المحتويات

المشكلة

الحل

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المشكلة

يشرح هذا المقال كيفية إعداد إعدادات المكالمة التالية الخاصة بمشترك جهاز العرض قبل بدء عملية التقاط المكالمة. في كل مرة يتم فيها تشغيل المشترك في جهاز العرض في المكالمة التالية، يتم فقد الإعدادات الخاصة بالتشغيل السابق لذلك الأمر ويلزم إعادة تحديدها. وقد يكون هذا مؤلما بشكل خاص إذا كان هناك عدد من الخيارات التي يلزم تمكينها للسيناريو المعين الذي يتسم بالاضطراب الشديد، وخاصة إذا كان ما يحدث بالفعل في بداية المكالمة قبل أن تتاح الفرصة للمرء لاختيار جميع الخيارات مثل تعيين Rapid Gonzales.

الحل

أستخدم أسلوب خيار قائمة المشترك في جهاز العرض واختر الخيار F)، وابدأ عملية الالتقاط واختر خيارات الاهتمام، ثم اضغط على مفتاح Escape ONCE. ارجع إلى القائمة أختر F مرة أخرى وستظل جميع الخيارات المحددة مسبقا سارية المفعول وستبدأ البيانات المطلوبة في التجميع دون فقد أي شيء. إذا تم ضرب مفتاح Escape مرتين على التوالي عن طريق الخطأ مما سيؤدي إلى ظهور مطالبة النظام، فحاول إجراء هذه العملية مرة أخرى لإعداد المزيد من عمليات الالتقاط.

يمكن أن يكون هذا النهج مفيدا بشكل خاص لالتقاط أنواع معينة من المكالمات التي تكون فرصة تسجيلها منخفضة بالنسبة المئوية. على سبيل المثال، تخيل عقدة تحمل كمية صغيرة من حركة مرور بيانات الحزم عالية المعدل المتطورة (eHRPD) مع كمية أكبر من حركة مرور بيانات IP المتنقلة (MIP) من الجيل الثالث. نسبة مكالمات eHRPD منخفضة مقارنة ب MIP وقد يستغرق التقاط مكالمة eHRPD بعض الوقت. كما تبدأ هذه الاستدعاءات بنفس الطريقة التي تبدأ بها مكالمات MIP، وبالتالي فإن إستخدام الخيار "O" Next-EVDO-RevA سيؤدي إلى التقاط كلا نوعي الاستدعاءات. ويمكن إستخدام النهج نفسه الذي ورد وصفه من قبل فيما يتعلق بالنظام الذي يتذكر الخيارات الأخيرة على النحو التالي. ابدأ في السياق الذي تصل إليه مكالمات eHRPD، ثم قم بتشغيل مشترك المراقبة، واختر المكالمة التالية، ثم أختر الخيار "L" لسياق الحد الذي سيقوم فقط بالتقاط المكالمات في السياق الحالي، وهو السياق الذي تم فيه بدء تشغيل "mon sub". ثم اضغط على Escape وعندما يتم تحديد المكالمة التالية مرة أخرى، سيتم التقاط مكالمات eHPRD فقط. كرر كلما كان ذلك ضروريا.

العيب مع خيار سياق الحد هو أن الحزم الخاصة بالمكالمة التي تمر عبر سياقات أخرى، أي سياق الخروج حيث يحدث تبادل MIPv6 للوكيل مع PGW، لن يتم التقاطها. قد يكون ذلك مهما لسيناريو أستكشاف الأخطاء وإصلاحها أم لا.

يكمن جوهر هذا النهج في أنه يمكن العمل على حل القيود المفروضة على مشتركي الشاشات العادية في المكالمات التالية والمتغيرات في المكالمات التالية.