المحتويات

نظرة عامة

الشرح

مثال الإخراج

ASR 5000

ASR 5500

نظرة عامة

يؤدي تنفيذ تجميع الارتباطات (LAG) إلى تغيير سلوك الأوامر "show port npu counters" و"show port use table". تكون أوامر المنفذ مهمة لاستكشاف أخطاء المنفذ والإنتاجية ذات الصلة وإصلاحها، لذلك من المهم أن تكون قادرا على تفسير مخرجاتها بشكل صحيح، وخاصة لأنه غير بديهي عند مقارنته بالمنافذ غير المترابطة. السطر السفلي هو أن عدادات وحدة معالجة الرسومات الخاصة ب LAG الخاصة بالمنفذ الفردي غير متوفرة ويتم الإبلاغ عنها لمجموعة LAG بالكامل حتى StarOS v18 على الأقل وهو وقت هذه الكتابة. يمكن أن يتغير هذا في الإصدارات المستقبلية.

الشرح

نظرا لقيود التصميم/البنية، يقتصر الإبلاغ عن عدادات وحدة معالجة الرسومات (NPU) بالمنفذ على تجميع جميع المنافذ في مجموعة مجموعة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) وليس على مستوى المنفذ الفردي. لا ينطبق هذا على عدادات ربط البيانات الخاصة بالمنفذ التي تستمر في الإبلاغ كما هو متوقع.

لأن تنفيذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) يتطلب أن تكون جميع المنافذ في مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) نشطة، يقوم "show port use table" بالإبلاغ عن إستخدام جميع منافذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) سواء كانت توزع (نشطة) أو متفق عليها (في وضع الاستعداد) لكل من ASR 5000/5500. SideNote: لا تظهر المنافذ المتفق عليها عادة حركة مرور، ولكن كانت هناك حالات يحمل فيها إتجاه Rx و/أو Tx للمنافذ المتفق عليها حركة مرور أيضا (ليس موضوع هذه المادة ولكن مجرد الإشارة إليها).

في الوقت نفسه، بالنسبة للمنافذ غير التابعة لمجموعة تجميع الارتباطات، يوجد فرق بين ما يتم الإبلاغ عنه ل ASR 5000 مقابل ASR 5500. لا يقوم ASR 5000 بالإبلاغ عن إستخدام المنافذ الاحتياطية، بينما يقوم ASR 5500 بالإبلاغ عن إستخدام المنافذ الاحتياطية (حتى ولو كانت هذه المنافذ معطلة من الناحية التشغيلية)

بما يتوافق مع ما تمت الإشارة إليه للتو، فإن "show port table" ل LAG يبلغ عن جميع المنافذ كعملية لأعلى، مقارنة بالمنافذ غير التابعة لمجموعة تجميع الارتباطات حيث يكون المنفذ النشط فقط لزوج المنفذ قيد التشغيل.

ل "show port npu counters"، يتم سرد جميع منافذ LAG، لكن التالي صحيح:

- ASR 5000:

- تكون العدادات ضمن المنفذ الأساسي (المكون) عبارة عن إجمالي عدد عبر جميع المنافذ النشطة حاليا

- عدادات جميع المنافذ الأخرى (بما في ذلك زوج المنفذ الأساسي) غير ذات صلة ولا يجب إستخدامها

- ASR 5500:

- تكون العدادات الموجودة تحت المنفذ الرئيسي ووضعها الاحتياطي عبارة عن إجمالي عدد عبر جميع المنافذ النشطة حاليا (ستبلغ كلتاهما عن قيمة مماثلة ولكن مختلفة قليلا - أستخدم إما واحد)

- عدادات جميع المنافذ الأخرى هي 0s

بالنسبة للمنافذ غير التابعة لمجموعة تجميع الارتباطات، يتم الإبلاغ فقط عن عدادات المنافذ النشطة. لم يتم إدراج المنافذ الاحتياطية حتى في الإخراج على مستوى وحدة المعالجة المركزية (ولم يتم إدراجها قط).

مثال الإخراج

الغرض من هذا الإخراج هو دعم التفسيرات السابقة. وهو يستند إلى مواصفات الأجهزة على النحو التالي:

ASR 5000: منافذ LAG 19/20 و 23/26 و 27/28 ومنافذ غير LAG 21/37

ASR 5500: منافذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) 5/ 10 و 11 و 15 و 16 و 6/ 10 و 11 و 15 و 16 والمنافذ غير التابعة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) 5/28 و 6/28 و 5/29 و 6/29

التذكير: بؤرة هذه المقالة هي العدادات لمنافذ LAG.

ASR 5000

******** show port utilization *******

Wednesday May 28 12:28:04 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

19/1  10G Ethernet              514     572      503     534      490     517

20/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

21/1  1000 Ethernet             0       0        0       0        0       0

23/1  10G Ethernet              460     529      448     516      431     510

26/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

27/1  10G Ethernet              674     532      634     519      619     499

28/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

******** show port table all *******

Wednesday May 28 12:28:03 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

19/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -        None  LA+ 19/1

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2423         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2424         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2401         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2009         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2010         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2007         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2498         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2499         Enabled  Up   -    Active   -     -

20/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

21/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        37/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Active   -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Up   -    Active   -     -

23/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

26/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

27/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

28/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

37/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        21/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Down -    Standby  -     -

******** show port npu counters *******

Counters for port 19/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast              74783944546254086740066587874 69151428800023783215178712378

Counters for port 20/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 23/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 26/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 27/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 28/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

بينما في حالة عدم التأخير، يتم سرد المنافذ النشطة فقط وتكون هذه القيم ذات صلة:

Counters for port 21/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ASR 5500

[local]PGW> show port utilization table

Sunday June 01 03:57:59 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

5/10 10G Ethernet              1919    1973     1982    2066     2025    2094

5/11 10G Ethernet              1911    1751     1976    1828     2023    1883

5/15 10G Ethernet              1910    2064     1975    2064     2004    2130

5/16 10G Ethernet              1933    1943     1987    2012     2014    2019

5/28 10G Ethernet              9       69       9       70       9       71

5/29 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/10 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/11 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/15 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/16 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/28 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/29 10G Ethernet              1       0        1       10       1       11

[local]PGW> show port table all

Sunday June 01 03:58:48 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

5/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/10 LA+  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/11 LA+  5/10

5/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/15 LA+  5/10

5/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/16 LA+  5/10

5/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/10 LA~  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

6/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/11 LA~  5/10

6/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/15 LA~  5/10

6/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/16 LA~  5/10

6/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Up   -    Active   -     -

[local]PGW> show port npu counters

Counters for port 5/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936150697918 636869996072149  9369282682521055230987905964

Counters for port 5/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast                          0               0             0               0

Counters for port 5/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 5/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936156167721 636873912574349  9369336716261055237102737046

Counters for port 6/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

مرة أخرى، يتم سرد المنافذ النشطة فقط بواسطة هذا الأمر:

Counters for port 5/28

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/29

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes