المحتويات

أسئلة عامة حول الأجهزة

نقاط الوصول (AP)

الهوائيات

جسور إيثرنت

الموجهات والمحولات المتكاملة اللاسلكية (ISRs)

أجهزة إدارة الشبكة اللاسلكية

وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLCs)

الكبلات

بطاقات مهايئ العميل

جسور مجموعة العمل (WGB)

معدات مصنعي المعدات الأصلية

معلومات ذات صلة

أسئلة عامة حول الأجهزة

س.  أين يمكنني تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة وبرامج التشغيل لأجهزة Cisco اللاسلكية؟

أ. تعمل أجهزة Cisco Aironet بشكل أفضل عندما تقوم بتحميل جميع المكونات باستخدام إصدار البرنامج الأكثر حالي. يمكنك تنزيل أحدث البرامج وبرامج التشغيل من التنزيلات - لاسلكي (يلزم توفر عقد الدعم). لأن هذا البرنامج قادر على التشفير القوي، يجب على Cisco جمع معلومات المستخدم منك قبل تنزيل البرنامج.

بموجب لوائح الامتثال لقوانين التصدير في الولايات المتحدة، يجب أن تكون مسجلا على موقع الويب Cisco.com من أجل تنزيل برامج لاسلكية. التسجيل مجاني.

س.  ما هي المكونات التي يمكن لمكونات Cisco Aironet الاقتران بها؟

ج.  لا يمكن لجميع أجهزة Aironet الاقتران بجميع الأنواع الأخرى لأجهزة Aironet. على سبيل المثال، لا يمكن لبطاقة مهايئ العميل تكوين اقتران لاسلكي بجسر مجموعة العمل (WGB). راجع مصفوفة اقتران أجهزة Cisco اللاسلكية للحصول على وصف كامل لإمكانيات الاقتران.

س.  ما هي منتجات Cisco Aironet التي تحتوي على اعتماد Wi-Fi؟

أ. أكمل الخطوات التالية لقائمة حالية بمنتجات Cisco اللاسلكية باستخدام اعتماد Wi-Fi:

1. اذهب إلى موقع Wi-Fi Allianceweb.

2. انقر على منتجات اعتماد Wi-Fi.

3. أختر Cisco Systems وانقر فوق إرسال في القائمة المنسدلة تصفية حسب الشركة.

q. هل يتم دعم شبكات VLAN على منتجات Cisco Aironet؟

a. VLANs ساندت على cisco Aironet نقاط الوصول (APs) والجسور اللاسلكية. لا تعمل شبكات VLAN عبر ال WGB3xx. حتى عند تكوين نقطة الوصول كشبكة WGB، فإنها لا تدعم شبكات VLAN. هو يستطيع فقط ربطت إلى بنية أساسية مجموعة معين (SSID) يربط إلى ال VLAN أهلي طبيعي. لا تدعم شبكات VLAN على منتجات محطة Aironet الأساسية.

ملاحظة: تعمل معدات Aironet بشكل أفضل عندما تقوم بتحميل جميع المكونات باستخدام أحدث إصدار من البرنامج. يمكنك تنزيل أحدث البرامج وبرامج التشغيل من التنزيلات - لاسلكي (يلزم توفر عقد الدعم).

أحلت هذا خطوة لمعلومة على كيف أن يشكل VLANs:

- AP 340/350 (VxWorks)-تكوين شبكات VLAN

- Bridge 350 (VxWorks)— تكوين شبكات VLAN (350 Series)

- نقاط الوصول والجسور مع برنامج Cisco IOS®—باستخدام شبكات VLAN مع المعدات اللاسلكية Cisco Aironet

س.  ما هي حساسية الاستقبال الخاصة بأجهزة الراديو Cisco Aironet؟

ج.  تتميز ورقة البيانات الخاصة بكل قائمة من قوائم المنتجات بالحساسية. ارجع إلى المنتجات اللاسلكية للعثور على ورقة البيانات. أختر النظام الأساسي المناسب، ثم أختر نشرة المنتج > أوراق البيانات.

تذكر ان قوة المرسل لا تؤثر في حساسية التلقي.

س.  لدي نقطة وصول Aironet (AP) اشتريتها لبلدي. هل هناك طريقة لتغيير أجهزة الراديو حتى أتمكن من إرسال نقطة الوصول هذه إلى دولة أخرى وجعلها تعمل؟

ج.  يتم تصنيع منتجات Aironet وتوزيعها وفقا للمجال التنظيمي الخاص بها. لا توجد طريقة لتغييرها. ارجع إلى بحث التوافق مع شبكة LAN اللاسلكية للاطلاع على المجال التنظيمي الذي تنتمي إليه نقطة الوصول (AP).

س.  إذا قمت بتشغيل الراديو دون توصيل الهوائي، هل يمكنك إتلاف الراديو؟

ج.  تحذر بعض الجهات المصنعة للمعدات اللاسلكية تحديدا من تشغيل أجهزة الإتصال اللاسلكية دون تركيب الهوائي. قد تؤدي العملية دون الهوائي إلى تلف جهاز الإرسال. ان معظم قطع معدات الراديو الهواة أو التجارية تحمل هذا التحذير لأن المعدات تعمل بقدرة ارسال اعلى بكثير. يؤدي الإخفاق في إستخدام هوائي مناسب أو حمل مناسب إلى حدوث نسبة موجة ثابتة (SWR) معكوسة يمكن أن تتلف مرحلة المكبر النهائي. مرحلة المكبر النهائية هذه هي مكبر الطاقة (PA).

بالنسبة لمعدات Cisco Aironet، يبلغ خرج طاقة جهاز الإرسال 100 مللي واط (mW) للفئة 350 و 30 مللي واط للفئة 340. والأضرار غير مرجحة، ولكنها ممكنة. إذا كنت بحاجة إلى تشغيل الأجهزة دون هوائي، فقم بخفض طاقة جهاز الإرسال إلى 1-5 مللي واط. كما يمكنك إستخدام حمل وهمي (موهن) يتراوح بين 50 و 52 أوم لتكون آمنا. توصيك Cisco دائما باستخدام الهوائيات المناسبة مع الأجهزة اللاسلكية. تحتوي بعض الأجهزة اللاسلكية على هوائيات مدمجة بينما تحتاج بعضها الآخر إلى هوائي خارجي. ارجع إلى الدليل المرجعي للهوائيات والملحقات Cisco Aironet و Catalyst للحصول على قائمة تفصيلية للهوائيات والملحقات التي تقدمها Cisco.

تحذير: لا تقم أبدا بتوصيل منفذ الهوائي لأحد الأجهزة مباشرة بمنفذ الهوائي الخاص بجهاز آخر. قد يؤدي هذا النوع من الاتصال إلى تلف الأجهزة.

نقاط الوصول (AP)

س.  ما هي الأنظمة الأساسية المختلفة لنقاط الوصول Cisco Aironet APs المتوفرة؟

ج.  هذه هي الأنظمة الأساسية المختلفة لنقاط الوصول Cisco Aironet APs المتاحة:

- السلسلة Cisco Aironet 1500 Series

- السلسلة Cisco Aironet 1300 Series

- Cisco Aironet 1240 AG Series

- السلسلة Aironet 1230 AG من Cisco

- السلسلة Cisco Aironet 1200 Series

- السلسلة Aironet 1130 AG من Cisco

- السلسلة Cisco Aironet 1100 Series

- السلسلة Cisco Aironet 1000 Series

س.  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول نقاط الوصول Cisco Aironet APs؟

أ. راجع نقاط الوصول اللاسلكية من Cisco للحصول على معلومات حول نقاط الوصول Cisco Aironet APs.

