المحتويات

المقدمة

بيان

المراجع

المقدمة

هذا المقال هو بيان من دعم مركز المساعدة التقنية ل Cisco لتوضيح شروط دعم هوائيات الطرف الثالث على نقاط وصول Cisco Aironet و Catalyst.

بيان

إذا أراد أحد العملاء/الشركاء إستخدام هوائيات ليست من إنتاج Cisco (جهة خارجية) مع أجهزة شبكة LAN اللاسلكية من Cisco، فعندئذ:

- يعود إليها (المثبت/المتكامل الخاص بها) ضمان توافق النظام مع جميع المتطلبات التنظيمية.

- لا يتحمل Cisco TAC مسؤولية أستكشاف أخطاء أداء التردد اللاسلكي وإصلاحها، وهذه هي مسؤولية العميل/الشريك ومثبت/مجمع البيانات الخاص به.

- يدعم Cisco TAC الأجهزة والبرامج الخاصة بنقاط الوصول من Cisco.

- إذا اعتقد العميل أن الأداء اللاسلكي لنقاط الوصول ليس ما يجب أن تكون عليه، وكان يرغب في دعم TAC، فيجب عليه إستبدال الهوائيات غير المدعومة من الطرف الثالث بهوائيات من Cisco التجارية، والتحقق من صحة الأداء

المراجع

بيان رسمي حول دعم Cisco لمكونات الطرف الثالث (التقنية العامة):

http://www.cisco.com/en/US/prod/prod_warranty09186a00800b5594.html

Third Party Components Support

When a customer reports a product fault or defect and Cisco believes the fault or defect can be traced to the use of third-party memory products, cables, GBIC's, filters, or other non-Cisco components by a customer or reseller, then, at Cisco's discretion, Cisco may withhold support under warranty or a Cisco support program such as SMART Net Total care™ service.

بيان رسمي حول عدم دعم Cisco لهوائيات الجهات الخارجية (من دليل تركيب الأجهزة لعام 1560):

Non-Cisco Antennas

Cisco does not support any third-party antennas. RF connectivity and compliance of third party antennas is the user’s responsibility. Cisco does not recommend any third-party antennas, and Cisco Technical Assistance Center will not be able to provide any support for third-party antennas. Cisco’s FCC Part 15 compliance is only guaranteed with Cisco antennas or antennas that are of the same design and gain as Cisco antennas.