المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

تخطيط شبكة RLAN إلى منافذ شبكة AP المحلية

مثال WLC للتحويل المحلي لبيانات منفذ LAN على منفذ AP Ethernet

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل VLAN-to-Ethernet ميناء عملية تعيين على المحلي خارجي شبكة LAN من ال AP1810W ويزود عينة تشكيل ل يجسر الحركة مرور محليا في نقطة الوصول (AP) فضلا عن تحويل مركزي على ال لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بتكوين trunking و switchport لدعم نقاط الوصول وعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام خطوط الاتصال.

- معرفة أساسية باستخدام الواجهات الديناميكية وميزة شبكة LAN البعيدة (RLAN) على وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية الموحدة.

- ارجع إلى ورقة بيانات Cisco AP1810W للحصول على معلومات المنتج التفصيلية ودليل نشر Cisco 1810W للحصول على معلومات حول موضوع النشر الآخر.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية الموحدة من Cisco القادرة على دعم الإصدار 8.2.130.0* من الرمز

- نقطة الوصول اللاسلكية ل Cisco AP1810W

*يوصى بشدة بتثبيت TAC AireOS الموصى به عند إستخدام AP1810W

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

نقطة الوصول Cisco AP1810W مزدوجة النطاقات هي نقطة الوصول من الجيل التالي وتنجح في نقطة الوصول AP702W. فهو يجمع بين الإمكانات اللاسلكية لشبكة 802.11n/ac ومنافذ جيجابت إيثرنت الخارجية في تصميم صغير بهدف توفير حل لاسلكي وأسلاك في مناطق مثل غرف الإقامة والفنادق أو في أي مكان تفيد خيارات الاتصال اللاسلكي والاتصال السلكي المحلي. توفر الطابعة 1810w ثلاثة منافذ LAN، يوفر أحدها أيضا إمكانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

التكوين

ملاحظات:

- يختلف إجراء تنفيذ تعيينات منافذ شبكة LAN على AP1810W عن AP702w.  هذا الإجراء صالح فقط ل AP1810W ولا ينبغي الخلط بينه وبين AP702w.

- لا يدعم جسر حركة المرور المحلي للأجهزة المتصلة بمنافذ الشبكة المحلية (LAN) ل AP1810w الوضع المحلي.  إن شكلت ال AP181W يكون في أسلوب محلي، ال lan ميناء يحول معطيات مركزيا في ال WLC يؤسس على ال RLAN إلى مخرج قارن يخطط. يتم دعم الربط المحلي لبيانات منفذ شبكة LAN في نقطة الوصول إذا كانت نقطة الوصول في وضع FlexConnect، وتم تكوين شبكة RLAN باستخدام التحويل المحلي. رأيت cisco بق id CSCva56348- AP1810W دعم تحويل محلي من LAN ميناء في أسلوب محلي.

يتطلب تكوين تعيين المنفذ إلى شبكة VLAN على 1810W أولا تكوين شبكات RLAN على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). سيتم إستخدام إدخال RLAN على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لإنشاء تعريف منطقي سيتم تطبيقه على منافذ الإيثرنت في نقطة الوصول. يمكن تعيين كل منفذ شبكة محلية (LAN) بشكل فردي، على شبكات RLAN نفسها أو شبكات RLAN الفريدة. يمكن ربط حركة مرور الأجهزة المتصلة بمنافذ الشبكة المحلية (LAN) على نقطة الوصول (AP1810W) محليا في منفذ إيثرنت لنقاط الوصول (APs)، أو التبديل مركزيا على وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) - ستتم معالجة التحكم فيها على تكوين شبكة RLAN. سيتم تحويل جميع حركة مرور منفذ شبكة LAN لنقطة الوصول من الوضع المحلي AP1810WS مركزيا في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

كتذكير، ضمنت أن الشنطة تشكيل على ال ap switchport صحيح، وال VLANs مناسب عينت وسمحت. تحقق أيضا من صحة معلومات دعم شبكة VLAN الخاصة ب FlexConnect وتخطيط شبكة VLAN لنقاط الوصول FlexConnect قبل التكوين. إذا لم يكن دعم شبكة VLAN وتكوين شبكة VLAN الأصلية على نقطة الوصول صحيحين، فقد يؤدي ذلك إلى معالجة بيانات العميل بشكل غير صحيح.

تخطيط شبكة RLAN إلى منافذ شبكة AP المحلية

أتمت in order to خططت RLAN إلى ال AP lan ميناء، هذا steps:

1. خلقت RLAN مدخل على ال WLC.

2. أخترت ما إذا زبون حركة مرور على ال RLAN أن يحول مركزيا في WLC أو يكون جسرت محليا على ال ap إثرنيت ميناء.

3. إذا كانت حركة مرور البيانات الخاصة بمنفذ الشبكة المحلية (LAN) المحدد الذي سيتم تعيين شبكة RLAN له يجب أن تتحول محليا في نقطة الوصول، فقم بتمكين التحويل المحلي FlexConnect على شبكة RLAN وأمداد معرف شبكة VLAN.

4. إنشاء مجموعة نقاط وصول (AP).

5. أضف الطابعة 1810w إلى مجموعة نقاط الوصول.

6. إضافة شبكات RLAN التي يتم تعيينها إلى مجموعة نقاط الوصول.

7. قم بتكوين تعيين منفذ RLAN إلى LAN على مجموعة AP.

ملاحظة: إذا تم تمكين التحويل المحلي ل FlexConnect على الشبكة المحلية اللاسلكية (RLAN)، ولكن نقطة الوصول في الوضع المحلي، فستتحول بيانات منفذ شبكة محلية (LAN) مركزيا على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى الواجهة الديناميكية التي يتم تعيين RLAN عليها.

مثال WLC للتحويل المحلي لبيانات منفذ LAN على منفذ AP Ethernet

أكمل الخطوات التالية:

1. خلقت RLAN على ال WLC. طقطقة يطبق.

ملاحظة: يتم تمكين تصفية MAC بشكل افتراضي عند إنشاء شبكة RLAN جديدة. تأكد من تعطيلها إذا لم يتم إستخدامها.

2. طقطقت ما إن يخلق، RLAN. مكنت ال RLAN وطقطقت ال متقدم لسان.

3. حدد خانة الاختيار تحويل محلي ل FlexConnect. في حقل معرف شبكة VLAN أدخل معرف شبكة VLAN الذي سيقوم هذا RLAN بتعيين بيانات منفذ شبكة LAN محليا في نقطة الوصول. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

ملاحظة: إذا تم تمكين التحويل المحلي ل FlexConnect على الشبكة المحلية اللاسلكية (RLAN)، ولكن نقطة الوصول (AP) في الوضع المحلي، فستتحول بيانات منفذ شبكة محلية (LAN) مركزيا على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى الواجهة الديناميكية التي يتم تعيين شبكة RLAN عليها.

ملاحظة: إذا تم تمكين التحويل المحلي على شبكة RLAN، فسيتم دائما تعيين بيانات منفذ شبكة LAN على معرف شبكة VLAN المتوفر على علامة التبويب خيارات متقدمة.  إن شكلت AP-Enhanced FlexConnect VLAN دعم تخطيط يكون على ال AP، أو على FlexConnect مجموعة مستوى، ال VLAN id يشكل على ال RLAN دائما يأخذ أسبقية.  ومع ذلك - إذا تم تمكين تجاوز AAA على شبكة RLAN ويرسل RADIUS تخطيط VLAN محدد، فإن هذا الخيار سينال الأولوية على قيمة معرف شبكة VLAN الخاصة بشبكة RLAN.

4. قم بإنشاء مجموعة نقطة وصول وإضافة شبكة RLAN إلى المجموعة ضمن علامة التبويب شبكات WLAN. طقطقة يضيف ما إن يكون ال RLAN مناسب أضفت.

ملاحظة: تكوين مستوى نقطة الوصول لتعيين RLAN-Port غير مدعوم حاليا. مهما، ال gui يتلقى قسم أن يمكن/أعجزت الميناء على مستوى AP. ستتجاوز أي تغييرات هناك مستوى المجموعة، ويجب أن تترك عند الافتراضيات.

5. طقطقت ال ميناء/وحدة نمطية علامة تبويب من ال ap مجموعة.

6. قم بتعيين منفذ (منافذ) الشبكة المحلية (LAN) المطلوب إلى شبكة RLAN وانقر فوق تطبيق.

ملاحظات:

- بالنسبة لمنفذ الشبكة المحلية (LAN) رقم 1، يتم دعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ويمكن تمكينها أو تعطيلها.  لأي جهاز يحتاج إلى التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (على سبيل المثال، هاتف i)، أستخدم LAN1 وقم بتمكين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على مجموعة نقاط الوصول (AP).

- راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCva90690 - يسمح منفذ الشبكة المحلية (LAN) 1810W بحركة مرور الجهاز غير المصدق عليها في التحويل المحلي (ثابت في 8.2.130.0 وأعلى)

التحقق من الصحة

دخلت in order to دققت إن يعمل تحويل محلي، العرض ماك عنوان طاولة أمر حركي أن يفحص ال mac عنوان طاولة على ال ap مفتاح ودققت ال يربط زبون {upper}mac address يكون علمت على ال مناسب ميناء و VLAN.

إذا تم تحويل حركة مرور بيانات عميل منفذ شبكة LAN مركزيا عند تمكين التحويل المحلي على شبكة RLAN، فتحقق من صحة تكوين دعم شبكة VLAN المرنة وتكوينات تخطيط شبكة VLAN على نقطة الوصول.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.