س.  ما هي نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs)؟ كيف يختلفون عن نقاط الوصول Cisco Aironet الأخرى؟

أ. نقاط الوصول في الوضع Lightweight هي جزء من بنية الشبكة اللاسلكية الموحدة من Cisco. نقاط الوصول في الوضع Lightweight هي نقطة وصول مصممة للاتصال بوحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLAN) (WLC). لا يمكن أن تعمل نقطة الوصول في الوضع Lightweight بشكل مستقل عن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). توفر نقطة الوصول في الوضع Lightweight دعم النطاق المزدوج لمنفذ IEEE 802. 11a و 802. 11b و 802. 11g. كما توفر نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) إمكانية المراقبة اللاسلكية في آن واحد لإتاحة إمكانية إدارة التردد اللاسلكي (RF) بشكل ديناميكي وفي الوقت الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، تتعامل نقاط الوصول في الوضع Lightweight من السلسلة Cisco Aironet 1000 Series مع الوظائف الحساسة للوقت، مثل تشفير الطبقة 2، التي تمكن شبكات WLAN من Cisco من دعم تطبيقات الصوت والفيديو والبيانات بشكل آمن.

بخلاف آخر cisco Aironet APs (مستقل APs)، ال{upper}lap يعمل بالاقتران مع ال WLC. يدير عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) تكوينات نقطة الوصول والبرامج الثابتة.

س.  ما هي نقطة الوصول عن بعد (REAP)؟

أ. يتيح وضع REAP لنقطة الوصول في الوضع Lightweight أن تقبع عبر رابط شبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN) مع الاستمرار في القدرة على الاتصال بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، كما يوفر وظائف نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) العادية. لا يتم دعم وضع REAP إلا في نقاط الوصول في الوضع 1030. وسوف يتم تضمين هذه الوظيفة في مجموعة أوسع من نقاط الوصول في الوضع Lightweight في المستقبل. ارجع إلى نقطة الوصول عن بعد (REAP) مع نقاط الوصول في الوضع Lightweight ووحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLCs) مثال تكوين للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تكوين وظائف وضع REAP.

س.  ما هي نقاط الوصول إلى الشبكة المعشقة؟

ج.  نقطة الوصول من السلسلة Cisco Aironet 1500 Series المعشقة عبارة عن نظام أساسي مزدوج للراديو يدمج وصول عميل Wi-Fi والنقل اللاسلكي في حاوية خارجية وعرة. يستخدم هذا المهايئ لإنشاء شبكات لاسلكية خارجية على نطاق واسع ولتوفير الوصول إلى أي عميل متوافق مع Wi-Fi. يمكن نشر الفئة 1500 في أي مكان طالما توفرت الطاقة لأنها تستخدم جهازا لاسلكيا منفصلا لنقل البيانات عبر الشبكة اللاسلكية. تستخدم السلسلة 1500 خوارزمية توجيه لاسلكية ذكية لإنشاء شبكة شبكة مع نقاط وصول أخرى من السلسلة 1500 Series Mesh APs. تقوم الشبكة اللاسلكية بتنظيم نفسها وإجراء عمليات التشفي الذاتي لتوفير الأداء الأمثل والمحافظة عليه في مواجهة أية شبكة متغيرة والظروف البيئية.

س.  أين يمكنني العثور على معلومات حول خيارات الطاقة المتوفرة لنقاط الوصول Cisco Aironet APs والجسور؟

a. راجع خيارات طاقة منتج وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) و Cisco Aironet. يناقش هذا المستند خيارات الطاقة المتاحة على الطرز المختلفة لأجهزة Cisco اللاسلكية.

س.  أود شراء نقاط وصول Cisco Aironet لتنفيذ شبكة WLAN الجديدة. أود أن أعرف الميزات المدعومة وفوائد كل نقطة وصول قبل الشراء. أين يمكنني العثور على هذه المعلومات؟

ج.  وتناقش صحائف البيانات لنقاط الوصول مختلف المزايا والفوائد التي تدعمها نقاط الوصول. أحلت هذا خطوة ل المعطيات ورقة ل المختلف ap نموذج:

- السلسلة Cisco Aironet 1500 Series

- السلسلة Cisco Aironet 1300 Series

- Cisco Aironet 1240 AG Series

- السلسلة Aironet 1230 AG من Cisco

- السلسلة Cisco Aironet 1200 Series

- السلسلة Aironet 1130 AG من Cisco

- السلسلة Cisco Aironet 1100 Series

- السلسلة Cisco Aironet 1000 Series

q. هل نقاط الوصول من السلسلة Cisco Aironet 1500 Series Mesh APs قابلة للتشغيل البيني مع نقاط الوصول الأخرى من Cisco Aironet APs؟ ما هي أجهزة Cisco المتوافقة مع نقاط الوصول في الشبكة العنكبوتية؟

أ. لا. تستند السلسلة Cisco Aironet 1500 إلى بروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP) ولا تعمل مع الجسور أو نقاط الوصول اللاسلكية Cisco Aironet المستندة إلى برنامج Cisco IOS Software الموجودة. ومع ذلك، فإنه يتعامل مع جميع نقاط الوصول المستندة إلى LWAPP ووحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س.  ما هي الفوائد عند إستخدام نقاط الوصول من السلسلة Cisco Aironet 1500 Series APs؟

ج.  توفر Cisco Aironet 1500 Series وصولا لاسلكيا للعملاء المتوافقين مع Wi-Fi عبر منطقة كبيرة على نطاق حضري. يمكن تركيب نقاط الوصول للشبكة العنكبوتية في أي مكان تتوفر فيه الطاقة. تتصل العقد عبر حركة مرور البيانات اللاسلكية إلى التوجيه بين العملاء والشبكة السلكية. وهذه هي الفوائد الرئيسية لسلسلة 1500:

- حل منخفض التكلفة

- طراز يتسم بسهولة الاستخدام والإدارة

- حل آمن

- الأداء وقابلية التطوير

س.  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول نقاط الوصول من الشبكة العنكبوتية Cisco Aironet 1500 Series؟

a. راجع Cisco Aironet 1500 Series Q&a للحصول على مزيد من المعلومات حول نقاط الوصول من الشبكة العنكبوتية Cisco 1500 Series Mesh APs.

س.  ما هي أنظمة نقاط الوصول الأساسية التي تعتبر نقاط وصول (AP) داخلية قوية؟

ج.  يتم إعتبار نقاط الوصول Cisco Aironet 1240AG و 1230AG و 1200 APs كنقاط وصول قوية داخلية.

س.  ما هي أنظمة AP الأساسية التي يمكن إستخدامها كنقاط وصول داخلية؟

ج.  يتم إعتبار نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAP) من السلسلة Cisco Aironet 1130AG Series و Aironet 1100 Series و Aironet 1000 Series.

س.  ما هي نماذج نقطة الوصول التي يمكنها تشغيل بروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP)؟

ج.  يمكن لأنظمة AP الأساسية هذه تشغيل LWAPP:

- السلسلة Cisco Aironet 1500 Series

- Cisco Aironet 1240 AG Series

- السلسلة Aironet 1230 AG من Cisco

- السلسلة Cisco Aironet 1200 Series

- السلسلة Aironet 1130 AG من Cisco

- السلسلة Cisco Aironet 1000 Series

ملاحظة: يمكن طلب نقاط الوصول المدرجة في Cisco Aironet APs مع برنامج Cisco IOS للعمل كنقطة وصول مستقلة أو مع LWAPP. يقرر رقم الجزء ما إذا كانت نقطة الوصول هي نقطة وصول تستند إلى IOS أو نقطة وصول تستند إلى LWAPP. على سبيل المثال، AIR-AP1242AG-A-K9 هي نقطة وصول تستند إلى IOS، في حين أن AIR-LAP1242AG-P-K9 هي نقطة وصول تستند إلى LWAPP. نقاط الوصول من السلسلة 1000 Series و 1500 Series APs هي إستثناء من هذه المعايير. تدعم جميع نقاط الوصول من السلسلة 1000 Series و 1500 Series AP LWAPP فقط.

