المحتويات

المقدمة

الشرح

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يشرح هذا المقال الفرق في عدد جلسات العمل بين أوامر show sub و show session progress على HSGW.

معرف المكالمة هو الكيان المستخدم على النظام الأساسي ASR5K لتمثيل جلسة الاتصال. في عبارة شبكة بيانات الحزمة (PGW)، هناك معرف إستدعاء فريد لكل اتصال اسم نقطة تطبيق (APN) لمعرف جلسة عمل محمول دولي خاص للمشترك (IMSI).  وعلى العكس من ذلك، في عبارة خدمة eHRPD (HSGW)، تشترك جميع شبكات APN في نفس معرف الاستدعاء ل IMSI. بما أن أوامر العرض الفرعية تقدم تقريرا على أساس جلسة عمل فرعية، فإن عمليات العد من هذا الأمر تعكس بشكل صحيح العدد الإجمالي لاتصالات APN. وعلى العكس من ذلك، أظهر التقارير المرحلية للجلسة على أساس معرف الاستدعاء، وبذلك سيكون العدد أقل من العدد بالمقارنة مع PGW ولن يعكس العدد الإجمالي للواجهات برمجة التطبيقات.

الشرح

على PGW، يتم عد إتصالات APN بشكل منفصل عن بعضها البعض لنفس IMSI لأوامر show subscriber و"show session progress". هنا مثال على مشترك واحد متصل عبر ثلاثة APN مختلفة، وبالتالي تم تعيين ثلاثة معرفات مكالمات منفصلة. لاحظ أن قيم معرفات الاستدعاء يمكن أن تكون قريبة ل IMSI معينة.

[local]PGW> عرض subpgw-only imsi 31148013105555

الثلاثاء 2015:41:24 بالتوقيت العالمي

+-access (W) - PGW-GTP-IPv4 (Y) - PGW-GTP-IPv6

| النوع: (Z) - PGW-GTP-IPv4-IPv6 (X) - PGW-PMIP-IPv4

| (u) - pgw-pmip-ipV6 (V) - pgw-pmip-ipv4-ipV6

| (.) - غير معروف

|

|+-الوصول (U) - اوتران (G) - جيران

|| التكنولوجيا: (W) - WLAN (N) - GA

|| (u) - تطوير HSPA (E) - إيثرنت

|| (H) - eHRPD (.) - غير معروف

||

||+—الاتصال (C) - متصل (C) - الاتصال

|| الحالة: (د) - قطع الاتصال (u) - غير معروف

|||

||+—PLMN: (H) - الصفحة الرئيسية (V) - زيارة

||| (R) - التجوال (u) - غير معروف

|||

|||+—الحامل: (د) - الافتراضي (ه) - مخصص

||| نوع

|||

|||+-طارئ: (أ) - IMSI الأصلية (U) - IMSI غير الأصلية

|||| الحامل (O) - IMEI (N) فقط - غير الطوارئ

||| نوع

||||

|||| ADDR (L) - التجمع المحلي

|||| النوع: (s) - ساكن إستاتيكي (يتم توفير المشترك)

|||| (u) - غير معروف

||||  |

||||  |

|||| +—+

|||| EBI—+   |

||||                            |   |

vvvvv CallD IMSI/IMEI v IP Apn Time-Idle

— — — — —

YECHDN 4d9c05f3 31148013105555 005 L 2600:555:8007:71a5:0:4d:9c05:f301 APN1 00h16m27s

Zechdn 4d9c0c9e 31148013105555 006 L 2600:555:b02f:6bec:0:4d:9c0c:9e01، 100.123.165.246 APN2 00h00m43s

Zechdn 4da040b5 3114801310555007 L 2600:555:9006:9f:0:4d:a040:b501، 10.150.22.115 APN3 00h00m45s

في الإخراج التالي، يتم عرض عمليات العد "للتطور على المدى الطويل" (GTP) وبيانات الحزم المتطورة ذات المعدل العالي (eHRPD) (PMIP) على PGW. يمكن تأكيد القيم بين عرض المجموع الفرعي وعرض تقدم جلسة العمل:

[local]PGW> إظهار ملخص المشترك

مجموع المشتركين: 3822449

نشط: 3822449 نائمة: صفر

PDSN-simple-ipV4: 0 PDSN-simple-IPv6: 0

PDSN-mobile-IP: 0 HA-mobile-IPv6: 0

hsgw-ipV6: 0 hsgw-ipV4: 0

HSGW-IPv4-IPv6: 0 PGW-PMIP-IPv6: 258454

PGW-PMIP-IPv4: 209 pgw-pmip-ipv4-ipv6: 220120

PGW-GTP-IPv6: 1793806 PGW-GTP-IPv4: 6701

PGW-GTP-IPV4-IPv6: 1543679 SGW-GTP-IPv6: صفر

[local]PGW> عرض تقدم الجلسة

المكالمات قيد التقدم وفقا للمعيار 3821347

المكالمات قيد التقدم وفقا ل 6909 @ الحالة المتصلة PDN-type-IPv4

المكالمات قيد التقدم لعام 2051456 @ حالة اتصال PDN-type-IPv6

1762878 إستدعاءات قيد التقدم @ حالة اتصال PDN-type-IPv4+IPv6

إذا:

1793806 + 258454 = 2052260

1543679 + 220120 = 1763799

وكما ذكر، في HSGW، يتم مشاركة معرف الاستدعاء نفسه لجميع APN التي تنتمي إلى IMSI معينة. السبب وراء ذلك هو أنه في الوقت الذي يتم فيه إنشاء جلسة العمل، عندما يأتي RRQ الأولي ويبدأ المصادقة إلى AAA (عبر STa)، يكون HSGW على علم فقط ب IMSI. تأتي معلومات APN لاحقا عند بدء مرحلة PPP VSNCP.  وبالتالي يتم التعامل مع كافة نقاط الوصول (أي PDN) التي تنتمي إلى نفس IMSI على أنها جلسة واحدة على HSGW.

في هذا الإخراج، هناك مشتركان يتم توصيل كل منهما عبر نقطتين APN، وبينما لا يتم تعقب أسماء نقاط الوصول (APN) بواسطة HSGW، فإن أنواع IP الخاصة بهم (IPv4، IPv6، أو IPv4+IPv6) معروفة ويظهر الأمر الفرعي بشكل صحيح الذي:

[HSGWin]HSGW> show sub all

+—الوصول (S) - PDSN-simple-IP (M) - PDSN-mobile-IP (H) - HA-mobile-IP

| النوع: (P) - ggsn-pdp-type-ppp (h) - ha-ipsec (N) - lns-l2tp

| (i) - ggsn-pdp-type-ipV4 (A) - asngw-simple-ip (G) - IPSG

| (V) - ggsn-pdp-type-ipV6 (B) - asngw-mobile-ip (C) - cscf-sip

| (ز) - ggsn-pdp-type-ipv4v6

| (R) - sgw-gtp-ipv4 (O) - SGW-GTP-IPv6 (Q) - SGW-GTP-IPv4-IPv6

| (W) - PGW-GTP-IPv4 (Y) - PGW-GTP-IPv6 (Z) - PGW-GTP-IPv4-IPv6

| (@) - saegw-gtp-ipv4 (#) - saegw-gtp-ipv6 ($) - saegw-gtp-ipv4-ipV6

| (&) - cgw-gtp-ipv4 (^) - cgw-gtp-ipv6 (*) - cgw-gtp-ipv4-ipV6

| (p) - sgsn-pdp-type-ppp (s) - sgsn (4) - sgsn-pdp-type-ip

| (6) - SGSN-pdp-type-ipV6 (2) - SGSN-pdp-type-ipV4-ipV6

| (L) - PDIF-simple-IP (K) - PDIF-mobile-IP (O) - FEMTO-IP

| (و) - FA (J) المستقل - غير المرساة الدائمة

| (ه) - GGSN-mbms-ue (i) - asnpc (U) - pdg-ips-ipv4

| (ه) - HA-mobile-IPv6 (T) - pdg-ssl (v) - pdg-ips-ipV6

| (و) - hnbgw-hnb (g) - hnbgw-iu (x) - S1-mme

| (أ) - phsgw-simple-ip (b) - phsgw-mobile-ip (y) - asngw-auth فقط

| (ج) - لا يوجد رابط PHSGW (c) - PHSPC (k) - PCC

| (X) - HSGW (n) - ePDG (t) - Henbgw-ue

| (م) - hingbgw-henb (q) - WSG-simple-ip (r) - samg-pmip

| (د) - بروتوكول BNG-Simple-IP (l) - PGW-PMIP (u) - غير معروف

| (+) - ساموج-يوجرا

|

|+-الوصول (X) - CDMA 1xRTT (E) - GPRS Geran (I) - IP

|| التقنية: (D) - CDMA EV-DO (U) - WCDMA Utran (W) - الشبكة المحلية اللاسلكية

|| (أ) - CDMA EV-DO Reva (G) - GPRS أخرى (M) - WiMax

|| (C) - CDMA أخرى (N) - GAN (O) - Femto IPSec

|| (P) - PDIF (S) - HSPA (L) - eHRPD

|| (T) - UTRAN (B) - PPPoE (F) - Femto Utran

|| (H) - PHS (Q) - WSG (.) - غير ذلك/غير معروف

||

||+—الاتصال (C) - متصل (C) - الاتصال

|| الحالة: (د) - قطع الاتصال (u) - غير معروف

|| (r) - CSCF-register (R) - مسجل من قبل CSCF

|| (U) - غير مسجل في CSCF

|||

||+—الوصول (أ) - مرفق (ن) - غير مرفق

||| CSCF (.) - غير قابل للتطبيق

||| الحالة:

|||

|||+-link (أ) - متصل/نشط (د) - ساكن/خامل

||| الحالة:

|||

||||+الشبكة (i) - IP (M) - Mobile-IP (L) - L2TP

||||النوع: (P) - Proxy-Mobile-IP (i) - IP-in-IP (G) - GRE

|||| (V) - IPv6-in-IPv4 (S) - IPsec (C) - GTP

|||| (أ) - R4 (IP-GRE) (T) - IPv6 (u) - غير معروف

|||| (W) - PMIPv6(IPv4) (Y) - PMIPv6(IPv4+IPv6) (R) - IPv4+IPv6

|||| (v) - PMIPv6(IPv6) (/) - GTPv1(for SAMOG) (+) - GTPv2(for SAMOG)

||||

||||

vvvvv CallD MSID USERNAME IP

— — — — —

XLCNDv 0004 e76 3128603968555 6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:555:8020:334c:0:e:b6b5:aa01

XLCNDY 0004 e76 3128603968555 6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:555:b027:6f8e:0:e:b6cd:1a01، 100.121.59.239

XLCNDv 000501c 31128978758444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:555:8027:c7da:0:20:996b:cd01

XLCNDY 000501c 31128978758444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:555:b020:1fbc:0:20:996c:4201، 100.82.205.107

عند مقارنة الناتج من "show sub summary" و"show session progress"، يشير الناتج الأخير إلى أعداد أقل بكثير ل SIMPLE-IPv6 مقارنة بالناتج المماثل HSGW-IPv6 من العرض الموجز الفرعي ...

