المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

المقدمة

يغطي هذا المستند الخطوات المتضمنة في تكوين نقطة وصول 1850/2800/3800 (AP) في تجميع الارتباط (LAG) عبر منافذ إيثرنت وAUX. يمكن أن يكون بروتوكول مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المستخدم LACP أو وضع تشغيل.

لاحظ أنه اعتبارا من إصدار البرنامج 8.4، لا توجد وسيلة لتأمين منفذ الوصول في حالة إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (لا يوجد 802.1x ولا توجد مصادقة عنوان MAC).

المتطلبات الأساسية

- نقطة الوصول في الوضع المحلي (يتم دعم وضع FlexConnect بدءا من برنامج 8. 8 WLC حيث يستخدم موازنة أحمال التحميل من الخادم مزيجا من عنوان MAC العميل وطبقة الوجهة 4 منفذ UDP)

- يجب أن يدعم المحول موازنة الأحمال المستندة إلى الطبقة 4

- نقاط الوصول التي تدعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) هي: 3802،2802،1850

دعم سلسلة تحويل Cisco التالية مع نقاط الوصول:

· مادة حفازة 3850 / جميع الطرز (لا تدعم وضع CA)

· Catalyst 3650 / جميع الطرز (لا تدعم وضع CA)

· Catalyst 4500/SUP-8E

· مادة حفازة 6500/sup 720 أو أحدث

•Catalyst 9000 Series

· سلسلة Nexus

ملاحظة: لم يتم إختبار مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) مع محولات الطرف الثالث. تستخدم نقطة الوصول عنوان IP نفسه ولكن منفذ مصدر مختلف للقيام بالتوازن، لذلك يجب أن يكون المحول قادرا على إجراء موازنة الأحمال استنادا إلى معلومات منفذ UDP. للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) مع محول جهة خارجية، يرجى الرجوع إلى الخطأ CSCvf7787 .

ملاحظة:- لم يتم دعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) حتى الآن للوصول المجمع (CA). خطأ تحسين CSCvc20499 تم تقديمه لهذا الغرض.

المكونات المستخدمة

استعملت ل هذا تشكيل مثال 2802 ap. كان المحول المستخدم هو WS-C3650-48PQ الذي يشغل إصدار البرنامج 03.06.05E. وصل عدد نقاط الوصول إلى 2504 في 8.2.141.0

الرسم التخطيطي للشبكة

2802 AP-3650 مفتاح-2960 مفتاح-2504 WLC

ap ووحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في VLAN 1

ينتقل منفذ جيجابت من نقطة الوصول إلى منفذ المحول g1/0/10 وسيذهب المنفذ (AUX) إلى G1/0/9

التكوينات

الخطوة 1

ربطت فقط ال gig ميناء إلى المفتاح. شكلت المفتاح ميناء أن يذهب إلى ال ap gig ميناء i.gig 1/0/10 (في هذه الحالة)

واجهة GigabitEthernet1/0/10

الوصول إلى وضع Switchport

نهاية

الخطوة 2

بمجرد أن تقوم نقطة الوصول بالتسجيل إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، قم بتشغيل الأوامر التالية من سطر أوامر WLC.

config ap lag-mode support enable

(لن يؤدي ذلك إلى إعادة تمهيد نقاط الوصول التي تدعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG))

يمكن هذا الأمر دعم وضع تأخير نقطة الوصول بشكل عام على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). للتحقق من الحالة الحالية لدعم وضع مجموعة تجميع الارتباطات (AP) على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، قم بتشغيل الأمر "show ap lag-mode".

لتعطيل دعم وضع تأخير نقطة الوصول، أستخدم "config ap lag-mode support disable" (سيؤدي ذلك إلى إعادة تمهيد جميع نقاط الوصول التي تدعم مجموعة تجميع الارتباطات)

config ap lag-mode support enable <AP name>

(سيؤدي ذلك إلى إعادة تمهيد نقطة الوصول)

يمكن هذا الأمر دعم وضع التأخر على نقطة الوصول نفسها.

عندما تقوم بتمكين هذا الأمر، في الأمر "show ap config general <ap name>"، سترى أنه تم تغيير حالة تكوين تجمع AP إلى "enabled" من "disabled".

حالة تكوين AP LAG ..................... ممكن

لتعطيل وضع التأخر على نقطة الوصول، أستخدم "config ap lag-mode support disable <ap name>" (سيؤدي ذلك إلى إعادة تمهيد نقطة الوصول)

الخطوة 3

لموازنة الحمل على منافذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) إلى نقطة الوصول ووحدة التحكم، يجب أن يدعم المحول موازنة التحميل على منافذ مصدر ووجهة الطبقة 4 (L4). قم بتشغيل الأمر التالي من وضع المحول config.

port-channel load-balance src-dst-port

إن لا يشكل واحد L4 ميناء موازنة حمل (مثلا عندما يستعمل مفتاح نموذج أن لا يساند هذا سمة) بعد ذلك الميناء قناة بعد أن يظهر غير أن كل حركة مرور يمر من خلال ال نفسه ميناء. لن تتوفر سرعة واحدة على 2 غيغابت، ولكن سيكون هناك تكرار.

الخطوة 4

شكلت الآن كلا المفتاح ميناء (g1/0/10 و g1/0/9) في EtherChannel وأدخل ال AP aux ميناء داخل الآخر مفتاح ميناء أي g1/0/9. عند هذه النقطة، يكون لدينا كل من نقطة الوصول gig والمنفذ aux متصل بالمحول.

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport mode access

channel-group 1 mode active

end

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport mode access

channel-group 1 mode active

end

interface Port-channel1

switchport mode access

end

إن يريد أنت أن يستعمل أسلوب "ON" بدلا من LACP، استعملت أمر "channel-group 1 mode on" تحت المفتاح ميناء.

أي تغيير تكوين إضافي (النقل إلى خط الاتصال، وإضافة شبكات VLAN المدعومة) يجب القيام به من خلال واجهة قناة الاتصال من الآن فصاعدا.

ملاحظة هامة

يعد منفذ 3800 AP الأساسي قادرا على (حتى 5 جيجابت في الثانية) بينما يكون المنفذ (AUX) هو منفذ جيجابت قياسي. وهذا يعني أنه إذا قمت بإعداد LAG على محول قادر على التحويل من نوع mGig ونقطة الوصول من نوع 3802، فسيتم إيقاف قناة الاتصال من نوع portChannel مؤقتا بسبب الاختلاف في السرعات :

*Nov 21 20:37:04.987: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/39, changed state to down

*Nov 21 20:37:07.122: %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Te1/0/39 is not compatible with Te1/0/40 and will be suspended (speed of Te1/0/39 is 1000M, Te1/0/40 is 5000M)

يكمن الحل في تكوين السرعة 1000 على المنفذ الأساسي حتى يتم تشغيل كلا المنفذين بنفس سرعة جيجابت.

التحقق من الصحة

يمكن رؤية حالة تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) على وحدة التحكم ونقطة الوصول باستخدام الأوامر التالية على وحدة التحكم:

show ap lag-mode

دعم وضع مجموعة تجميع الارتباطات ................................ ممكن

show ap config general <ap-name>

حالة تكوين AP LAG ..................... ممكن

دعم مجموعة تجميع الارتباطات لنقطة الوصول .............................. نعم

إذا رأيت دعم تأخير البقاء ك "لا"، فقد يكون ذلك بسبب تمكين تشفير بيانات DTLS. لا يتم دعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) مع تشفير بيانات DTLS.

يمكن ملاحظة التشكيل الناجح للفارق بين نقطة الوصول والمحول باستخدام الأوامر التالية على المحول:

sh etherchannel summary

عدد مجموعات القنوات المستخدمة: 1

عدد المجمع: 1

منافذ بروتوكول القناة الميناء للمجموعة

—+—+—

1 Po1(SU) LACP GI1/0/9(P) GI1/0/10(P)

show lacp neighbors

جيران مجموعة القنوات 1

معلومات الشريك:

LACP ميناء admin ميناء

حالة رقم مفتاح عمر معرف التطوير لعلامات المنفذ

Gi1/0/9 SA 32768 00f2.8b26.90b0 14s 0x0 x300 0x1 0x3D

Gi1/0/10 SA 32768 00f2.8b26.90b0 0x0 0x300 0x0 0x3D

show lacp internal

مجموعة القنوات 1

LACP ميناء admin ميناء

حالة رقم مفتاح أولوية حالة علامات المنفذ

Gi1/0/9 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x10a 0x3D

Gi1/0/10 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x10b 0x3D