المحتويات

المقدمة

التكوين

UDP مقابل TCP

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

show dns-client statistics client <DNS Client Name>

show dns-client cache client <client name> [query-name <query-name>

[نوع الاستعلام <NAPTR | AAA | a>] | [نوع الاستعلام <NAPTR | AAA | a>]

DNS-client استعلام العميل-الاسم <client name> استعلام نوع <NAPTR | AAA> [اسم الاستعلام <اسم الاستعلام>]

بروتوكول المراقبة (خيار ل DNS)

السجلات

التقاط الحزمة

أستكشاف أخطاء DNS وإصلاحها فيما يتعلق بالتحكم في المكالمات

عرض إحصائيات hsgw-service

مشترك جهاز العرض

السجلات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء البنية الأساسية لخدمة اسم المجال (DNS) وإصلاحها. ويتضمن ذلك واجهات سطر الأوامر المختلفة (CLI) ومفاهيم DNS والبيانات الإضافية التي قد تحتاج إلى التجميع. يتم توفير المثال للمخرجات حسب الحاجة لشرح نقاط معينة بشكل أفضل.

يكون DNS للبنية الأساسية على موجه خدمات التجميع (ASR) 5000 / 5500 من Cisco مسؤولا عن تحليل أسماء المجالات المؤهلة بالكامل (FQDN) داخل السياق الذي تم تكوينها فيه. وذلك عادة لدعم الجوانب المختلفة للتحكم في المكالمات في سياق الدخول.  وتتضمن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- دقة أي نظائر لنقطة النهاية بالقطر بتنسيق FQDN بدلا من عنوان IP

- قامت حلول FQDN الخاصة بوظيفة التحكم في جلسة اتصال الوكيل (P-CSCF) بإرجاع استجابات S6B ذات القطر S التي تحتاجها أجهزة المستخدم (UE) للتسجيل مع مركز نظام الوسائط المتعددة IP (IIMS)

- تحتاج عبارة خدمة بيانات الحزم عالية المعدل (HSGW) إلى إجراء استعلامات DNS المسمى مؤشر سلطة تسمية التطبيق (NAPTR) للحصول على قائمة من بوابات شبكة بيانات الحزم (PGW) للاتصال ب (سواء كان جديدا أو منزليا) ثم إجراء استعلامات DNS AAA لاسترداد عنوان IP الخاص بعنوان PGW Local Mobility Anchor (LMA) من أجل توصيل المكالمة.

- يحتاج "كيان إدارة التنقل" (MME) إلى إجراء استعلامات DNS NAPTR للحصول على قائمة بعبارات الخدمة (SGW) / أزواج PGW للاتصال بها. ويتضمن ذلك إنشاء استعلامات DNS AAA/A لاسترداد عناوين IP الخاصة بهذه العقد.

التكوين

يتم تنفيذ نظام أسماء المجالات (DNS) كتطبيق عميل ببساطة شديدة في السياق الذي تكون فيه الحاجة إليه. وفيما يلي مثال على هذا التنفيذ:

context ingress

ip name-servers 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3

dns-client HSGW-DNS

bind address 2001:5555:200:1011:342:281::

resolver retransmission-interval 2

resolver number-of-retries 3

exit

exit

الحد الأدنى المطلوب لتكوين عنوان خدمة/ربط وعنوان (عناوين) خادم DNS الأساسية (والثانوية إختياريا).

UDP مقابل TCP

وما يجعل نظام أسماء النطاقات أكثر تعقيدا هو طبقة النقل. بينما تكون استعلامات DNS عادة مستندة إلى UDP، يمكن أن تنتهي استعلامات NAPTR، المستندة إلى الطلب، إلى TCP. السبب هو أن هناك تقييد في حجم الاستجابات مع UDP أي يتطلب TCP in order to بثثت الاستجابات على يتعدد ربط. يتضمن تدفق الحزمة طلبا أوليا ثم إستجابة من خادم DNS. وهذا يتسبب في إعادة الطلب عبر TCP عبر إستجابة حمولة 0 باستخدام مجموعة علامات TrunCated (TC). وهذا يعني أنه يجب على العميل إعادة المحاولة كبروتوكول TCP/IP لكل RFC 5966. ويلي ذلك تبادل نموذجي ثلاثي الإتجاه لبروتوكول TCP، يتبعه الطلب مرة ثانية. متى تكون الأحجام كبيرة بما يكفي لمتطلبات هذا؟ على سبيل المثال، في حالة HSGW، إذا كان الطلب عبارة عن تسليم، يجب أن يكون UDP كافيا لأنه يجب أن يكون هناك واحد فقط أو قليل (إذا تم إرجاع خدمات متعددة) PGW FQDNs حتى يمكن ل HSGW الاتصال. ومع ذلك، بالنسبة للمكالمات الجديدة، قد تكون قائمة جميع شبكات PGW المحتملة على مستوى الشبكة التي يمكن إرجاعها طويلة بما يكفي لطلب نهج بروتوكول TCP.

هنا مثال على الاستجابة (من Wireshark) التي تطلب TCP:

Frame 85: 143 bytes on wire (1144 bits), 143 bytes captured (1144 bits)

Ethernet II, Src: JuniperN_20:e7:f0 (64:87:88:20:e7:f0), Dst:

StarentN_02:b1:9d (00:05:47:02:b1:9d)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 2010

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3

(2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3), Dst: 2001:5555:200:1011:304:281::

(2001:5555:200:1011:304:281::) User Datagram Protocol, Src Port: domain (53),

Dst Port: 35049 (35049)

Domain Name System (response)

[Request In: 81]

[Time: 0.088530870 seconds]

Transaction ID: 0x3b2b

Flags: 0x8780 Standard query response, No error

1... .... .... .... = Response: Message is a response

.000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)

.... .1.. .... .... = Authoritative: Server is an authority for domain

.... ..1. .... .... = Truncated: Message is truncated

.... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively

.... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries

.... .... .0.. .... = Z: reserved (0)

.... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion

was not authenticated by the server

.... .... ...0 .... = Non-authenticated data&colon; Unacceptable

.... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org: type NAPTR, class IN

Name: APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: NAPTR (Naming authority pointer)

Class: IN (0x0001)

Additional records

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

show dns-client statistics client <DNS Client Name>

هذا هو الأمر الرئيسي لاستكشاف أخطاء DNS وإصلاحها. هنا بعض الإبرازات in order to ركضت هذا أمر:

- يجب تشغيله في السياق الذي يتم فيه تعريف العميل.

- قم بتشغيله عدة مرات وزيادة الملاحظة في الإحصائيات المناسبة مثل حالات انتهاء المهلة.

- تقوم إحصائيات الاستخدام بحساب نجاح/حالات فشل المكالمات الفعلية الناتجة عن القدرة/عدم القدرة على حل DNS.

- تقوم حالات الفشل الإحصائية ل DNS Resolver بحساب عدد حالات انتهاء المهلة الزمنية وحالات الفشل الأخرى مثل رفض الاتصال. يمكن أن تكون حالات انتهاء المهلة بسبب مشاكل إنشاء اتصال TCP.

- يتم التقاط الحد الذي تم تكوينه لعمليات فشل DNS باستخدام مصيدة SNMP (والتنبيه) ThreshDNSLookupFailure استنادا إلى هذه الإحصائيات. مثال: عتبة dns-lookup-failure 5 clear 5.

- في حالة فشل الأساسي، يتم إجراء المحاولات الثانوية بعد حوالي ثانيتين (غير قابلة للتكوين).

- تحتوي متغيرات Bulkstat في المخططات CONTEXTSch1 و CONTEXTSch2 على كافة متغيرات البنية الأساسية DNS ذات الصلة المتعلقة بهذا الأمر. تتضمن الأمثلة الخاصة بأنواع استعلامات NAPTR هذه كما أنها تنطبق أيضا على استعلامات AAAA و A:

- DNS-primary-ns-naptr-atmpts

- فشل DNS-primary-ns-naptr

- DNS-primary-ns-naptr-succs

- DNS-Secondary-ns-naptr-atmpts

- فشل DNS-Secondary-ns-NAPTR

- مهلات DNS-Secondary-ns-query

في هذا المثال الناتج، لاحظ الزيادة في حالات فشل NAPTR على النحو المبين في إحصاءات الاستخدام والحل على حد سواء للخوادم الأساسية والثانوية (معدل الانقطاع الكامل):

[Ingress]HSGW> show dns-client statistics client HSGW-DNS

Monday June 02 00:26:29 UTC 2014

DNS Usage Statistics:

---------------------

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                         21802               0           21802

SRV                           0               0               0

AAAA                 3934082666      3934060659           21831

NAPTR                1393765619      1387607858         6156730

PTR                           0               0               0

Total                1032902791      1026701221         6200363

DNS Cache Statistics:

---------------------

Total   Cache Hits  Cache Hits   Not Found    Hit Ratio

Lookups  (Positive   (Negative     in Cache   (Percentage)

Response)   Response)

----------------------------------------------------------------------------

Central Cache:   94085256   89157603         6114     4921539         94.77%

Local Cache:     1032902770  926126458        20175   106756137       89.66%

DNS Resolver Statistics:

------------------------

Primary Name Server : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                         66              64               2

NAPTR                       746              37             709

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 812

Successful Queries:     101

Query Timeouts:         705

Domain Not Found:       1

Connection Refused:     0

Other Failures:         5

Secondary Name Server : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                          0               0               0

NAPTR                       705               0             703

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 705

Successful Queries:     0

Query Timeouts:         703

Domain Not Found:       0

Connection Refused:     0

Other Failures:         0

---------------------------------------------------

[Ingress]HSGW> show dns-client statistics client HSGW-DNS

Monday June 02 00:32:00 UTC 2014

DNS Usage Statistics:

---------------------

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                         21802               0           21802

SRV                           0               0               0

AAAA                 3934232613      3934210617           21831

NAPTR                1393923407      1387654707         6267989

PTR                           0               0               0

Total                1033210526      1026898028         6320622

DNS Cache Statistics:

---------------------

Total   Cache Hits  Cache Hits   Not Found    Hit Ratio

Lookups  (Positive   (Negative     in Cache   (Percentage)

Response)   Response)

----------------------------------------------------------------------------

Central Cache:   94120194   89157771      6114     4956309         94.73%

Local Cache:     1033210498  926323077    20175   106867246         89.66%

DNS Resolver Statistics:

------------------------

Primary Name Server : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                         66              64               2

NAPTR                       913              38             873

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 979

Successful Queries:     102

Query Timeouts:         869

Domain Not Found:       1

Connection Refused:     0

Other Failures:         5

Secondary Name Server : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3

Query Type             Attempts       Successes        Failures

A                             0               0               0

SRV                           0               0               0

AAAA                          0               0               0

NAPTR                       869               0             869

PTR                           0               0               0

Total Resolver Queries: 869

Successful Queries:     0

Query Timeouts:         869

Domain Not Found:       0

Connection Refused:     0

Other Failures:         0

show dns-client cache client <client name> [query-name <query-name>

[نوع الاستعلام <NAPTR | AAA | a>] | [نوع الاستعلام <NAPTR | AAA | a>]

يقوم هذا الأمر بالإعلام عن كافة الاستجابات المحفوظة في ذاكرة التخزين المؤقت (لم تنته صلاحيتها بعد) لأنواع الاستعلام المختلفة، كما يتضمن A و AAA و NAPTR. هذا يعطي الحالة الحالية لذاكرة التخزين المؤقت والتي يمكن إستخلاص النتائج منها فيما إذا كان هناك حالات فشل إستدعاء استنادا إلى الإدخالات المفقودة:

بدون أي مؤهلات يتم عرض ذاكرة التخزين المؤقت بأكملها والتي يمكن أن تكون أكثر من اللازم لما تنوي أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. لإدخالات التخزين المؤقت وقت للتواجد (TTL)، لذلك فإن الإدخالات التي تم إرجاعها تكون قابلة للتطبيق فقط طالما أن قوائم التحكم في الوصول (TTL) الخاصة بها بقيت أيضا. من المحتمل أن تكون مدة البقاء (TTL) مختلفة عندما تقارن بين كل الإدخالات، بحيث تنتهي صلاحية الإدخالات في أوقات مختلفة. هذا متوقع.

أختر نوع استعلام محدد مثل NAPTR وابحث عن نتائج اسم نقطة التطبيق (APN) أو نتائج FQDN (عمليات تحميل) معينة. الاشياء التي تبحث عنها تتضمن APN محدد هذا مفقود، كل APN مفقود، أو نتائج التسليم مفقودة.

مثال:

يظهر هذا الإخراج بعض الإدخالات من ذاكرة التخزين المؤقت ل APN1 و APN2 والتي قد تكون مطلوبة للمكالمات الجديدة ل APN. وتتضمن القائمة الفعلية إدخالات لكل PGW محتمل لكل شبكة APN محتملة، لكل من LTE (x-S5-gtp) و eHRPD (x-S2a-pmip) في شبكة مزود الخدمة بالكامل. فقط x-s2a-pmip مهم هنا بما أن هذا HSGW أن يحتاج أن يربط إلى PGW عبر S2a توصيل. لاحظ نفس مدة البقاء (TTL) (1307، 631) للإدخالات التي تحتوي على نفس موقع APN/PGW التي تم إرجاعها من خادم DNS في نفس الوقت، بالمقارنة مع مدة البقاء (TTL) مختلفة (1307 مقابل 631) للإدخالات التي تنطبق على موقع مختلف ل APN/PGW.

[Ingress]HSGW> show dns-client cache client HSGW-DNS

Monday June 02 00:26:59 UTC 2014

Query Name: so01.APN1.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 1307 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.NYNY.sa008.so.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: so01.APN1.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 1307 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.NYNY.sa008.so.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: APN2.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 631 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.BOMA.sa001.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: APN2.apn.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 631 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.BOMA.sa001.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

في مثال الإخراج الثاني هذا، توجد حاجة إلى إدخالات NAPTR للشحن من التطور طويل المدى (LTE) إلى بروتوكول eHRPD كما هو موضح بواسطة إدخال موقع PGW FQDN المحدد (pgw01.PHLA.xxxxx). وكما هو الحال مع الإخراج السابق، فإن الإدخال ذي الصلة الذي يتم إستخدامه هو الإدخال مع الخدمة = x-s2a-pmip. لاحظ نفس مدة البقاء (TTL) (515) لجميع هذه الإدخالات التي تم إرجاعها في نفس الوقت. الفرق الوحيد هو الخدمة. يقوم إدخال AAA بحل إدخال S2A الذي يمثل عنوان خدمة PGW LMA حتى يمكن إرسال طلب MIPv6 للوكيل المتبع إلى PGW من أجل متابعة إعداد الاستدعاء.

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 515 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2b-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb4.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 515 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 515 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Name: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc485.mcc320.3gppnetwork.org

Query Type: AAAA       TTL: 646 seconds

Answer:

IPv6 Address: 2001:5555:200:1000:304:200::

DNS-client استعلام العميل-الاسم <client name> استعلام نوع <NAPTR | AAA> [اسم الاستعلام <اسم الاستعلام>]

هذا أمر إختبار يدوي يقوم ببدء عميل DSN للتحقق من ذاكرة التخزين المؤقت على الفور وإعداد تقرير بالإجابات إذا كانت موجودة. وإلا فسيحاول الاستعلام ويبلغ عن النتائج. تأكد من كتابة سلسلة الاستعلام بشكل صحيح إذا كانت معقدة:

- بشكل افتراضي، في حالة تحديد اسم الاستعلام فقط، يفترض العميل نوع استعلام = A، لذلك يكون نوع الاستعلام مطلوبا لطلبات NAPTR و AAA.

- النتائج هنا هي نفسها التي سيتم إرجاعها إذا قمت باستعلام ذاكرة التخزين المؤقت باستخدام show dns-client cache. والاستثناء الوحيد هو أنه إذا لم يكن ما يتم الاستعلام عنه في ذاكرة التخزين المؤقت، فإن النتائج تحتوي على مدة البقاء (TTL) جديدة. في حين أنه في ذاكرة التخزين المؤقت بالفعل، تحتوي مدة البقاء (TTL) على بعض القيمة بين ما يتم إرجاعه في استعلام جديد و 0.

مثال (نفس الاستعلام كما في الإخراج السابق):

[Ingress]HSGW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type NAPTR

query-name pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 188 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb1.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 188 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2b-gtp

Regular Expression:

Replacement: topon.lb4.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 188 seconds

Answer:

Order: 100            Preference: 50000

Flags: a              Service: x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regular Expression:

Replacement: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

[Ingress]HSGW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type AAAA

query-name topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: topon.lb2.pgw01.PHLA.sa004.mw.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: AAAA       TTL: 117 seconds

Answer:

IPv6 Address: 2001:5555:200:1000:304:200::

يعرض هذا الإخراج مثالا للفشل للاستعلام المستند إلى TCP. لا يمكنك الإبلاغ بأن هذا المستند يستند إلى TCP فقط من الاستعلام نفسه ولكن معرفة حقيقة أن إستجابة استعلام NAPTR المستندة إلى APN كبيرة جدا بالنسبة ل UDP.

[Ingress]HSW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type NAPTR

query-name APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 0 seconds

Answer: -Negative Reply-

Failure Reason: DNS query timed out

...

[Ingress]HSGW> dns-client query client-name HSGW-DNS query-type NAPTR

query-name APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Name: APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Query Type: NAPTR      TTL: 60 seconds

Answer: -Negative Reply-

Failure Reason: Connection Refused

بروتوكول المراقبة (خيار ل DNS)

يقوم بروتوكول المراقبة بالإعلام عن جميع عمليات تبادل حزم البنية الأساسية ل DNS. لا يلتقط مشترك المراقبة (الذي تتم تغطيته لاحقا) حزم DNS حتى إذا كان نشاط المشترك هو ما بدأ تبادل DNS.

- معرف الاستعلام مفيد لمطابقة الطلبات مع الاستجابات.

ولكن:

- في حالة محول إلى TCP، لا يشير الإخراج إلى هذه الحقيقة (كما يظهر الإخراج).

- ليس من الضروري أن تكون أرقام المنافذ دقيقة في الإخراج، على سبيل المثال، المنفذ = 0.

- قد يجمع النظام بين حزم متعددة، مثل استعلامات APN، في حزمة واحدة على السلك لا تنعكس على هذا المستوى من الإخراج. ويستمر هذا في عرض حزم منفصلة لكل APN.

- يجب توخي الحذر مع بروتوكول المراقبة حتى لا يتم تحميل النظام بشكل زائد. إستشر الدعم الفني قبل القيام بذلك.

<<<<OUTBOUND  00:58:57:284 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:304:281:: : 52816

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 17034

Type                  : Query

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

INBOUND>>>>>  00:58:57:469 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

to   : 2001:5555:200:1011:304:281:: : 0

bytes : 16738

Query ID              : 17034

Type                  : Response

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Answer                :

Name                : APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regexp              :

Replacement         : topon.lb2.pgw01.PHLA.sa001.we.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Name                : APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regexp              :

Replacement         : topon.lb1.pgw01.PHLA.sa001.we.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

يوضح هذا المثال ثلاث نقاط وصول (APN) انتهت ملحقة في حزمة واحدة، وتم تحويلها إلى بروتوكول TCP، وحالات انتهاء المهلة الثانية لكل نقطة وصول (APN)، وأخيرا تمت إعادة المحاولة إلى الخوادم الثانوية التي فشلت أيضا.

الخادم الأساسي: 2001:555:202:fffe:a0:e:0:3

الخادم الثانوي: 2001:555:203:fffe:c0:e:0:3

<<<<OUTBOUND  13:03:08:056 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 35428

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:057 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 60489

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:057 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 34309

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>  13:03:08:064 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 35428

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : Yes

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 0

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>  13:03:08:064 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 60489

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : Yes

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 0

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>  13:03:08:069 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 34309

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : Yes

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 0

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:147 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 36524

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:147 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 36524

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:08:147 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 36524

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:10:157 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 57041

to   : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3 : 0

bytes : 78

Query ID              : 23363

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:10:157 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 57041

to   : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 48443

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN3.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:10:157 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 57041

to   : 2001:5555:203:fffe:c0:e:0:3 : 0

bytes : 73

Query ID              : 51787

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? APN2.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

تظهر هذه الصورة نقاط الوصول (APN) الثلاث ملفوفة في حزمة واحدة #10. تتم الاستجابة لطلبات UDP الأصلية في 1-3 في 4 و 5 و 7، بينما تتكون مصافحة TCP من الحزم 6 و 8 و 9. في هذه الحالة، تمت إعادة تعيين الاتصال على الفور في الحزمة 12 بواسطة الخادم بعد أن قام الخادم في البداية بتعويض الاستعلام المستند إلى TCP عبر الحزمة 11. هذه هي أنواع المشاكل التي قد تحتاج إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

أخيرا من الالتقاط نفسه، فيما يلي استعلام واستجابة ناجحين لاستعلام NAPTR عبر UDP يتبعهما فورا استعلام AAAA والاستجابة المطلوبة لحل FQDN الذي تم إرجاعه بواسطة استعلام NAPTR. يطابق هذا الإخراج تتبع Wireshark المحفوظ كنص:

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:11:535 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 38819

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 87

Query ID              : 55982

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>>  13:03:11:543 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 38819

bytes : 307

Query ID              : 55982

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 2

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : NAPTR ? pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Answer                :

Name                : pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Class               : IN

Data Length         : 99

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip

Regexp              :

Replacement         : topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Name                : pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.

3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Class               : IN

Data Length         : 97

Type                : NAPTR

Order               : 100

Preference          : 50000

Flags               : a

Service             : x-3gpp-pgw:x-s5-gtp

Regexp              :

Replacement         : topon.lb1.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

Additional          :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

<<<<OUTBOUND  13:03:11:543 Eventid:5957(3)

DNS PDU Tx

from : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 50002

to   : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

bytes : 97

Query ID              : 1974

Type                  : Query

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Authentication reqd.  : No

Question count        : 1

Additional count      : 1

Question              : AAAA? topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Monday October 13 2014

INBOUND>>>>>  13:03:11:551 Eventid:5956(3)

DNS PDU Rx

from : 2001:5555:202:fffe:a0:e:0:3 : 53

to   : 2001:5555:200:1011:106:281:: : 50002

bytes : 125

Query ID              : 1974

Type                  : Response

Opcode                : Standard Query

Message Truncated     : No

Recursion Desired     : Yes

Recursion Available   : Yes

Authenticated Answer  : No

Authoritative Answer  : Yes

Response code         : Success

Question count        : 1

Answer count          : 1

Authoritative count   : 0

Additional count      : 1

Question              : AAAA? topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org.

Answer                :

Name                : topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.

mcc300.3gppnetwork.org.

TTL                 : 1800

Class               : IN

Data Length         : 16

Type                : AAAA

Address             : 2001:5555:200:1000:201:201::

Additional            :

Name                : .

Ext-RCODE           : 0

EDNS Version        : 0

Class               : 4096

Data Length         : 0

Type                : OPT

UDPsize             : 4096

Corresponding Wireshark trace:

Frame 25: 151 bytes on wire (1208 bits), 151 bytes captured (1208 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: HSGW, Dst: DNS_Server

User Datagram Protocol, Src Port: 38819 (38819), Dst Port: domain (53)

Domain Name System (query)

[Response In: 26]

Transaction ID: 0xdaae

Flags: 0x0100 Standard query

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org: type NAPTR, class IN

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

Frame 26: 371 bytes on wire (2968 bits), 371 bytes captured (2968 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: DNS_Server, Dst: HSGW

User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 38819 (38819)

Domain Name System (response)

[Request In: 25]

[Time: 0.008125000 seconds]

Transaction ID: 0xdaae

Flags: 0x8580 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 2

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org: type NAPTR, class IN

Answers

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type NAPTR, class IN, order 100, preference 50000, flags a

Name: pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: NAPTR (Naming authority pointer)

Class: IN (0x0001)

Time to live: 30 minutes

Data length: 99

Order: 100

Preference: 50000

Flags length: 1

Flags: "a"

Service length: 21

Service: "x-3gpp-pgw:x-s2a-pmip"

Regex length: 0

Regex: ""

Replacement length: 70

Replacement: topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type NAPTR, class IN, order 100, preference 50000, flags a

Name: pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: NAPTR (Naming authority pointer)

Class: IN (0x0001)

Time to live: 30 minutes

Data length: 97

Order: 100

Preference: 50000

Flags length: 1

Flags: "a"

Service length: 19

Service: "x-3gpp-pgw:x-s5-gtp"

Regex length: 0

Regex: ""

Replacement length: 70

Replacement: topon.lb1.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.

mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

Frame 27: 161 bytes on wire (1288 bits), 161 bytes captured (1288 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: HSGW, Dst: DNS_Server

User Datagram Protocol, Src Port: 50002 (50002), Dst Port: domain (53)

Domain Name System (query)

[Response In: 28]

Transaction ID: 0x07b6

Flags: 0x0100 Standard query

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type AAAA, class IN

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

Frame 28: 189 bytes on wire (1512 bits), 189 bytes captured (1512 bits)

Linux cooked capture

Internet Protocol Version 6, Src: DNS_Server , Dst: HSGW

User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 50002 (50002)

Domain Name System (response)

[Request In: 27]

[Time: 0.007622000 seconds]

Transaction ID: 0x07b6

Flags: 0x8580 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 1

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type AAAA, class IN

Answers

topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org:

type AAAA, class IN, addr 2001:5555:200:1000:201:201::

Name: topon.lb2.pgw02.PHLA.sa002.so.node.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Type: AAAA (IPv6 address)

Class: IN (0x0001)

Time to live: 30 minutes

Data length: 16

Addr: 2001:5555:200:1000:201:201::

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (EDNS0 option)

UDP payload size: 4096

Higher bits in extended RCODE: 0x0

EDNS0 version: 0

Z: 0x0

Data length: 0

السجلات

تمت إضافة ميزة في الإصدار 12.2 حيث يؤدي وجود عدد كبير من أخطاء رفض الاتصال في غضون دقيقتين إلى تشغيل نسخة إحتياطية من عنوان IP تم تكوينه لعميل DNS في سيناريوهات انقطاع الاتصال. مثال على إدخال السجل:

[vpn 5795 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13773]

[context: Ingress, contextID: 4]  [software internal system syslog]

Ingress: Rebinding DNS-CLIENT as connection refused errors

(<# of failures>) occuring continously

مثال:

Jun  2 00:03:36 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec36.031]

[vpn 5450 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13680] [context: Ingress,

contextID: 4]  [software internal system syslog] Connection

refused for DNS query on QNAME:APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

and QTYPE:NAPTR....... Many more of these logs

Jun  2 00:05:35 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec35.058]

[vpn 5450 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13680]

[context: Ingress, contextID: 4]  [software internal system syslog]

Connection refused for DNS query on QNAME:APN1.apn.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

and QTYPE:NAPTR

Jun  2 00:05:35 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec35.058]

[vpn 5795 error] [1/0/30805 <vpnmgr:4> vpnmgr_msg.c:13773]

[context: Ingress, contextID: 4]  [software internal system syslog]

Ingress: Rebinding DNS-CLIENT as connection refused errors (3132) occuring continously

التقاط الحزمة

تمت ملاحظة بعض مشاكل DNS الصعبة حيث كان التقاط الحزمة ضروريا لتحديد ما تم إرساله واستقباله من خادم DNS. قد لا توفر الإحصائيات وبروتوكول المراقبة معلومات كافية.

- يتمتع الدعم الفني بالقدرة على التقاط حزم DNS باستخدام مرفق تفريغ TCP وقد يقترح هذا النهج كجزء من عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- يمكن أن تكون نقطة الالتقاط مهمة بناء على أي جدران حماية تتدخل ويمكن أن تتفاوض على إتصالات TCP/IP. قد تكون نقاط الالتقاط المتعددة ضرورية للعثور على السبب الرئيسي للمشكلة.

- أستخدم خيار قائمة متابعة تدفق TCP في Wireshark لتصفية إتصالات TCP معينة من أجل التنقل بسهولة أكبر في تدفقات TCP المتعددة في ملف كبير.

أستكشاف أخطاء DNS وإصلاحها فيما يتعلق بالتحكم في المكالمات

وكما ذكر سابقا، لا يعمل DNS من تلقاء نفسه ولكنه أداة تمكين أو مكون لتدفقات التحكم في المكالمات. على سبيل المثال، في حالة eHRPD، يتطلب DNS في نقطة الاستدعاء عندما يلزم تحديد PGW للاتصال به. إذا حدث عطل عند هذه النقطة في التدفق، فعندئذ تعكس الإحصائيات المناسبة للتحكم في المكالمات ذلك.

عرض إحصائيات hsgw-service

توقع زيادة العداد "لا يوجد PGW متوفر" إذا فشل DNS. نظرا لأن المكالمة ستفشل قبل محاولة تقديم طلب إلى PGW، فإن "show mag statistics" لن تقوم بالتقاط هذا (لن يتم ببساطة إرسال تحديثات ملزمة محسوبة لهذه الأحداث)

مثال:

[Ingress]HSGW> show hsgw statistics all

Monday June 02 00:49:06 UTC 2014

Total PDNs Rejected Reason:

No PGW Available:   9549866

[Ingress]HSGW> show hsgw statistics all

Monday June 02 00:49:16 UTC 2014

No PGW Available:   9554113

مشترك جهاز العرض

لاحظ أنه لا يتم التقاط حزم DNS نفسها في مشترك الشاشة. على الرغم من أنها تعمل أساسا من خلال نشاط مشترك فردي، إلا أنها تعمل بشكل مستقل عن مشترك محدد ويجب أن يتم حجزها بواسطة بروتوكول المراقبة كما تمت مناقشته مسبقا.

تظهر رسائل DNS InfrastructureControl مثل "لا يتوفر عنوان LMA ل APN <APN Name> في ملف تعريف المشترك، وفشل اتصال PDN" ويتم إرسال VSNCP Conf-Rej إلى المشترك مع "Error-Code(6)=No-PDN-GW-Available(3)".

مثال:

INBOUND>>>>  00:25:26:925 Eventid:25000(0) PPP Rx PDU (72) VSNCP 72:

Conf-Req(2), OUI=cf0002(3GPP2) , PDN-ID(1)=00, PDN-APN-Name(2)=\013APN1,

PDN-Type(3)=IPv4,IPv6(3), PDN-Address(4)=(Null), PCO(5)

{Protocol(0) = PPP(0),{IPCP

(1):  Conf-Req(1), Pri-DNS=0.0.0.0, Sec-DNS=0.0.0.0},IPv6-DNS-Address(2)=Req,IP-Address-

Allocation-via-NAS-Signaling(3),}, Attach-Type(7)=Initial(1),

IPv4-Default-Router-Address(8)=0.0.0.0, Address-Allocation-Cause(9)=Null(0)

***CONTROL*** 00:25:27:054 Eventid:11813

No LMA address available for APN

in subscriber profile, PDN connection  failed

Monday June 02 2014

<<<<OUTBOUND  00:25:27:054 Eventid:25001(0)

PPP Tx PDU (14)

VSNCP 14:          Conf-Req(1), OUI=cf0002(3GPP2) , PDN-ID(1)=00

Monday June 02 2014

<<<<OUTBOUND  00:25:27:054 Eventid:25001(0)

PPP Tx PDU (52)

VSNCP 52: Conf-Rej(2), OUI=cf0002(3GPP2) , PDN-ID(1)=00, PDN-APN-Name(2)=\013APN1,

PDN-Type(3)=IPv4,IPv6(3), PDN-Address(4)=(Null), PCO(5){Protocol(0)

= PPP(0),}, Attach-Type(7)=Initial(1), IPv4-Default-Router-Address(8)=0.0.0.0,

Address-Allocation-Cause(9)=Null(0), Error-Code(6)=No-PDN-GW-Available(3)

السجلات

ابحث عن أي سجلات أخطاء متعلقة بالتحكم في المكالمات.

مثال:

Jun  2 00:25:27 [10.142.250.226.171.216] evlogd: [local-60sec27.054]

[sessmgr 11813 error] [15/0/5827 <sessmgr:71> sessmgr_mag.c:3595]

[callid 14ec7ad1] [context: Ingress, contextID: 4]  [software internal

system protocol-log syslog] No LMA address available for APN

in

subscriber profile, PDN connection failed

معلومات ذات صلة

- دليل إدارة النظام ASR5000 - Cisco Systems

- المعيار RFC 5966

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems