المحتويات

المقدمة

الجدول 1 - إصدارات البرامج مع دعم نقطة الوصول (AP) إلى المجال -B

ملاحظة خاصة بشأن AP802

المقدمة

بدءا من 1 مايو/أيار 2016، قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بفرض قيود على توزيع نقاط الدخول الجديدة إلى المجال "أ" في الولايات المتحدة.  تم إدخال مجال -ب جديد ليتوافق مع أحكام هيئة الاتصالات الفدرالية الجديدة.  أصدرت Cisco وحدات حفظ مخزون (SKU) جديدة لنقطة الوصول للمجال -B - يظهر الجدول التالي في أي إصدارات برامج -B دعم مجال يتم تقديمه.

لمزيد من المعلومات عن تغيير FCC، راجع New -B domain product Bulletin.

الجدول 1 - إصدارات البرامج مع دعم نقطة الوصول (AP) إلى المجال -B

سلسلة AP

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15. 3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

بولاريس

16.1.3

Polaris 16.2.2

بولاريس

16.3.1

AP-3700i/E

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/E

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/E

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/E

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/E

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

نقطة الوصول AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552 (IoT)

✓

✓

✓

✓

الطراز IW-3702

✓

✓

✓

AP803 (في IR829)

✓

✓

ASA55xx (AP702 مضمنة)

✓

✓

ملاحظة خاصة بشأن AP802

لا تتوفر نقطة الوصول AP802 (المضمنة في مختلف نماذج ISR من السلسلة 800) في موجهات الخدمات المتكاملة (ISR) من السلسلة -B مع -A SKU AP802s التي تم بيعها بعد 1 مايو 2016، متوافقة مع لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (ولا تدعم سوى النطاقات UNII-1 و UNII-3).