س.  ما هو الفرق بين نقطة الوصول وجسر إيثرنت؟

أ. تعمل نقطة الوصول كنقطة توصيل بين الشبكات اللاسلكية والشبكات السلكية أو كنقطة مركزية لشبكة لاسلكية مستقلة. تسمح نقاط الوصول للعملاء اللاسلكي بالوصول إلى شبكات LAN السلكية. في حالة التثبيت على نطاق واسع، يمكن للمستخدمين اللاسلكيين داخل نطاق الراديو لنقطة الوصول التجول في منشأة ما مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الشبكة بسلاسة تامة ودون انقطاع.

توصل جسور إيثرنت شبكات LAN السلكية. تقوم جسور الإيثرنت بتوصيل أحد الأجزاء على الشبكة المحلية (LAN) بجزء آخر في نفس المبنى أو عبر المدينة. لا تقوم نقاط الوصول (AP) بتوصيل المقاطع السلكية.

ملاحظة: يمكنك تعديل الجسور لتكون بمثابة نقاط وصول. انظر السؤال هل يمكنك إستخدام جسر لاسلكي كنقطة وصول؟ في هذا المستند.

س.  ماذا يمكنك أن تفعل إذا اشتريت PC Memory Card International Association (PCMCIA) أو PCI Card جديد ولم يتم التسجيل إلى نقاط الوصول (APs) اللاحقة؟

ج.  نظرا للتغييرات التي طرأت على نظام نقل بيانات التردد اللاسلكي (RF)، قد يكون من الضروري ترقية البرنامج الثابت لنقطة الوصول. إذا لزم الأمر، ارجع إلى التنزيلات - لاسلكي (يلزم وجود عقد دعم) لتحديد ما إذا كانت هناك ترقية لمنتجك.

س.  إلى أي مدى يجب أن تكون نقطة الوصول قريبة من نقطة وصول أخرى حتى يحدث إستخدام نقطة الوصول كمكرر؟

ج.  تقوم كل نقطة وصول بإنشاء خلية راديو. عند إستخدام نقاط وصول متعددة لتوسيع نطاق التغطية، قم بتوصيل نقاط الوصول بالشبكة المحلية مع تداخل بسيط لكل خلية. أبق الخلايا بعيدة بما يكفي بحيث لا تسمع نقاط الوصول (AP) الأخرى وتتنافس على موجات الهواء. يمكن أن تحدث تصادمات حزم الراديو وانخفاضات في الخرج إذا كان هناك تداخل كبير جدا.

عندما يتم تكوين نقطة وصول واحدة أو أكثر على هيئة مكرر، بدلا من تداخل بسيط للخلايا، فإنه يلزم أن تكون نقطة التكرار 50 بالمائة تقريبا من مسافة الخلية. بما أن مكرر الذاكرة ليس لديه اتصال بالعمود الفقاري السلكي، فيجب أن يكون مكرر الذاكرة ضمن مدى لاسلكي لنقطة وصول أخرى على الشبكة المحلية السلكية. يعني هذا المتطلب أنه يجب عليك وضع نقاط الوصول في وضع أقرب لبعضها البعض. يجب أن تكون نقطة الوصول (AP) الخاصة بمكرر الإرسال ضمن نطاق لاسلكي مقبول من نقطة الوصول (AP) السلكية أو الجذر.

س.  متى تستخدم نقطة وصول كمكرر؟

ج.  عادة ما تستخدم نقاط الوصول (AP) لإعادة الإرسال في البيئات التي يكون فيها تشغيل اتصال إيثرنت غير عملي. الأمثلة تتضمن:

- متجر تجاري مزود بمتجر لتصليح السيارات أو مركز للحدائق في موقف السيارات، حيث يكون تشغيل شبكة إيثرنت غير عملي.

- مواقع تاريخية ومبان أخرى لا يسمح فيها ببناء الكابلات.

- مساحات كبيرة مفتوحة يكون توصيلات الكابلات فيها غير مرغوب.

- أستخدم أجهزة التكرار لخدمة أجهزة العميل التي لا تتطلب سعة معالجة عالية. توسع أجهزة التكرار مساحة التغطية للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لديك، ولكنها تعمل على تقليل الخرج بشكل كبير.

- أستخدم أجهزة التكرار عندما تكون معظم أجهزة العميل، إن لم تكن كلها، المرتبطة بأجهزة التكرار هي عملاء Cisco Aironet. تواجه الأجهزة العميلة من غير أجهزة Cisco أحيانا صعوبة في الاتصال بنقاط الوصول (APs) المكررة.

س.  هل تقوم نقطة الوصول بمسح الترددات فقط عندما تقوم بتشغيل نقطة الوصول للمرة الأولى؟

A. نعم، نقاط الوصول (AP) تأخذ عينات من جميع الترددات عند تشغيل نقطة الوصول أولا. تقوم نقطة الوصول بالتردد مع أقل نشاط بعد الاختبار الذاتي لتشغيل الطاقة (POST) أو إعادة التشغيل. خفة التردد لا تعفيك من مسؤولية تنسيق القناة. مرونة التردد هي ببساطة ميزة تجعل التنفيذ بأقل تداخل أسهل للمستخدمين الجدد على شبكات LAN اللاسلكية (WLANs).

ملاحظة: في المنشآت التي تحتوي على أكثر من نقطة وصول، لا تسمح لكل جهاز بالبحث بشكل منفصل عن الذبذبات الأقل أزدحاما. وتحتاج بيئة التردد اللاسلكي إلى إدارة وفقا للتقرير المقدم من مساح مواقع مؤهل.

س.  لماذا لا يوجد كثير معلومة على ال cisco Aironet AP 4800، طراز رقم AP4822B؟ هل هناك توقف للنموذج؟ هل هذه الوحدة علامة تجارية سابقة ل Cisco؟

ج.  ال AP4800B هو نفس الجهاز مثل ال AP340. يمكنك تنزيل أحدث 340 رمز على النموذج والعملية طبيعية. توجد لاحقا 4800 وحدة بدون B في رقم النموذج. لا يمكنك إستخدام برنامج 340 على هذه الوحدات، على الرغم من أن هذه الوحدات اللاحقة لا تزال تعمل.

الهوائيات

س.  ما هو دور الهوائي في شبكة محلية لاسلكية (WLAN)؟

ألف - الهوائي هو جهاز يستخدم لإرسال الإشارات أو استقبالها. تحول الهوائيات الطاقة الكهربائية إلى موجات تردد لاسلكي (RF) عند إرسالها، أو موجات تردد الراديو (RF) إلى طاقة كهربائية عندما تستلم. يتم تحديد حجم وشكل الهوائيات في المقام الأول تبعا لتردد الإشارة التي صممت لاستقبالها. يكون الهوائي ذو الكسب العالي شديد التركيز، في حين يستقبل الهوائي ذو الكسب المنخفض أو ينتقل عبر زاوية واسعة. يزود الهوائي النظام اللاسلكي بثلاث خصائص أساسية هي: التربح والاتجاه والاستقطاب.

س.  ما هي أنواع الهوائيات المختلفة التي يمكن إستخدامها في شبكة محلية لاسلكية (WLAN)؟

ج.  بشكل عام فإن أي هوائي يندرج تحت هذه الفئات:

- متعدد الاتجاهات

- أتجاهي

تقدم Cisco العديد من أنماط الهوائيات المختلفة للاستخدام مع كل من نقاط الوصول (AP) والجسور في خط المنتجات بسرعة 2.4 جيجاهرتز، بالإضافة إلى جسر BR1400 بسرعة 5 جيجاهرتز. يتم اعتماد كل هوائي معروض للبيع من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية FCC. يوفر كل نوع من الهوائيات إمكانات تغطية مختلفة. ارجع إلى الدليل المرجعي للهوائيات والملحقات Cisco Aironet و Catalyst للحصول على معلومات حول أنواع الهوائيات والملحقات المختلفة التي تقدمها Cisco كجزء من حل Cisco WLAN.

