المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين 1

تكوين شبكة نقطة الوصول (AP) الجذر السلكي

تكوين نقطة وصول الشبكة العنكبوتية (الخريطة)

نقطة الوصول التابعة — تكوين سلسلة متشعبة

التكوين 2

تكوين نقطة الوصول (AP) الجذر السلكية

تكوين نقطة الوصول (AP) للخريطة الأساسية

نقطة الوصول (AP) الأساسية والمحول البعيد موصولة بواسطة عنوان RAP المرؤوس.

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يسرد هذا المستند طريقتين لإعداد المحول 1532 بنجاح من خلال سلاسل متقاربة والسماح بجسر بيانات إيثرنت لمحول بعيد بالتدفق عبر الشبكة الأساسية.

المتطلبات الأساسية

وحدة التحكم التي تعمل بنظام 8.0.120.0 وما يصل إلى.

حد أدنى 2 1532 نقطة وصول خارجية (نقطة وصول). يمكنك إستخدام أي نموذج آخر لنقطة الوصول كجذر سلكي، ولكن من أجل ربط دايزي عليك إستخدام 2 من نقاط الوصول 1532، بالطبع.

قبل بدء أي من هذا التكوين، الرجاء التأكد من أن المحول البعيد غير متصل ب RAP(نقطة الوصول الجذر) التابعة حتى يتم إكمال التكوين على شبكة الشبكة العنكبوتية والتحقق من صحته. إذا لم تقم بذلك، فمن المحتمل بشكل كبير أن تقوم الشجرة المتفرعة بتنزيل شبكة الشبكة العنكبوتية المتصلة بموجز الوصول عن بعد (RAP) بالكامل. سيقوم بحظر منفذ محول نقطة الوصول (AP) الجذري وإفلات جميع الأطفال المتصلين به. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق مجموعة جديدة كاملة من المشاكل بسبب إعادة تقارب الشبكة المعشقة. مما قد يتسبب في انقطاع مطول والكثير من الإحباط.

المكونات المستخدمة

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية 2504

- 2702 ك "راب" سلكي

- من 2 1532 إلى سلسلة أقحوان

- محولان (يوجد 3750 محولا في مختبري)، مركز واحد، جهاز واحد عن بعد.

- شبكتي VLAN.

- 1107 أصلي وما تتصل نقطة الوصول بوحدة التحكم به.

- 12 هي شبكة VLAN عميلة سلكية بعيدة.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين 1

ابسط طريقة اولا.

مكنت VLAN شفاف على الجهاز تحكم. مع هذا يمكن هو يمر الأهلي طبيعي ويمرر أيضا ال VLAN بطاقة من البعيد جانب دون الحاجة إلى تعريفهم على ال rap/Map gig قارن. المزيد حول هذا في المثال التالي.

تكوين شبكة نقطة الوصول (AP) الجذر السلكي

تكوين نقطة وصول الشبكة العنكبوتية (الخريطة)

أول نقطة وصول شبكة من السلسلة المتشابكة. وهذا يعتبر أساس السلسلة. يستخدم جهاز الإرسال اللاسلكي الخاص به بسرعة 5 جيجاهرتز للتوصيل بشبكة راب السلكية. لاحظ أن التسلسل المتقطع ممكن على نقطة الوصول هذه.

نقطة الوصول التابعة — تكوين سلسلة متشعبة

نقطة وصول تابعة لسلسلة البيانات. لاحظ انه تم تكوينه كراب وليس خريطة. ستستخدم نقطة الوصول هذه منفذ POEin الخاص بها للاتصال بمنفذ LAN على نقطة الوصول للخريطة الأساسية. لاحظ أن سلسلة البيانات ممكنة على نقطة الوصول هذه. يتم إرسال حركة المرور من منفذ شبكة المنطقة المحلية (AP) هذا بالإضافة إلى راديو 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز إلى نقطة الوصول الأساسية عبر كبل الإيثرنت ثم يتم إرسال راديو نقطة الوصول الأساسية (5 جيجاهرتز) إلى نقطة الوصول (AP) الأساسية في المركز. ثم تقوم بتوصيل منفذ شبكة LAN على نقطة الوصول هذه بالمحول البعيد.

بما أن نقطة الوصول هذه تم تكوينها كنقطة وصول، فيمكنك أيضا تغيير راديو 5 جيجاهرتز الخاص بها إلى قناة مختلفة عن نقطة الوصول الجذر الأساسية. بهذه الطريقة يمكنك الحصول على فصل القنوات إلى خرائط تدفق بيانات إضافية من نقطة الوصول التابعة هذه.

التكوين 2

أكثر تعقيدا، لكنه يعطي القليل من المرونة مع السماح أو عدم السماح لشبكات VLAN في واجهات Gig لنقاط الوصول في الشبكة المعشقة.

VLAN أعجزت شفاف ل هذا تشكيل.

الرجاء ملاحظة أنه لكي يعمل هذا التكوين، يجب تمكين دعم شبكة VLAN على جميع نقاط الوصول التي تعد جزءا من مجموعة الجسر هذه أو التي ستكون متصلة ببعضها البعض عبر الشبكة العنكبوتية.

أنت ينبغي أيضا عينت ال VLAN أهلي طبيعي as well as ال VLAN يسمح على all the قارن من ال ap على طول الشبكة ممر.

لقطات الشاشة التي نأمل أن توضح هذه النقطة.

تكوين نقطة الوصول (AP) الجذر السلكية

تكوين نقطة الوصول (AP) للخريطة الأساسية

نقطة الوصول (AP) الأساسية والمحول البعيد موصولة بواسطة عنوان RAP المرؤوس.

تكوين منفذ المحول الأساسي لنقطة الوصول (AP) الجذر

واجهة GigabitEthernet1/0/21

تضمين خط اتصال switchport dot1q

switchport trunk أهلي طبيعي vlan 1107

switchport trunk allowed vlan 12،1107

خط اتصال وضع switchport

تكوين منفذ المحول عن بعد المتصل بمنفذ LAN الخاص ب RAP الفرعي.

واجهة GigabitEthernet1/0/5

تضمين خط اتصال switchport dot1q

switchport trunk أهلي طبيعي vlan 1107

switchport trunk allowed vlan 12،1107

خط اتصال وضع switchport

قمت بتعريف موجهات SVI على المحول البعيد لكل من شبكات VLAN حتى يمكنني إجراء إختبارات الاتصال بسهولة للتحقق من الاتصال.

التحقق من الصحة

يجب أن تكون قادرا على إختبار الاتصال في كلا الاتجاهين للشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المعرفة. يجب أن يحصل العملاء على المحول البعيد على عناوين DHCP إذا تم تكوينها أو عناوين ثابتة.

على المحول البعيد، يجب أن ترى عناوين MAC للعقد المختلفة التي يتم التعرف عليها على منفذ المحول البعيد.

Jeff_3750#2#show عنوان Mac int gi1/0/5

جدول عناوين MAC

—

منافذ نوع عنوان MAC لشبكة VLAN

— — — —

1107 3cce.73d9.52e0 Dynamic Gi1/0/5

1107 78da.6e59.a6be Dynamic GI1/0/5

1107 78da.6e59.a6d0 Dynamic Gi1/0/5

1107 aca0.164b.b295 Dynamic GI1/0/5

1107 aca0.164b.b2c6 Dynamic GI1/0/5

1107 d0d0.fd2e.2a02 DYNAMIC GI1/0/5

1107 f40f.1bad.1820 Dynamic GI1/0/5

12 aca0.164b.b2c9 Dynamic GI1/0/5

إجمالي عناوين MAC لهذا المعيار: 8

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هناك العديد من تصحيح أخطاء إعادة توجيه الشبكة التي تساعد على فهم ما إذا كان يتم إعادة توجيه الحزم من راب التابع.

واجهات إعادة توجيه الشبكة العنكبوتية 1532Subordinaterap#show

GigabitEthernet0: GigabitEthernet0(الحالة مفتوحة)

العقدة 78da.6e59.a6be

GigabitEthernet1: GigabitEthernet1(الحالة مفتوحة)

Virtual-Dot11Radio0: Virtual-Dot11Radio0(الحالة هي المصادقة)

عقدة 0024.f7ae.020f