.26

IPv6 Prefix: 5555:1000:b029:a82d::

Auth Decision:

Event Triggers:

QoS-Change

PLMN-Change

RAT-Change

IP_CAN-Change

Out-Of-Credit

Reallocation-Of-Credit

Usage-Report

Resource-Modification-Request

UE-IP-Address-Allocate

UE-IP-Address-Release

Default-EPS-Bearer-QOS-Change

APN-AMBR-Modification-Failure

Default-EPS-Bearer-QOS-Modification-Failure

Event Report Indication: None

Negotiated QoS:

Default-Bearer-QoS:

QCI: 8

ARP:

PL: 10        PCI: 1

PVI: 1

APN AMBR Uplink(in bps): 150000000    APN AMBR Downlink(in bps): 150000000

الأوامر الخاصة بغير المشترك

على الرغم من أن الأوامر "show port npu counters" و"show port dataLink counters" تنطبق على واجهة بأكملها، إذا حاولت معرفة ما إذا كان النظام يقوم بمعالجة البيانات لمشترك معين خارج واجهة المخرج (راجع ذكر أعلاه تحديد مشترك الشاشة)، ويمكن التحكم في المشترك، ثم حاول إرسال حزم كبيرة جدا عبر الشبكة، وانظر ما إذا كانت عدادات الواجهة تزيد بعدد الحزم المرسلة في الإطار القصير الذي تكون خلاله

تم الإرسال. يتطلب القدرة على القيام بذلك بثقة في النتائج التأكد من أن العدادات الخاصة بحجم الحزمة المختار لا تزيد بشكل متكرر بشكل طبيعي قبل تشغيل الاختبار.