س. هل تصادق هوائيات Cisco Aironet على FCC؟

أ. نعم، جميع الهوائيات Cisco Aironet معتمدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

س.  ما هو الهوائي متعدد الإتجاهات؟ في مجموعة الهوائي من Cisco، ما هي الهوائيات التي توفر تغطية لجميع الاتجاهات؟

ألف - صمم هوائي متعدد الاتجاهات لتوفير نمط إشعاعي يبلغ 360 درجة. يستخدم هذا النوع من الهوائي عندما يتطلب الأمر تغطية الهوائي في جميع الاتجاهات. يعتبر البط المطاطي القياسي ثنائي الإتجاه 2. 14 ديسيبل من أحد أنماطه الهوائيات متعددة الإتجاهات.

س.  ما هي الهوائيات الاتجاهية؟

أ. الهوائيات الموجهة تأتي بعدة أشكال وأنماط. لا يوفر الهوائي أي طاقة إضافية على الإشارة. فهو ببساطة يعيد توجيه الطاقة التي يتلقاها من جهاز الإرسال. عندما يقوم الهوائي بإعادة توجيه هذه الطاقة، فإن ذلك يؤدي إلى توفير المزيد من الطاقة في إتجاه واحد وطاقة أقل في جميع الاتجاهات الأخرى. كلما زاد ربح الهوائي الاتجاهي، تنخفض زاوية الإشعاع عادة. وهذا يوفر مسافة تغطية أكبر مع زاوية تغطية مخففة. تتضمن الهوائيات الموجهة هوائيات الياغي وهوائيات الرقعة وأطباق قطع مكافئة. للأطباق البربالية مسار طاقة لتردد الراديو (RF) ضيق جدا. يجب أن يكون المثبت دقيقا في كيفية توجيه هذه الأهداف إلى بعضها البعض.

س.  هل يمكنك وضع هوائي خارجي على عميل عالمي؟

أ. نعم، يمكنك تنفيذ هذا الوضع. يتوفر تجميع كبل يعمل على تحويل موصل الإصدار الفرعي للقطبية العكسية (SMA) الموجود في الجزء الخلفي من العميل العالمي إلى نفس الموصل الذي تستخدمه نقاط الوصول (AP) من Cisco Aironet وجسور مجموعة العمل (WGBs).

س.  ما هي إستخدامات الهوائيات المتنوعة؟

ألف - تستخدم نظم هوائيات التنوع للتغلب على ظاهرة تعرف باسم التشوه المتعدد المسارات. يستخدم هوائيين متطابقين يوجدان على بعد مسافة صغيرة. وهذا يوفر تغطية لنفس المنطقة المادية. راجع تعدد المسارات والتنوع للحصول على مزيد من المعلومات حول التشوه متعدد المسارات واستخدام الهوائيات المتنوعة.

جسور إيثرنت

س.  ما هي الأنظمة الأساسية المختلفة للجسور اللاسلكية التي يقدمها حل Cisco اللاسلكي؟

ج.  هذه هي الأنظمة الأساسية المختلفة لجسور Cisco Aironet اللاسلكية:

- السلسلة Cisco Aironet 1400 Series

- السلسلة Cisco Aironet 1300 Series

- السلسلة Cisco 350 Series

- Cisco 340 Series

لقد وصلت الجسور من السلسلة Cisco 350 Series والجسور من السلسلة 340 إلى نهاية البيع وهي غير متوفرة.

س.  ما هو الفرق بين جسر إيثرنت وجسر مجموعة عمل (WGB)؟

أ. توصل جسور الإيثرنت شبكات LAN السلكية. تقوم جسور الإيثرنت بتوصيل أحد الأجزاء على الشبكة المحلية (LAN) بجزء آخر في نفس المبنى أو عبر المدينة. يمكن لمحطات العمل الموجودة على كل شبكة LAN البعيدة الاتصال ببعضها البعض كما لو كانت محطات العمل على شبكة LAN المادية نفسها. يمكن أن يعمل الجسر أيضا كنقطة وصول راديو (AP). في هذه الحالة، يوفر الجسر إتصالات بيانات لاسلكية شفافة في أي من هذه:

- بين الشبكة المحلية السلكية والأجهزة الثابتة أو المحمولة أو المحمولة - تحتوي الأجهزة على محول لاسلكي وتشغل نفس التعديل.

- داخل شبكة الراديو

WGBs هي وحدات صغيرة مستقلة توفر إتصالات البنية الأساسية اللاسلكية للأجهزة مع تمكين شبكة إيثرنت. يتصل الجهاز المتصل بشبكة WGB بالبنية الأساسية للشبكة من خلال نقاط الوصول Cisco Aironet APs. تتصل شبكة WGB بموزع من خلال منفذ إيثرنت قياسي باستخدام موصل 10BASE-T. يمكنك توصيل ما يصل إلى ثمانية أجهزة عميلة عبر السلك إلى الصرة. إن WGB لا تتصل إلا بهذه:

- نقاط الوصول Aironet APs

- جسور Aironet مع التكوين للعمل في وضع نقطة الوصول (AP)

- محطات Aironet الأساسية ذات التكوين المطلوب تشغيلها في وضع نقطة الوصول (AP)

يتعذر على WGBs الاقتران ب WGBs الأخرى أو العملاء اللاسلكيين أو الأجهزة التي يقوم بائعون آخرون بتصنيعها.

س.  هل يمكنك إستخدام جسر لاسلكي كنقطة وصول (AP)؟

ألف - نعم، يمكن أن تصنع جسور لاسلكية تعمل كنقطة وصول. يحدد الدور في معلمة شبكة الراديو دور الجسر اللاسلكي.

- راجع الدور في شبكة الراديو للحصول على معلومات حول كيفية تكوين الدور في شبكة الراديو على الجسور اللاسلكية المستندة إلى VxWorks.

- راجع تكوين الدور في شبكة الراديو للحصول على معلومات حول تغيير دور الجسر اللاسلكي على نقاط الوصول (APs) المستندة إلى IOS.

ملاحظة: لا ينطبق هذا الخيار على WGB3xx. يتصرف WGB3xx كعميل لنقطة الوصول أو الجسر أو شبكة إيثرنت المحطة الأساسية (BSE) التي يرتبط بها WGB3xx.

س.  إذا قمت بإيقاف تشغيل "مجموعة تعريف خدمة البث" (SSID) على منتج جسر لاسلكي، هل تمنع العملية وصول مستخدمي IEEE 802. 11b المخادعين إلى الشبكة؟

ج.  إذا لم تكن تريد عملاء 802.11b على الجسر، أترك الدور الافتراضي في قيمة شبكة الراديو إلى وضع الجسر فقط. وهذا يسمح للجسور الأخرى فقط بالاتصال بالجهاز. إذا قمت بإيقاف تشغيل البث، فإنك تمنع تسجيل معظم المستخدمين بدون SSID. ومع ذلك، يمكن لبعض العملاء فحص SSIDs وعرضها. ويمكن للعميل بعد ذلك تغيير SSID وإعادة تعيينه. تذكر أن SSID ليس للأمان. ويعتبر SSID وسيلة للتحكم في الوصول فقط. أختر Configuration (تكوين) > Radio (راديو) > I802.11 لإيقاف تشغيل البث في منتجات VxWorks. انقر فوق علامة التبويب SSID Manager (إدارة) وقم بتعيين لا SSID لوضع الضيف لإيقاف تشغيل البث في المنتجات التي تستخدم برنامج Cisco IOS.

س.  ما هو الفرق بين الجسر الرئيسي والجسر غير الجذري؟

ج.  الوحدة الجذرية هي جسر Cisco Aironet الموجود في أعلى أو نقطة بداية بنية أساسية لاسلكية. وعادة ما يكون للجسر الجذري اتصال بالشبكة المحلية الأساسية السلكية. وتمر حركة مرور الراديو من شبكات LAN للجسور الأخرى عبر هذه الوحدة. لذلك، تحتوي الوحدة الجذر عادة على اتصال بالشبكة المحلية (LAN) التي تنشأ أو تستلم معظم حركة المرور.

في بعض الأحيان، يكون للجسر غير الجذري الاسم جسر بعيد أو مكرر. الجسر غير الجذري هو جسر يقوم بإنشاء اتصال بالجسر الرئيسي أو جسر آخر لإعادة الإرسال لإنشاء الشبكة المحلية (LAN) السلكية التي يتصل بها الجسر غير الجذري جزء من الشبكة المحلية (LAN) العابرة.

يقوم التكوين الافتراضي لجسور الإيثرنت بتكوين جسور الإيثرنت كجذر. يجب تغيير هذا التكوين الافتراضي إلى غير جذر لإنشاء إرتباط. أختر تكوين > لاسلكي > جذر > إيقاف تشغيل لضبط جسر على أنه غير جذر في VxWorks. انقر فوق علامة التبويب إعدادات لواجهة الراديو ثم قم بتغيير دور المحطة إلى غير الجذر لتعيين جسر على أنه غير جذر في برنامج Cisco IOS.

الموجهات والمحولات المتكاملة اللاسلكية (ISRs)

س.  ما هي الأجهزة التي تقع ضمن عائلة عناوين ISR اللاسلكية؟

ج.  هذه هي الأجهزة التي تقع ضمن فئة موجهات الخدمات المتكاملة (ISR) اللاسلكية:

- موجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) من Cisco 3800 Series

- سلسلة الموجهات اللاسلكية والمحمولة طراز 3200 من Cisco

- موجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) سلسلة Cisco 2800

- موجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) من Cisco 1800 Series

- الموجّهات من السلسلة 800 من Cisco

- الوحدة النمطية لوحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية Cisco Wireless LAN Controller Module

- الوحدة النمطية Cisco Catalyst 6500 Series Wireless Services Module (WiSM)

- الوحدة النمطية Cisco WLAN Services Module (WLSM)

س.  ما هي وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)؟

ج.  تتيح وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من Cisco للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMB) والمكاتب الفرعية للمؤسسات إمكانية نشر شبكات WLAN الآمنة وإدارتها بتكلفة منخفضة. توفر هذه الوحدة مستوى منقطع النظير من الأمان وقابلية التنقل وسهولة الاستخدام للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الحيوية للشركات، كما توفر أكثر الأنظمة اللاسلكية المتوفرة أمانا من فئة المؤسسات. وباعتبارها وحدة موجه الخدمات المدمجة (ISR) من Cisco، فإنها توفر سياسات أمان مركزية وإمكانات نظام منع التسلل اللاسلكي (IPS) وإدارة تردد الراديو (RF) الحائزة على أفضل الجوائز وجودة الخدمة (QoS) والتجوال الآمن السريع من المستوى الثالث للشبكات المحلية اللاسلكية (WLANs). تقوم وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من Cisco بإدارة ما يصل إلى ست نقاط وصول في الوضع Lightweight (LAPs) من Cisco Aironet ويتم دعمها على موجهات سلسلة 2800/3800 من Cisco ISRs و 3700 من Cisco.

س.  ما هي الفوائد عند إستخدام وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟

ج.  تقلل الوحدة النمطية لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من Cisco الحاجة إلى تكوين كل نقطة وصول (AP) وإدارتها ومراقبتها بشكل فردي. بالاقتران مع نقاط الوصول (LWAPP) من Cisco Aironet APs التي تدعم تقنية Lightweight ونظام التحكم اللاسلكي (WCS)، تعمل هذه الوحدة على تقليل تكاليف النشر والتشغيل إلى الحد الأدنى. ويتيح ذلك للشركات التي بها فريق تقنية معلومات محدود إمكانية نشر الشبكات اللاسلكية وإدارتها بسهولة عبر مئات المواقع البعيدة.

س.  ما هي موجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) التي تدعم وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)؟

ج.  يتم دعم الوحدة النمطية لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من Cisco على الأنظمة الأساسية للموجه التالية:

- موجهات Cisco 3725 و 3745

- موجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) طراز 2811 و 2821 و 2851 من Cisco

- موجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) طراز 3825 و 3845 من Cisco

ملاحظة: لا يدعم Cisco 2801 ISR الوحدة النمطية Cisco WLAN Controller.

س.  هل يمكن تثبيت وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) على فتحات EVM المتوفرة في موجهات الخدمات المدمجة (ISRs) طراز Cisco 2821 و Cisco 2851؟

ج.  الوحدة النمطية لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مدعومة فقط في فتحات الوحدة النمطية للشبكة. غير مدعوم في فتحات EVM المتاحة في موجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) من Cisco 2821 و Cisco 2851.

س.  كم عدد نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) التي يمكن لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التحكم في الوحدة النمطية وإدارتها؟

ج.  تتيح وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من Cisco لموجهات الخدمات المتكاملة (ISRs) وموجهات سلسلة Cisco 3700 إمكانية إدارة ما يصل إلى ست نقاط وصول في الوضع Lightweight (LAPs) للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). كما أنه يبسط نشر شبكات WLAN وإدارتها.

س.  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)؟

ج.  يزود هذا وثيقة كثير معلومة على cisco WLAN جهاز تحكم وحدة:

- دليل ميزة وحدة تحكم شبكة الشبكة اللاسلكية (WLAN) من Cisco

- وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) من Cisco طراز Q&A

س.  ما هي وحدة الخدمة اللاسلكية WiSM؟

ج.  يعمل Cisco WiSM بالاقتران مع نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) من السلسلة Cisco Aironet، ونظام التحكم اللاسلكي (WCS) من Cisco، وجهاز تحديد الموقع اللاسلكي من Cisco لتوفير حل لاسلكي آمن وموحد يدعم تطبيقات البيانات اللاسلكية والصوت والفيديو الحيوية للمهام. يستخدم Cisco WiSM فتحة واحدة في محول Catalyst 6500 Series Switch. توفر تقنية Cisco WiSM التحكم وقابلية التوسع والموثوقية التي يحتاج إليها مديرو تقنية المعلومات لإنشاء شبكات 802.11 اللاسلكية الآمنة والمزودة بالمؤسسات داخل المباني وخارجها. من خدمات الصوت والبيانات وتتبع الموقع وشبكات الشبكة اللاسلكية، تمكن Cisco WiSM المؤسسات من إنشاء سياسات تدعم التطبيقات المهمة للشركات وتنفيذها.

س.  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول وحدة الخدمات اللاسلكية (WiSM) من Cisco؟

a. راجع الوحدة النمطية Cisco Catalyst 6500 Series Wireless Services Module للحصول على مزيد من المعلومات حول Cisco WiSM.

س.  أين يمكنني العثور على معلومات حول تثبيت وتكوين وحدة Wireless Services Module (WiSM)؟

أ. راجع ملاحظة تكوين وتثبيت الوحدة النمطية Catalyst 6500 Series Switch Wireless Services للحصول على تعليمات التثبيت على وحدة WiSM النمطية. يناقش هذا المستند أيضا تكوين وحدة WiSM النمطية بالتفصيل.

س.  هل يمكن إستخدام وحدة Wireless Services Module (WiSM) مع نقاط الوصول (APs) المستقلة؟

ج.  تدعم وحدات تحكم Cisco WiSM بروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP) فقط. لذلك، فإنها تدعم فقط نقاط الوصول إلى LWAPP.

