المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

التكوينات

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات التكوين للوصول إلى وحدة التحكم عبر وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco.

معلومات أساسية

تستند وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية طراز AIR-CT5520-K9 و AIR-CT8540-K9 على خادم Cisco UCS من السلسلة C220 و C240 على التوالي. لذلك فإنه يحتوي على أداة CIMC المساعدة لتحرير/مراقبة الأجزاء المادية منخفضة المستوى مثل الطاقة والذاكرة والأقراص والمروحة ودرجة الحرارة، وحتى إمكانية الوصول إلى وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) حتى يمكن الوصول إليها عن بعد.

حتى الآن، للوصول إلى وحدة التحكم، الخيارات المتوفرة لدينا هي vKVM، لتوصيل الأجهزة الطرفية مثل لوحة المفاتيح وشاشة بمنفذ VGA، واستخدام منفذ RJ45 للاستخدام مباشرة أو من خلال خادم وحدة التحكم.

- تظهر وحدة تحكم vKVM والشاشة الخارجية المتصلة ب VGA "مرحلة التحميل من Cisco Bootloader2..."

هذا متوقع لأن WLC لا يدعم هذا، رجاء أحلت ال cisco 5520 و 8540 لاسلكي جهاز تحكم يتحرى مرشد

- لا يعد منفذ RJ45 دائما حلا مجديا، إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول المادي إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

- كما يمكن أن يكون خادم وحدة التحكم خيارا للوصول عن بعد خارج النطاق.

إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى منفذ وحدة تحكم RJ45 أو لم يكن لديك خادم وحدة تحكم، فهذا هو الإجراء المناسب لك.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

- و AIR-CT5520-K9، لكن AIR-CT8540-K9 قادر أيضا مع أي جهاز UCS-C آخر مثل MSE، CMX

- أي عميل SSH مثل PuTTY

التطبيقات

- إسترداد كلمة المرور (أستخدم الأمر "إعادة التشغيل" لإعادة التحميل بسلاسة بدلا من "إعادة ضبط النظام")

- إستخدام الأوامر التي تقبل فقط عبر وحدة التحكم.

ملاحظة: قيود التسلسل عبر الشبكة المحلية. لاستخدام SoL، يجب أن يكون لوحدة تحكم الخادم التكوين التالي:

- لا يوجد تحكم في التدفق

- معدل الباود كما تم تكوينه ل SOL (9600 بت في الثانية)

- النوع الطرفي VT-199

التكوين

التكوينات

1. تكوين CIMC على WLC عبر CLI

(Cisco Controller) >imm address 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1

(Cisco Controller) >imm username admin password Cisco123 Cisco123

(Cisco Controller) >imm summary

This will take some time...

User ID.......................................... admin

DHCP............................................. Disabled

IP Address....................................... 10.0.0.10

Subnet Mask...................................... 255.255.255.0

Gateway.......................................... 10.0.0.1

تحقق من هذه المقالة لإعداد CIMC لخادم UCS C-Series، وهذا لتكوين/عرض IP ل CIMC من وحدة التحكم أثناء بدء التشغيل

2. التحقق مما إذا كانت WLC بها "منفذ تسلسلي عبر LAN" ممكن

- سجل الدخول إلى CIMC عبر واجهة المستخدم الرسومية، تحت الخادم > التواجد عن بعد > التسلسل عبر الشبكة المحلية (LAN)

- يمكن إجراء هذا التحقق أيضا في واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بواجهة مستخدم الرسومات (WLC)

>show imm chassis sol-info

Set in progress : set-complete

Enabled : false                   !!!! DISABLED

Force Encryption : false

Force Authentication : false

Privilege Level : USER

Character Accumulate Level (ms) : 50

Character Send Threshold : 201

Retry Count : 7

Retry Interval (ms) : 500

Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Non-Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Payload Channel : 14 (0x0e)

Payload Port : 623

3. تمكين التسلسل عبر الشبكة المحلية (LAN).

ملاحظة: عند تمكين ميزة التسلسل عبر الشبكة المحلية (LAN)، سيتم تعطيل جميع وحدات التحكم الخارجية. بمعنى آخر، يتم تعيين واجهة وحدة التحكم النباتية إلى COM0، ونظرا لأن SoL يستخدم COM0 كاتصال تسلسلي بشكل افتراضي، ثم عندما يتم تمكينها، يتم تعطيل منفذ وحدة التحكم النباتية. إن يريد أنت أن يطلق ال COM0 توصيل؛ أنت يستطيع إما استعملت SoL مع COM1 أو أعجزت التسلسل عبر LAN سمة من CIMC.

عبر واجهة المستخدم الرسومية

- سجل الدخول إلى CIMC، تحت الخادم > التواجد عن بعد > التسلسل عبر الشبكة المحلية

تمكين خانة الاختيار، حفظ التغييرات.

- Via CLI

افتح جلسة SSH إلى عنوان IP الخاص ب CIMC وسجل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها مسبقا

# scope sol

/sol # set enabled yes

/sol *# set baud-rate 9600

/sol *# commit

/sol # exit

# show sol

Enabled Baud Rate(bps)  Com       Port SOL SSH Port

------- --------------- --------  --------------

yes     9600            com0      2400

يمكنك تغيير منفذ SOL SSH لإنشاء الاتصال عن بعد بهذا المنفذ و تأكد من ظهور COM0 كاتصال وحدة التحكم المحدد. وإلا قم بتغييره باستخدام الأمر

/sol *# set comport com0

4. الوصول إلى وحدة تحكم WLC عبر CIMC

# connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

User:admin

Password:********

(Cisco Controller) >

يمكن أيضا الوصول إلى وحدة التحكم مباشرة باستخدام عنوان IP الذي تم تكوينه من قبل CIMC ومنفذ SOL SSH

- على خط tty

- على الموجهات

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10

- على نظام التشغيل Linux/Unix

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10