لاحظ أن عدد HSGW-IPv4-IPv6 هو بشكل أساسي نفس عدد IPv4+IPv6 البسيط، بينما HSGW-IPv6 أكبر بكثير من SIMPLE-IPv6. وكما يتضح، إذا تم توصيل IMSI معينة كشبكة اتصال ظاهرية (APN) قائمة على بروتوكول IPv4/IPv6، فإنه يتم حسابها تحت SIMPLE-IPv4+IPv6، بينما إذا كانت متصلة أيضا كشبكة اتصال ظاهرية (APN) قائمة على بروتوكول IPv6 (أي جلسة عمل IMS)، فإنها لا يتم أيضا حسابها على أنها الإصدار السادس من بروتوكول IPv البسيط. ويتم حسابه فقط على أنه IPv6 البسيط في حالة عدم وجود اتصال IPv4+IPv6 (أو IPv4) مطابق. بمعنى آخر، لن يقوم عرض تقدم جلسة العمل إلا بالإبلاغ عن مكالمة واحدة لكل IMSI، بغض النظر عن عدد إتصالات APN الخاصة ب IMSI. وينبع هذا في نهاية المطاف من وجود معرف مكالمة واحد لكل IMSI على HSGW.

[HSGWin]HSGW> عرض ملخص فرعي

مجموع المشتركين: 460307

نشط: 39756 نامت: 420551

HSGW-IPv6: 247972 HSGW-IPv4: 1632

HSGW-IPv4-IPv6: 209968 PGW-PMIP-IPv6: صفر

[HSGWin]HSGW> عرض تقدم الجلسة

المكالمات قيد التقدم لعام 255045

المكالمات النشطة قيد التقدم لعام 20713

المكالمات الساكنة قيد التقدم لعام 23432

المكالمات قيد التقدم وفقا لحالة LCP-NEG وفقا للمعيار 811

84 إستدعاء قيد التقدم على حالة LCP-up

276 إستدعاء قيد التقدم عند حالة المصادقة

تمت مصادقة ٪0 من المكالمات قيد التقدم @ BCMCS في حالة خدمة

270 مكالمة قيد التقدم عند حالة المصادقة

72 مكالمة قيد التقدم @ حالة اتصال IPv4 البسيط

43944 مكالمات قيد التقدم عند حالة اتصال IPv6 البسيط

20955 مكالمات قيد التقدم @ حالة اتصال IPv4+IPv6 البسيطة

وقد أصبح ما سبق أكثر وضوحا عند النظر إلى الناتج من عقدة مختبرية مجمعة من طراز HSGW-PGW تحتوي على وحدة IMSI واحدة متصلة فقط مع ثلاث نقاط وصول. عرض تقارير موجزة فرعية للجلسات الفرعية الست جميعها، ثلاث منها لبروتوكول HSGW وثلاث لبروتوكول PGW. الفرق الأساسي هو أن جلسات عمل HSGW تشترك جميعها في نفس معرف الاستدعاء، بينما بالنسبة ل PGW تكون معرفات الاستدعاءات فريدة.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة ل "show session progress"، يتم الإبلاغ عن أربع مكالمات، ثلاث لنقاط الوصول على PGW، وواحدة لنقطة الوصول IPv4+IPv6 على HSGW التي تمثل بشكل فعال جميع نقاط الوصول HSGW الثلاث، مما يعطي إجمالي أربع جلسات بدلا من الست الفعلية التي تم الإبلاغ عنها بواسطة الأوامر الفرعية show.

[local]ASR# show ملخص فرعي

إجمالي المشتركين: 6

فعال: 6 نائمة: صفر

HSGW-IPv6: 1 hsgw-ipV4: 1

HSGW-IPv4-IPv6: 1 PGW-PMIP-IPv6: 1

pgw-pmip-ipv4: 1 pgw-pmip-ipv4-ipv6: 1

[local]ASR# إظهار تقدم الجلسة

4 مكالمات قيد التقدم

4 مكالمات نشطة قيد التقدم

1 مكالمات قيد التقدم عند حالة اتصال IPv4+IPv6 البسيطة << حسابات جلسة عمل HSGW

إستدعاء واحد قيد التقدم @ حالة اتصال PDN-type-IPv4

إستدعاء واحد قيد التقدم @ حالة اتصال PDN-type-IPv6

1 مكالمات قيد التقدم @ حالة اتصال PDN-type-IPv4+IPv6