س.  كم عدد وحدات التحكم التي تحتوي عليها وحدة الخدمات اللاسلكية (WiSM)؟

ج.  تحتوي كل وحدة تحكم Cisco WiSM على وحدتي تحكم 4404. كل منها قادر على دعم 150 نقطة وصول.

أجهزة إدارة الشبكة اللاسلكية

س.  ما هي أجهزة إدارة الشبكة المختلفة المتاحة لإدارة شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)؟

أ. تقدم Cisco أجهزة إدارة الشبكة التالية:

- محرك حلول شبكة WLAN (WLSE) من CiscoWorks

- محرك حلول شبكة WLAN (WLSE) Express من CiscoWorks

- نظام التحكم اللاسلكي (WCS) من Cisco

- جهاز تحديد الموقع اللاسلكي من Cisco

س.  ما هو محرك حلول شبكة LAN اللاسلكية (WLSE)؟

a. CiscoWorks WLSE هو حل مركزي على مستوى الأنظمة لإدارة البنية الأساسية لشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ل Cisco Aironet بالكامل. تعمل ميزات التردد اللاسلكي المتقدم (RF) وإدارة الأجهزة التي تتسم بها شبكة WLSE من CiscoWorks على تبسيط التشغيل اليومي لشبكات WLAN. كما يساعد على ضمان سلاسة النشر وتعزيز الأمان وزيادة توفر الشبكة إلى الحد الأقصى، فضلا عن تقليل تكاليف النشر والتشغيل في نفس الوقت. يعد برنامج CiscoWorks WLSE مكونا أساسيا لحل نقطة الوصول (AP) المستقلة للشبكة اللاسلكية القائمة على بنية (SWAN) من Cisco.

س.  ما هو Cisco LAN Solution Engine (WLSE) Express؟

أ. CiscoWorks WLSE Express هو حل مدمج للإدارة والأمان يساعد على تبسيط وأتمتة نشر وأمن نقاط الوصول المستقلة Cisco Aironet. وهو يوفر حلا لعمليات نشر الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بالشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والمكاتب الفرعية للمؤسسات لما يصل إلى 100 نقطة وصول (AP) مستقلة طراز Cisco Aironet موجودة في موقع واحد أو مواقع متعددة. كما يوفر هذا النظام إمكانات شاملة لإدارة الهواء/التردد اللاسلكي والأجهزة من خلال طرق لتبسيط عملية النشر وتقليل تعقيدات التشغيل وتوفير إمكانية رؤية للمسؤولين في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). تعمل CiscoWorks WLSE Express على تقليل التكاليف والوقت اللازم لنشر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وإدارتها وأمنها عند أتمتة العديد من مهام التردد اللاسلكي (RF) وإدارة الأجهزة.

كما يوفر CiscoWorks WLSE Express خادم مصادقة وتفويض متكامل للمستخدم. وهذا يجعلها حلا مثاليا لعمليات النشر في المكاتب البعيدة والفرعية مع نطاق ترددي عريض محدود لشبكة WAN. كما يوفر هذا الحل إمكانية البقاء لسيناريوهات فشل شبكات WAN ويسمح للمستخدمين بالمصادقة محليا. وهو يدعم أنواع بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP) الشائعة بما في ذلك Cisco LEAP، و EAP المحمي (PEAP)، والمصادقة المرنة ل EAP عبر الاتصال النفقي الآمن (EAP-FAST)، وأمان طبقة النقل (EAP-TLS).

يدعم CiscoWorks WLSE Express ما يصل إلى 50 نقطة وصول (AP) مستقلة من Cisco Aironet و 500 حساب مستخدم AAA، مع ترقية ترخيص إختياري لدعم 100 نقطة وصول (AP) مستقلة من Cisco Aironet و 1000 حساب مستخدم AAA. ارجع إلى CiscoWorks WLSE Express 2.13 في خيارات الترقية ل 100 نقطة وصول.

س.  أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول محرك حلول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLSE) وتقنية WLSE Express؟

a. راجع CiscoWorks WLSE 2.13 للحصول على معلومات حول WLSE.

ارجع إلى CiscoWorks WLSE Express 2.13 للحصول على معلومات حول WLSE Express.

س.  ما هو نظام التحكم اللاسلكي (WCS)؟

a. Cisco WCS هو النظام الأساسي الرائد في الصناعة للتخطيط للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وتكوينها وإدارتها. وهو يوفر أساسا قويا يمكن على أساسه لمديري تقنية المعلومات تصميم شبكات Cisco اللاسلكية من موقع مركزي والتحكم فيها ومراقبتها. ويعمل هذا على تبسيط العمليات وتقليل إجمالي تكلفة الملكية. باستخدام نظام التحكم في الشبكة (WCS) من Cisco، يتمتع مسؤولو الشبكة بحل واحد لتوقع التردد اللاسلكي (RF) وتوفير السياسات وتحسين الشبكة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتتبع المستخدم ومراقبة الأمان وإدارة أنظمة الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). واجهات رسومية قوية تجعل نشر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وعملياتها بسيطة وموفرة للتكلفة. تجعل تقارير التوجيه والتحليل التفصيلية Cisco WCS أمرا حيويا لعمليات الشبكة المستمرة.

راجع Cisco WCS Q&A للحصول على مزيد من المعلومات.

س.  ما هو دور جهاز الموقع من Cisco في شبكة Cisco Wireless LAN (WLAN)؟

ج.  يعد جهاز تحديد الموقع اللاسلكي من Cisco أحد مكونات شبكة Cisco اللاسلكية الموحدة. إنه الحل الأول لتحديد موقع الصناعة الذي يقوم بتعقب آلاف الأجهزة طراز 802.11 في نفس الوقت داخل البنية الأساسية للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة. وهذا الأمر يضفي الفعالية الفائقة على حل موقع موفر للتكلفة وذي دقة عالية على التطبيقات الحيوية مثل تعقب الأصول فائق القيمة وإدارة تقنية المعلومات والأمان القائم على الموقع وإنفاذ سياسات الشركات. يوفر هذا الجهاز المبتكر القدرة على الاندماج بشكل محكم مع مجموعة متنوعة من شركاء التقنية والتطبيقات من خلال واجهة برمجة تطبيقات ثرية ومفتوحة (API). ولذلك، فإنه ييسر نشر التطبيقات التجارية الجديدة والهامة.

راجع Cisco Wireless Location Appliance Q&a للحصول على مزيد من المعلومات حول جهاز Cisco Wireless Location.

وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLCs)

س.  ما هي Cisco WLC؟

أ. تعد وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Cisco مثالية لعمليات نشر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بالمؤسسة ومزود الخدمة. توفر وحدات التحكم هذه وظائف الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على مستوى النظام، مثل إنشاء سياسات الأمان وإنفاذها ومنع التسلل وإدارة تردد الراديو (RF) وجودة الخدمة (QoS) وإمكانية التنقل. وهي تعمل بالتعاون مع نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) من Cisco ونظام التحكم اللاسلكي (WCS) من Cisco لتوفير إمكانات التحكم وقابلية التطوير والموثوقية التي يحتاج إليها مديرو تقنية المعلومات لإنشاء شبكات لاسلكية آمنة واسعة النطاق.

يتم دمج وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Cisco بسلاسة في شبكات المؤسسة ومزودي الخدمة الموجودة. يمكنهم الاتصال بنقاط الوصول في الوضع Cisco عبر أي بنية أساسية من الطبقة 2 (Ethernet) أو الطبقة 3 (IP) تستخدم بروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP). باستخدام وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) من Cisco، يمكن أتمتة وظائف التكوين والإدارة المهمة لشبكة WLAN بالكامل عبر جميع مواقع المؤسسات ومزودي الخدمة، من المكاتب الفرعية إلى المجمعات الخارجية. راجع Cisco WLAN Controllers Q&A للحصول على مزيد من المعلومات.

س.  كيف يختلف Cisco WLC عن وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)؟

ج.  على الرغم من أن وظائف ال Cisco WLC هي نفسها تلك من ال cisco WLAN جهاز تحكم، ال WLC جهاز منفصل بينما ال WLAN جهاز وحدة تحكم هي وحدة نمطية أن يذهب إلى موجهات ISR.

س.  ما هي الأنظمة الأساسية المختلفة لوحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) المتوفرة؟

- سلسلة وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) طراز 5500 من Cisco

- وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية Cisco 4400 Series WLAN Controllers

- سلسلة وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) طراز 2000 من Cisco

س.  كم عدد نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) التي يمكن أن تديرها وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs)؟

ج.  يعتمد هذا على نموذج Cisco WLC.

تدعم سلسلة Cisco 2000 ما يصل إلى ست نقاط وصول في الوضع Lightweight. وهذا يجعلها مثالية لمرافق المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، مثل المكاتب الفرعية.

تتوفر سلسلة Cisco 4400 في الطرز التالية:.

- 4402—يتضمن منفذين لشبكة جيجابت إيثرنت وتأتي في تكوينات تدعم نقاط الوصول في الوضع Lightweight من 12 و 25 و 50.

- 4404—يتضمن أربعة منافذ جيجابت إيثرنت ويدعم ما يصل إلى 100 نقطة وصول في الوضع Lightweight.

ملاحظة: يوفر الطراز 4402 فتحة توسعة واحدة، كما يوفر الطراز 4404 فتحتي توسعة يمكن إستخدامهما لإضافة وظائف محسنة. تدعم وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 4400 وحدة تزويد بالطاقة إحتياطية إختيارية لضمان أقصى توفر. هذه المجموعة الفريدة من الإمكانات تجعل نظام Cisco WLAN مناسبا بشكل فريد لعمليات نشر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) واسعة النطاق.

- تدعم سلسلة Cisco 5500 ما يصل إلى 250 نقطة وصول خفيفة الوزن.

الكبلات

س.  ما الكبل الذي تحتاج إلى إستخدامه لاتصال وحدة التحكم؟

ج.  في منتجات Cisco Aironet القديمة مع اتصال وحدة تحكم DB-9، أستخدم كبل توصيل وحدة تحكم DB-9 من الذكور/الإناث مباشرة لتوصيل وحدة التحكم. بالنسبة لمنتجات Aironet الأحدث المزودة باتصال وحدة تحكم RJ-45، أستخدم موصل RJ-45 إلى DB-9 وكابل إعادة توجيه. الموصل والكبل مماثلان للموصل والكبل الذي تستخدمه على موجهات ومحولات Cisco IOS. ارجع إلى دليل توصيل كبلات منافذ وحدة التحكم والمنافذ الطرفية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الكبلات والموصلات.

في برنامج طرفي مثل Microsoft Windows HyperTerminal، قم بتعيين الجلسة إلى:

- 9600 بود

- 8 وحدات بت بيانات

- بلا تماثل

- 1 بت توقف

- لا يوجد تحكم في التدفق

س.  ما هو الحد الأقصى لطول كبل الفئة 5 (10BASE-T)؟

ج.  وفقا لمواصفات EIA/TIA، يبلغ طول الكابل الأقصى 100 متر (328 قدما).

س.  ما هو الحد الأقصى للطول لكبل ThinNet متمحور (10BASE2)؟

ج.  وفقا لمواصفات EIA/TIA، يبلغ طول الكابل الأقصى 185 مترا (607 أقدام).

س.  ماذا لو احتجت إلى كبل هوائي أطول؟

ج.  يأتي كابل الهوائي Cisco Aironet بطول 20 و 50 و 75 و 100 قدم. ومع ذلك، تتصل الكابلات الأطول بمسافات أقصر.

س.  هل يمكنك إستخدام كبل من إنتاج جهة خارجية ووضع موصلات بحرية متشعبة (RP-TNC) معكوسة على هذه الكبلات؟

أ. نعم، يمكنك إجراء هذا التعديل. ومع ذلك، فلا تقم بالتعديل إلا إذا كنت تتمتع بالخبرة والقدرة التقنية لتوصيل موصلات التردد اللاسلكي (RF). وتعد موصلات التردد اللاسلكي أكثر أهمية من موصلات إيثرنت.

س.  ما هو الكبل الذي تحتاج إليه لعرض شاشات القوائم على نقطة الوصول (AP) أو جسر إيثرنت؟

أ. أستخدم كبل توصيل متناظر، ذكر DB-9 للنساء DB-9. قم بتوصيل السن رقم 1 بالسن رقم 1 والسن رقم 2 بالسن رقم 2، وتابع بهذه الطريقة. بعد توصيل الكبل، أستخدم برنامجا طرفيا، مثل Microsoft Windows HyperTerminal. قم بتعيين الوحدة الطرفية إلى 9600 بت في الثانية، 8 قواعد بيانات، بدون تماثل، إيقاف واحد.

ملاحظة: لا يعمل كبل مودم خال في هذه الحالة.

س.  متى تستخدم كبل توصيل؟

أ. أستخدم كبل توصيل عكسي لتوصيل جسرين وتشكيل مكرر. يمكنك أيضا إستخدام كبل توصيل عكسي لتوصيل جسر أو نقطة وصول (AP) مباشرة إلى محطة عمل بدون موزع. أستخدم كبل توصيل متناظر لتوصيل الجسر بموزع. هذه أجزاء من كبل توصيل:

1 -> 3

2 -> 6

3 -> 1

4 -> 4

5 -> 5

6 -> 2

7 -> 7

8 -> 8

س.  هل هناك وثيقة تشرح إجراء توصيل كبلات الهوائي؟

ج. نعم. ارجع إلى كبلات الهوائي للحصول على معلومات حول تركيب الهوائيات في منتجات Cisco Aironet.

بطاقات مهايئ العميل

س.  ما أنواع مهايئات عملاء Cisco Aironet المختلفة المتوفرة؟

أ. تقوم مهايئات عميل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) من Cisco Aironet بتوصيل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بسرعة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في الشبكات المتوافقة مع 802.11a أو 802.11b أو 802.11g. هذه طرز مهايئات عميلة متوفرة:

- مهايئ عميل شبكة WLAN من النوع 802.11a/b/g CardBus (CB21AG) من Cisco Aironet

- مهايئ عميل شبكة WLAN من النوع 802.11a/b/g PCI (PI21AG) من Cisco Aironet

- مهايئ عميل شبكة WLAN بسعة 5 جيجابايت وسرعة 54 ميجابايت في الثانية (CB20A) من Cisco Aironet

س.  ما هي طرازات مهايئات عملاء Cisco التي وصلت إلى نهاية البيع؟

ج.  وصلت محولات Cisco Wireless Client Adapters هذه إلى نهاية البيع وهي غير متوفرة:

- مهايئ عميل شبكة LAN اللاسلكية Cisco Aironet 350

- مهايئ بطاقة الكمبيوتر الشخصي اللاسلكي Cisco Aironet 340

- مهايئ PCI/LMC اللاسلكي Cisco Aironet 340

س. هل PC Memory Card International Association (PCMCIA) ونقاط الوصول (APs) المتصلة بالبطاقة متوافقة مع NetWare 5.1 Internetwork Packet Exchange (IPX) بالإضافة إلى TCP؟

أ. نعم، البطاقة و APs متوافقة. تشتمل البطاقة على برنامج تشغيل مواصفات واجهة برنامج تشغيل الشبكة (NDIS) 3، كما تدعم جميع بروتوكولات إيثرنت. وتتضمن بروتوكولات الإيثرنت التي تدعمها البطاقة واجهة المستخدم الموسعة (NetBEUI) لنظام الإدخال/الإخراج الأساسي للشبكة (NetBIOS) و IPX.

س.  هل يستطيع جهازا كمبيوتر الاتصال باستخدام بطاقات العميل اللاسلكي بدون نقطة وصول (AP)؟

A. نعم، يمكن لحاسوبين أن يتواصلا باستخدام بطاقات عميل لاسلكي بدون نقطة وصول. توصيل بطاقات PC في وضع الأقران. وهذه الخطوة تؤدي إلى القضاء على تفاعل النظير، ويصبح جهاز كمبيوتر واحد هو الجهاز الأساسي. ومع ذلك، فإن زيادة الطاقة تستغرق وقتا أطول لأن البطاقة تحاول تحديد موقع نقطة وصول.

س.  هل يمكنك مشاركة الإنترنت بين جهازي كمبيوتر؟

ج.  لا، لا يمكنك مشاركة الإنترنت. تحتاج إلى تثبيت برامج إضافية لمشاركة اتصال إنترنت.

س.  هل تدعم البطاقات اللاسلكية تكوين شبكة نظير إلى نظير؟

أ. تعمل البطاقات في شبكة نظير إلى نظير عند إستخدام أي من هذين الوضعين:

- وضع الأقران—أستخدم الأداة المساعدة لعميل Cisco Aironet لتكوين المحول على شبكة أقران. وعند التشغيل، ترسل البطاقة مسبارا يبحث عن بطاقة أخرى ليقترن بها. إذا لم تسمع البطاقة أي بطاقات أخرى، تصبح البطاقة البطاقة أساسية. كل بطاقة إضافية تستمع إلى الشركاء الأساسيين في وضع نظير إلى نظير. إذا كان العميل خارج نطاق الأساسي عند بدء التشغيل الأولي، يصبح العميل أيضا أساسيا. لا يتصل أي منهما بالآخر حتى إعادة تشغيل إحدى البطاقات.

- وضع البنية الأساسية (الافتراضي)- مع إستخدام نقطة وصول (AP) كشرطي حركة مرور، تتصل جميع البطاقات بنقطة الوصول أو سلسلة نقاط الوصول. ثم تتصل البطاقات ببعضها البعض باستخدام مشاركة النظير القياسية، مثل واجهة المستخدم الموسعة لنظام الإدخال/الإخراج الأساسي للشبكة (NetBIOS) (NetBEUI). يمكن للبطاقات أيضا الاتصال من خلال خادم.

س.  ما هي النقطة التي ينتقل عندها العملاء من نقطة وصول (AP) إلى نقطة وصول (AP) أخرى قريبة؟

ج.  يرتبط العميل بنقطة وصول جديدة مع توفر جميع هذه الشروط:

- تبلغ قوة الإشارة في نقطة الوصول الجديدة 50 بالمائة على الأقل.

- النسبة المئوية للوقت الذي يكون فيه جهاز الإرسال نشطا تقع ضمن 20 بالمائة من نقطة الوصول الحالية.

- عدد المستخدمين على نقطة الوصول الجديدة أقل بأربع مرات من عدد نقاط الوصول الحالية.

ومع ذلك، إذا كان أحد هذه الشروط صحيحا، فلن يتغير العميل، بغض النظر عن عدد المستخدمين الذين يتشاركون:

- إذا كانت قوة الإشارة لا تقل عن 50٪

- إذا كان الوقت الذي يكون فيه جهاز الإرسال قيد الاستخدام أكبر من 20 في المئة من نقطة الوصول الحالية

س.  ما الذي يمكنك القيام به إذا تعطل أو أقفل أو علق حاسوبك بسبب بطاقة ذاكرة الكمبيوتر لديك (PCMCIA)؟ ماذا يمكنك أن تفعل إذا لم يتعرف الكمبيوتر على البطاقة، أو أن البطاقة لا ترتبط بنقطة الوصول (AP)؟

أ. قم بتركيب السواقات المحدثة. وغالبا ما يحل التثبيت هذه المشاكل.

س.  ما هو برنامج الملحقات المتوافقة مع سيسكو لأجهزة عميل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)؟

ج.  يضمن برنامج الملحقات المتوافقة مع Cisco التوفر الواسع النطاق للأجهزة العميلة التي تكون قابلة للتشغيل البيني مع بنية Cisco WLAN الأساسية وتستفيد من إبتكارات Cisco لتعزيز الأمان والتنقل وجودة الخدمة وإدارة الشبكة. يتم بيع أجهزة العملاء المتوافقة مع Cisco ودعمها من قبل جهات التصنيع الخاصة بها، وليس Cisco. راجع أجهزة العملاء المتوافقة مع Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول منتجات Cisco المتوافقة.

جسور مجموعة العمل (WGB)

س.  ما هو دور WGB في شبكة محلية لاسلكية (WLAN)؟

أ. WGBs هي وحدات صغيرة مستقلة توفر إتصالات البنية التحتية اللاسلكية للأجهزة مع تمكين شبكة إيثرنت. يتصل الجهاز المتصل بشبكة WGB بالبنية الأساسية للشبكة من خلال نقاط الوصول (APs) Cisco Aironet. تتصل شبكة WGB بموزع من خلال منفذ إيثرنت قياسي باستخدام موصل 10BASE-T. يمكنك توصيل ما يصل إلى ثمانية أجهزة عميلة عبر السلك إلى الصرة. إن WGB لا تتصل إلا بهذه:

- نقاط الوصول Aironet APs

- جسور Aironet مع التكوين للعمل في وضع نقطة الوصول (AP)

- محطات Aironet الأساسية ذات التكوين المطلوب تشغيلها في وضع نقطة الوصول (AP)

يتعذر على WGBs الاقتران ب WGBs الأخرى أو العملاء اللاسلكيين أو الأجهزة التي يقوم بائعون آخرون بتصنيعها.

معدات مصنعي المعدات الأصلية

س.  هل يمكن لمنتجات Dell اللاسلكية التفاعل مع منتجات Cisco اللاسلكية؟

ج.  يمكن لمنتجات True Mobile Series طراز 4800 من Dell التفاعل مع أي منتج من Cisco Aironet. ومع ذلك، لا يمكن لمنتجات الفئة 4800LT من Dell التفاعل مع أي منتج من Aironet.

ملاحظة: ارجع إلى دعم عملاء Dell للحصول على مزيد من المعلومات.

س.  إن يستعمل أنت ال cisco Aironet AP4800-E إثرنيت منفذ نقطة (AP) وال pc4800 بطاقة PC4800 الرابطة الدولية لذاكرة PC)، كم بطاقة pc4800 يستطيع كل AP دعم محطة؟

ج.  تسجل نقطة الوصول Aironet AP4800-E Ethernet AP أكثر من 1000 بطاقة كمبيوتر. ومع ذلك، لا تعمل نقطة الوصول هذه بشكل صحيح عندما تكون جميع البطاقات قيد الاستخدام. تشترك بطاقات PCMCIA PC4800 المستخدمة في سعة معالجة فعلية تتراوح بين 3 ميجابايت و 6 ميجابايت. يعتمد عدد البطاقات التي يمكنها الاستفادة من سعة المعالجة بشكل فعال على مقدار سعة المعالجة التي تتطلبها كل بطاقة. يتوقف الاستخدام الفعال للإنتاجية أيضا على ما إذا كانت الطلبات تتم في نفس الوقت.

معلومات ذات صلة

- الدليل المرجعي للهوائيات والملحقات Cisco Aironet و Catalyst

- ملاحظة تكوين وتثبيت الوحدة النمطية Catalyst 6500 Series Switch Wireless Services Module

- دليل ميزة وحدة تحكم شبكة الشبكة اللاسلكية (WLAN) من Cisco

- امتدات Cisco المتوافقة

- المنتجات اللاسلكية

- التنزيلات - لاسلكي (يلزم عقد الدعم)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems