المحتويات

المقدمة

المتطلبات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

إجراءات الترميم

معلومات ذات صلة

المقدمة

من الأسهل تكوين منتجات Cisco Aironet التي تشغل نظام التشغيل Cisco IOS من خلال إستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لبرنامج IOS. قد تصبح الإدارة المستندة إلى الويب من خلال واجهة HTTP (واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لبرنامج IOS) غير متوفرة في بعض الأحيان بسبب تلف البرامج أو فشل عملية الترقية. يشرح هذا المستند كيفية إستعادة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) IOS دون فقد التكوينات الموجودة.

ملاحظة: يمكنك إستعادة واجهة المستخدم الرسومية IOS عن طريق اتباع إعادة تحميل صورة نقطة الوصول باستخدام إجراء زر الوضع المدرج في دليل التكوين؛ ومع ذلك، يتم فقد أي تكوين موجود في الجهاز.

المتطلبات

المتطلبات الأساسية

بالإضافة إلى الأجهزة والبرامج المدرجة تحت المكونات المستخدمة، تأكد من وجود ما يلي:

- اتصال إيثرنت بالجهاز المتأثر

- تطبيق خادم TFTP قيد التشغيل على الكمبيوتر الذي لديه اتصال إيثرنت بالجهاز المتأثر. يجب أن تكون صورة IOS في الدليل الجذر/المحدد لخوادم TFTP . يتوفر برنامج خادم TFTP من العديد من مواقع الويب على الإنترنت. توصي Cisco باستخدام الأداة المساعدة ShareWare TFTP المتوفرة في TFTPD64 .

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- أجهزة Cisco Aironet التي تشغل نظام Cisco IOS

- برنامج IOS الإصدارات 12.2(4)JA من Cisco والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المشكلة

عندما تكون واجهة المستخدم الرسومية (GUI) IOS غير متوفرة، قد يتم عرض صفحة وحدة تحكم ويب، بدلا من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) المعتادة ل IOS. فيما يلي مثال لصفحة وحدة تحكم الويب:

الحل

إجراءات الترميم

يشرح هذا الإجراء كيفية إستعادة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) IOS دون التأثير على تكوين الجهاز الموجود.

1. Telnet داخل الجهاز المتأثر. إن لا username وكلمة يكون ثبتت، التقصير username وكلمة كلا cisco (حساس لحالة).

2. أدخل وضع الأمر ذي الامتيازات بإعطاء الأمر enable.

ap> enable

Password:

ap#

3. أستخدم الأمر archive download بالتنسيق التالي لنسخ صورة جديدة من ملف IOS .tar إلى الجهاز المؤثر:

archive download /overwrite /force-reload tftp://<ip address of tftp server>/<filename>

ap# archive download /overwrite /force-reload tftp://10.0.0.2/c1200-k9w7-tar.122-13.JA1.tar

4. عند اكتمال العملية، تتوفر واجهة المستخدم الرسومية IOS.

معلومات ذات صلة

- فصل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل تكوين نقطة الوصول

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems