معرف المستند: 113682

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية إعداد ميزة تحديد المعدل ثنائي الإتجاه (BDRL) (المقدمة في الإصدار 7.3).

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا المستند معلومات حول كيفية تكوين تحديد المعدل بشكل عام، لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أو لكل عميل، ويبدي كيفية تطبيق هذه الإعدادات على حركة مرور البيانات في كل تكوين وكيفية تفوق أحد الإعدادات على الآخر في إعدادات تكوين مختلفة.

توضح الأمثلة المقدمة في هذا المستند كيفية تأثير حركة المرور على إعدادات تحديد المعدل المختلفة عند إختيارها بشكل عام، لكل SSID (وهو في الواقع لكل شبكة WLAN لكل نقطة وصول) أو لكل عميل عند تنفيذ إعدادات تكوين مختلفة.

لأغراض بيان وظائف تحديد المعدل ثنائي الإتجاه، تظهر الأمثلة الواردة في هذا المستند تكوينات نقطة الوصول (AP) في الوضع المحلي أو وضع التحويل المركزي المرن Connect Central، وكذلك الاتصال المرن في وضع محول محليا.

يوصى بالحصول على نوع ما من مولد حركة المرور لرؤية نتائج إختبارات تحديد المعدل. في هذا المستند، يتم إستخدام iPerf كمثال لمولد حركة مرور.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدات التحكم في شبكة LAN اللاسلكية التي تشغل البرنامج AireOS 8.8.111.0.

- نقاط الوصول من Wave1: 1700/2700/3700 و 3500 (1600/2600/3600 تدعم أيضا BDRL ولكن دعم AireOS ينتهي في الإصدار 8.5.x).

- نقاط الوصول من الموجة 2: 1800/2800/3800/4800 و 1540 و 1560.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة.

بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

نظرة عامة

يصف هذا القسم BDRL الخاص بالإصدار 8.8.111.0.

في الإصدارات 7.2 والإصدارات السابقة، كانت هناك القدرة فقط على الحد من معدل نقل البيانات من الخادم عبر SSID ولكل مستخدم على الواجهة العالمية.

تم إدخال BDRL في الإصدار 7.3، بالنسبة لنقاط الوصول الداخلية من الموجة 1، حيث يمكن تحديد حدود المعدل على كل من حركة مرور البيانات من الخادم والتراجع، وكذلك على أساس كل شبكة محلية لاسلكية (WLAN). يتم تكوين حدود المعدل هذه بشكل فردي. يمكن تكوين حدود المعدل على شبكة WLAN مباشرة بدلا من ملفات تعريف جودة الخدمة، والتي ستتجاوز قيم ملف التعريف.

تضيف BDRL القدرة على تحديد حدود الإنتاجية للمستخدمين على شبكاتهم اللاسلكية مع مستويات أعلى من القابلية للتعديل. تتيح هذه القدرة تعيين خدمة أولوية لمجموعة معينة من العملاء.

وهناك حالة إستخدام محتملة لهذا الوضع في مواقف النقاط الساخنة (المقاهي والمطارات وما إلى ذلك) حيث تستطيع أي شركة تقديم خدمة مجانية ذات إنتاجية منخفضة للجميع، وتتقاضى رسوما من المستخدمين مقابل خدمة ذات إنتاجية عالية.

ملاحظة: يتم تنفيذ حدود المعدل على كل من وحدة التحكم ونقطة الوصول.

حقائق مهمة

- يتم دعم تحديد المعدل لنقاط الوصول في الوضع المحلي ووضع FlexConnect (كلا من التحويل المركزي والمحلي).

- عندما تكون وحدة التحكم متصلة ويتم إستخدام التحويل المركزي، ستقوم وحدة التحكم بمعالجة عملية فرض حد معدل كل عميل على الخادم فقط.

- سوف تتولى نقطة الوصول دائما تنفيذ حركة مرور بيانات الخادم والحد الأقصى لمعدل كل SSID لحركة مرور البيانات من الخادم.

- بالنسبة للبيئة المحولة محليا، سيتم فرض حدود معدل كل من تدفق البيانات إلى الخادم وحدود معدل تدفق البيانات إلى الخادم على نقطة الوصول (AP). سيتم تطبيق الأمر على نقطة الوصول في برنامج تشغيل dot11. هذا هو المكان الذي يوجد فيه التصنيف الحالي.

- وفي كلا الاتجاهين، يطبق/يفحص حد معدل كل عميل أولا ويطبق/يفحص حد معدل كل SSID ثانيا.

- سيقوم تحديد معدل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) دائما بتبديل إعداد جودة الخدمة العالمية للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والمستخدم.

- يعمل تحديد المعدل فقط لحركة مرور TCP و UDP. لا يمكن تحديد أنواع حركة المرور الأخرى (IPSec، GRE، ICMP، CAPWAP، وما إلى ذلك).

- باستخدام قاعدة AVC، يمكنك الحد من عرض النطاق الترددي لتطبيق معين لجميع العملاء المنضمين إلى شبكة WLAN. تتعايش عقود عرض النطاق الترددي هذه مع تنزيل كل عميل تحديد المعدل. تتفوق حدود معدل الإتجاه الهابط لكل عميل على حدود معدل كل تطبيق.

- يلزم إجراء تكوين BDRL في إعداد خارجي للمرساة المتنقلة على كل من Anchor و WLC الخارجي. كأفضل ممارسة، يوصى بالقيام بتكوين مماثل على كل من قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) لتجنب تعطل أي ميزة.

- فيما يتعلق بعمليات النشر Mobility Express، بدءا من AireOS 8.7، يتم دعم تحديد المعدل ثنائي الإتجاه على ما يلي:

- لكل عميل

- لكل BSSID

- لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN BDRL) يتم دعمها على نقاط الوصول (APs) طراز Wave1 هذه المدعومة حاليا: 1600/2600/3600 و 1700/2700/3700 و 3500.

- لكل شبكة WLAN BDRL مدعومة على نقاط الوصول APs المدعومة حاليا في Wave2: 1800/2800/3800/4800.

- لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN BDRL) يتم دعم نقاط الوصول (APs) من الموجة الخارجية 2: 1540 و 1560.

- لا تدعم جميع منصات الشبكة العنكبوتية (1520، 1550، 1530، 1570 ...) هذه الميزة.

- تدعم وحدات التحكم هذه تحديد معدل: 5508 و 5520 و WiSM-2 و 3504 و 7500 و 8500. في الأنظمة الأساسية لوحدة التحكم الافتراضية (vWLC)، لا يتم دعم تحديد معدل الإتجاه الهابط لكل عميل في التحويل المركزي بتقنية FlexConnect.

تخطيات AAA ل BDRL على AP و WLC

يمكنك الحصول على تخطيات المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) لنقاط الوصول FlexConnect APs لتعيين مستويات جودة الخدمة (QoS) و/أو عقود النطاق الترددي العريض بشكل ديناميكي لكل من حركة المرور المحولة محليا على شبكات WLAN التي تم التصديق عليها عبر الويب وشبكات WLAN التي تم التصديق عليها بواسطة 802.1X. يتم إرسال كل من معلمات تدفق البيانات من الخادم والتدفق إلى نقطة الوصول المقابلة.

الجدول 1: يوضح هذا الجدول أين يتم فرض تحديد المعدل ثنائي الإتجاه على نقاط الوصول في Wave1.

الوضع المحلي

التحويل المركزي عبر تقنية FlexConnect

إمكانات التحويل المحلية عبر تقنية FlexConnect

اتصال Flex Connect المستقل

للتنزيل لكل عميل

WLC

WLC

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

للتحميل لكل عميل

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

الجدول 2: يوضح هذا الجدول أين يتم فرض تحديد المعدل ثنائي الإتجاه على نقاط الوصول من الموجة 2.

الوضع المحلي

التحويل المركزي عبر تقنية FlexConnect

إمكانات التحويل المحلية عبر تقنية FlexConnect

اتصال Flex Connect المستقل

للتنزيل لكل عميل

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

للتحميل لكل عميل

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

هناك خيار لتحديد حد معدل الإتجاه الهابط الذي يفكر في صفحة ملف تعريف جودة الخدمة. لدى المستخدمين الذين يستفيدون بالفعل من وظيفة ملفات تعريف جودة الخدمة حساسية وإمكانات إضافية.

وبالمقابل، تكون هناك أربعة ملفات تعريف لجودة الخدمة متاحة، وذلك من خلال تكوين حدود المعدل ضمن ملف تعريف جودة الخدمة. وبالتالي، هناك أربع مجموعات فقط من خيارات التكوين المطلوب إستخدامها.

ونظرا لتطبيق توصيف جودة الخدمة على كافة العملاء في SSID المقترن، فإن كافة العملاء المتصلين بنفس SSID سيكون لديهم نفس المعدل المحدود للمعلمات.

الجدول 3: يوضح هذا الجدول ترتيب تحديد المعدل ثنائي الإتجاه.

AAA

ملف تعريف جودة الخدمة (QoS) ل AAA

WLAN

ملف تعريف جودة الخدمة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

تم التطبيق على العميل

100 كيلوبت في الثانية

200 كيلوبت في الثانية

300 كيلوبت/ثانية

400 كيلوبت في الثانية

100 كيلوبت في الثانية

X

—

—

—

200 كيلوبت في الثانية

X

X

—

—

300 كيلوبت/ثانية

X

X

X

—

400 كيلوبت في الثانية

X

X

X

X

لامتناهي

قيود تجاوزات المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) ل FlexConnect

- إذا لم يكن وضع التحديد ثنائي الإتجاه موجودا، لا يمكن حدوث تجاوز AAA.

- يمكن أن يكون ملف تعريف جودة الخدمة الخاص بأحد العملاء مصغريا حتى إذا كان ملف تعريف جودة الخدمة الخاص بشبكة WLAN المقابلة هو Silver. تسمح نقطة الوصول للعميل بإرسال الحزم في قائمة انتظار الصوت. ومع ذلك، يتم تعطيل التطفل على بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) على شبكة WLAN لضمان عدم انتقال حركة مرور بيانات عميل SIP إلى قائمة انتظار الصوت.

- خادم ISE مدعوم.

- معلمة حد معدل الإتجاه للتحميل مساوية لمعلمة الإتجاه الهابط، من تجاوز AAA.

- المصادقة المحلية غير مدعومة.

تكوين WLC لتحديد المعدل ثنائي الإتجاه - التحويل المركزي

يزود هذا قسم عينة طبولوجيا، أساسي مفتاح تكامل، ل BDRL في مركزي تحويل أسلوب تشكيل.

تم تكوين معلمات تحديد المعدل على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إما باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI). هذا تشكيل يحتاج أن يكون طبقت على على على حد سواء Anchor and Foreign WLC. ويتم التكوين من خلال تحديد ملف تعريف جودة الخدمة وتكوين معلمات تحديد المعدل المختلفة. ويتم التكوين من خلال تحديد ملف تعريف جودة الخدمة وتكوين معلمات تحديد المعدل المختلفة. عند تعيين معلمات تحديد المعدل على "0"، لا تعمل ميزة تحديد المعدل. تحتوي كل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على ملف تعريف جودة الخدمة مرتبط به بالإضافة إلى التكوين الموجود في ملف تعريف جودة الخدمة. يتجاوز تكوين شبكة WLAN دائما المعلمات التي تم تكوينها في ملف تعريف جودة الخدمة ويتجاوزها.

1. قم بتكوين نقطة الوصول على وحدة التحكم أو التحقق من تكوينها على أنها نقطة وصول تدعم الاتصال المرن في وضع محول مركزيا، أو في الوضع المحلي. فيما يلي مثال:

2. قم بتكوين شبكة WLAN، على سبيل المثال "bdrl-pod1" على وحدة التحكم، مع الأمان المطلوب. يوضح هذا المثال مجموعة التأمين على لا شيء لتبسيط الاختبار:

3. لا تقم بتمكين شبكة WLAN عند هذه النقطة. هذا مثال ل Pod1:

4. تأكد من تكوين شبكة WLAN لوضع المحول المركزي تحت علامة التبويب خيارات متقدمة وتأكد من عدم تحديد التحويل المحلي. أو، قم بتكوين الوضع المحول المحلي.

5. قم بتكوين أو التحقق من تعيين كافة معلمات تحديد المعدل على "0" لكل مستخدم ولكل SSID على الشبكة المحلية اللاسلكية "WLAN BDRL-pod1". ويتم تعيين جودة الخدمة على الذهب أو البلاتين أو الفضة أو البرونز. في هذا المثال، يتم تعيينها على Silver.

6. قم بتكوين ملف تعريف جودة الخدمة QoS Silver على وحدة التحكم باستخدام حد المعدل المطلوب. في هذا المثال، يتم تكوين حد المعدل إلى 2 ميجابت في الثانية لكل من الخادم والتدفق، ولشبكة WLAN ولكل مستخدم.

ملاحظة: قبل التكوين، تأكد من تعطيل شبكات 802.11a/b/g/n. بعد التكوين، قم بتمكينها مرة أخرى. إذا لم يتم تعطيل الشبكات، فلن يتم حفظ تكوين تحديد المعدل.

ملاحظة: إعداد معدل البيانات لحركة مرور TCP/IP، ومعدل الوقت الفعلي هو لاختبار حركة مرور UDP.

7. تمكين جميع الشبكات. مكنت أيضا، ال WLAN للتشكيل أن يأخذ تأثير.

8. للتحقق من تكوين تحديد المعدل بشكل صحيح، قم بتكوين محطة العمل اللاسلكية باستخدام SSID على سبيل المثال "BDRL-pod1" للمصادقة المفتوحة وقم بالاتصال بشبكة WLAN هذه.

9. عند توصيل النظام بتلك الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، ابدأ تشغيل مولد حركة مرور (مثل iPerf) ولاحظ تحديد المعدل على 2 ميجابت في الثانية من الخادم والتدفق.

10. التهيئة التالية هي تطبيق إعدادات تحديد المعدل على الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لكل معرف SSID. يوضح هذا المثال تعيين تحديد معدل كل SSID على UpStream و DownStream على 3 ميجابت في الثانية.

ملاحظة: كما أشير من قبل عند تعيين BDRL في كلا الاتجاهين، يتم التحقق من حد المعدل لكل مستخدم أولا ويتم التحقق من حد المعدل لكل SSID ثانيا. يتجاوز كل منهما إعدادات جودة الخدمة العمومية.

يوضح هذا التكوين أن الإعداد الموجود على "لكل SSID" يفوق إعداد جودة الخدمة.

11. ابدأ تشغيل مولد حركة المرور كما في الأمثلة السابقة في كلا الاتجاهين. أولا إلى الخادم، ثم لاحظ تحديد المعدل لحركة المرور. ستلاحظ أن تحديد المعدل لكل SSID حل محل الإعداد العام لملف تعريف جودة الخدمة (QoS) الذي يبلغ 2 ميجابت في الثانية.

12. في التكوين التالي قم بتنفيذ نفس الإعداد. ومع ذلك، تم تكوين تحديد معدل الوقت هذا لكل مستخدم على 1 ميجابت في الثانية. يتجاوز تحديد معدل كل مستخدم إعداد جودة الخدمة العمومي وإعدادات كل SSID.

13. ابدأ تشغيل مولد حركة المرور كما في الأمثلة السابقة في كلا الاتجاهين. أولا إلى الخادم، ثم لاحظ تحديد المعدل لحركة المرور. ستلاحظ أن تحديد المعدل لكل مستخدم بمعدل 1 ميجابت في الثانية يفوق معدل تحديد كل SSID بمعدل 3 ميجابت في الثانية وإعداد ملف تعريف جودة الخدمة (QoS) العالمي بمعدل 2 ميجابت في الثانية.

تكوين WLC لتحديد معدل ثنائي الإتجاه - التحويل المحلي

يزود هذا قسم عينة طبولوجيا، أساسي مفتاح تكامل، وعينة إختبار حالة ل ال BDRL في محلي تحويل أسلوب تشكيل.

ملاحظة: هذه الطبولوجيا ليست طبولوجيا معملية فعلية. يتم تقديمه فقط لشرح الميزات.

عندما تدخل نقطة الوصول في الوضع المستقل، يتم تثبيت سياسات تدفق البيانات وسياسات تدفق البيانات على نقطة الوصول. هذه السياسات ليست دائمة ولن يتم حفظها في نقطة الوصول عند إعادة التشغيل.

1. قم بتكوين نقطة الوصول على وحدة التحكم أو التحقق من تكوينها كنقطة وصول Flex Connect AP في وضع محول محليا.

2. شكلت ثانية all the معدل يحدد معلم ل ال محلي يحول أسلوب بما أن أنت عملت ل ال مركزيا يحول أو محلي من ال ap. ثم لاحظوا النتائج.

3. قم بتنفيذ الخطوات 2-13 من القسم السابق.

تكوينات CLI التي تحدد المعدل

تكوين ملف تعريف جودة الخدمة:

config qos [average-data-rate | average-realtime-rate | burst-data-rate | burst-realtime-rate]

[bronze | gold | silver | platinum] [per-ssid | per-client] [downstream | upstream] limit

تكوين تجاوز WLAN:

config wlan override-rate-limit wlanid [average-data-rate | average-realtime-rate | burst-data-rate |

burst-realtime-rate] [per-ssid | per-client] [downstream | upstream] limit

كما يتم توفير أوامر عرض مماثلة لعرض تكوين ملف تعريف جودة الخدمة وإحصائيات الحزمة.

(wlc)>show qos [bronze | gold | silver | platinum]

Description...................................... For Best Effort

Maximum Priority................................. besteffort

Unicast Default Priority......................... besteffort

Multicast Default Priority....................... besteffort

protocol......................................... none

Per-ssid Limits                                   Upstream            DownStream

Average Data Rate................................    0                     0

Burst Data Rate..................................    0                     0

Average Realtime Data Rate.................          0                     0

Realtime Burst Data Rate......................       0                     0

Per-client Limits                                Upstream            DownStream

Average Data Rate................................    0                     0

Burst Data Rate..................................    0                     0

Average Realtime Data Rate.................          0                     0

Realtime Burst Data Rate......................       0                     0

(wlc)> show wlan [wlan-id]

Quality of Service............................... Silver

Scan Defer Priority.............................. 4,5,6

Scan Defer Time.................................. 100 milliseconds

WMM.............................................. Allowed

WMM UAPSD Compliant Client Support............... Disabled

Media Stream Multicast-direct.................... Enabled

Rate-limit Override                                           Enabled/Disabled

Per-ssid Limits                                     Upstream            DownStream

Average Data Rate................................      0                     0

Burst Data Rate..................................      0                     0

Average Realtime Data Rate.................            0                     0

Realtime Burst Data Rate......................         0                     0

Per-client Limits                                 Upstream            DownStream

Average Data Rate................................      0                     0

Burst Data Rate..................................      0                     0

Average Realtime Data Rate.................            0                     0

Realtime Burst Data Rate......................         0                     0

CCX - AironetIe Support.......................... Enabled

CCX - Gratuitous ProbeResponse (GPR)............. Disabled

CCX - Diagnostics Channel Capability............. Disabled

(wlc)> show client details [mac-addr]

Client Statistics:

Number of Data Bytes Received................... 160783

Number of Realtime Bytes Received................... 160783

Number of Data Bytes Sent....................... 23436

Number of Realtime Bytes Sent....................... 23436

Number of Data Packets Received................. 592

Number of Realtime Packets Received................. 592

Number of Data Packets Sent..................... 131

Number of Realtime Packets Sent..................... 131

Number of Interim-Update Sent.............. 0

Number of EAP Id Request Msg Timeouts...... 0

التحويل المركزي الذي يحدد المعدل - عينة من حالات تكوين واجهة سطر الأوامر

حد المعدل المطبق لكل SSID على تكوين حركة مرور البيانات من الخادم

هذا لتكوين حد المعدل لكل SSID على حركة مرور البيانات من الخادم. يكون الخرج محدودا لجميع العملاء المرتبطين بمعرف SSID هذا وفقا للتكوين.

1. قم بتعطيل كل من راديو 802.11a و 802.11b باستخدام هذه الأوامر:

config 802.11a disable network

config 802.11b disable network

2. أدخل هذا الأمر لتحديد متوسط معدل البيانات في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور TCP لكل SSID:

config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

3. أدخل هذا الأمر لتحديد معدل الاندفاع للبيانات في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور TCP لكل SSID:

config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

4. تحديد متوسط معدل الوقت الفعلي في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور UDP لكل SSID:

config qos average-realtime-rate silver per-ssid downstream limit

5. حدد أقصى معدل للوقت الفعلي في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور UDP لكل SSID:

config qos burst-realtime-rate silver per-ssid downstream limit

6. تخطيط ملف تعريف جودة الخدمة هذا في شبكة WLAN باستخدام هذا الأمر:

config wlan qos wlan_id silver

7. قم بتمكين كل من أجهزة الراديو 802. 11 a و 802. 11 b.

8. تحقق من تكوين القيم الواردة أعلاه بشكل صحيح باستخدام أوامر show التالية:

show qos silver

show wlan [wlan-id]

9. أربط عميلين أو أكثر بشبكة WLAN المذكورة أعلاه. بعد ذلك، ابدأ إرسال حركة مرور TCP و UDP من الاتصال السلكي بالعملاء اللاسلكيين باستخدام مولد حركة مرور (على سبيل المثال، أداة حركة مرور شبكة LAN أو iPerf) أكثر من المعلمات المحددة أعلاه.

على سبيل المثال، إذا كان متوسط معدل البيانات = 1000 كيلوبت في الثانية لكل SSID ومعدل نقل البيانات المتفجر = 2000 كيلوبت في الثانية لكل SSID، فإن جميع العملاء يتقاسمون عرض النطاق الترددي لنقطة الوصول المحددة هذه. كما يجب ألا تتجاوز حركة مرور العملاء معا معدل 1000 كيلوبت في الثانية لكل جهاز لاسلكي لنقطة الوصول.

10. تحقق من إحصائيات العميل باستخدام الأمر show هذا:

(wlc) show client details [mac-addr]

Client Statistics:

Number of Data Bytes Received................... 160783

Number of Realtime Bytes Received................... 160783

Number of Data Bytes Sent....................... 23436

Number of Realtime Bytes Sent....................... 23436

11. قم بتكرار إختبار الاختبار مع ملفات تعريف جودة الخدمة الأخرى: البرونز والذهب والبلاتين.

يتم تطبيق حد المعدل على كل من كل من SSID وكل عميل في تكوين حركة مرور البيانات من الخادم

وذلك لتكوين حد المعدل لكل SSID ولكل عميل على حركة مرور البيانات من الخادم. لذلك فإن معدل الإنتاجية محدود.

1. قم بتعطيل كل من راديو 802.11a و 802.11b باستخدام هذه الأوامر:

config 802.11a disable network

config 802.11b disable network

2. تحديد متوسط معدل نقل البيانات في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور TCP لكل SSID ولكل عميل:

config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

config qos average-data-rate silver per-client downstream limit

3. تحديد معدل اندفاع البيانات في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور TCP لكل SSID ولكل عميل:

config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

config qos average-data-rate silver per-client downstream limit

4. حدد متوسط معدل الوقت الفعلي في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور UDP لكل SSID ولكل عميل.

config qos average-realtime-rate silver per-ssid downstream limit

config qos average-realtime-rate silver per-client downstream limit

5. حدد أقصى معدل للوقت الفعلي في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور UDP لكل SSID ولكل عميل:

config qos burst-realtime-rate silver per-ssid downstream limit

config qos burst-realtime-rate silver per-client downstream limit

6. تخطيط ملف تعريف جودة الخدمة هذا في شبكة WLAN باستخدام هذا الأمر:

config wlan qos wlan_id silver

7. قم بتمكين كل من أجهزة الراديو 802. 11 a و 802. 11 b.

8. تحقق من تكوين القيم الواردة أعلاه بشكل صحيح باستخدام أوامر show التالية:

show qos silver

show wlan [wlan-id]

9. أربط عميلين أو أكثر بشبكة WLAN المذكورة أعلاه. بعد ذلك، ابدأ إرسال حركة مرور TCP و UDP من الاتصال السلكي بالعملاء اللاسلكيين باستخدام مولد حركة مرور (على سبيل المثال، أداة حركة مرور شبكة LAN أو iPerf) أكثر من المعلمات المحددة أعلاه.

10. تحقق من إحصائيات العميل باستخدام الأمر show هذا:

(wlc) show client details [mac-addr]

Client Statistics:

Number of Data Bytes Received................... 160783

Number of Realtime Bytes Received................... 160783

Number of Data Bytes Sent....................... 23436

Number of Realtime Bytes Sent....................... 23436

11. قم بتكرار إختبار الاختبار مع ملفات تعريف جودة الخدمة الأخرى: البرونز والذهب والبلاتين.

حد المعدل المطبق لكل SSID يتجاوز ملف تعريف جودة الخدمة العمومي على تكوين حركة مرور البيانات من الخادم

يتجاوز حد المعدل المحدد على WLAN لكل SSID القيم المحددة في ملفات تعريف جودة الخدمة.

1. قم بتكوين حدود المعدل لحركة مرور UDP و TCP تحت ملف تعريف جودة الخدمة، على سبيل المثال، فضة.

2. تعيين ملف تعريف جودة الخدمة هذا في شبكة WLAN.

3. قم بتكوين قيم حد المعدل المختلفة على شبكة WLAN باستخدام الأوامر التالية:

config wlan override-rate-limit id average-data-rate  per-ssid downstream limit

config wlan override-rate-limit id burst-data-rate  per-ssid downstream limit

config wlan override-rate-limit id average-realtime-rate  per-ssid downstream limit

config wlan override-rate-limit id burst-realtime-rate  per-ssid downstream limit

4. أربط عملاء مختلفين بشبكة WLAN، وابدأ إرسال حركة مرور البيانات من الاتصال السلكي إلى الجانب اللاسلكي.

5. تحقق ما إذا كانت القيمة التي تم تكوينها على شبكة WLAN زائدة. أستخدم أوامر العرض التالية للتحقق من تمكين تجاوز شبكة WLAN.

show wlan <id> config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

config qos average-data-rate silver per-client downstream limit

حد المعدل المطبق لكل SSID على تكوين حركة مرور بيانات الخادم

وذلك للتحقق من تطبيق حد المعدل لكل SSID على حركة مرور بيانات الخادم. يكون الخرج محدودا لجميع العملاء المرتبطين بشبكة WLAN تلك وفقا للتكوين.

1. قم بتعطيل كل من راديو 802.11a و 802.11b باستخدام هذه الأوامر:

config 802.11a disable network

config 802.11b disable network

2. تحديد المعدل في كيلوبت/ثانية لحركة مرور TCP و UDP لكل SSID:

config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit

config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit

config qos average-realtime-rate silver per-ssid upstream limit

config qos burst-realtime-rate silver per-ssid upstream limit

3. تخطيط ملف تعريف جودة الخدمة هذا في شبكة WLAN باستخدام هذا الأمر:

config wlanqoswlan_id silver

4. قم بتمكين كل من أجهزة الراديو 802. 11 a و 802. 11 b.

5. تحقق من تكوين القيم الواردة أعلاه بشكل صحيح باستخدام أوامر show التالية:

show qos silver

show wlan [wlan-id]

6. أربط عميلين أو أكثر بشبكة WLAN المذكورة أعلاه. بعد ذلك، ابدأ إرسال حركة مرور TCP و UDP من الاتصال اللاسلكي إلى العميل السلكي باستخدام مولد حركة مرور (على سبيل المثال، أداة حركة مرور بيانات شبكة LAN) أكثر من المعلمات المحددة أعلاه.

على سبيل المثال، إذا كان معدل نقل البيانات = 1000 كيلوبت في الثانية لكل SSID ومعدل نقل البيانات = 2000 كيلوبت في الثانية لكل SSID، فإن جميع العملاء يتقاسمون النطاق الترددي العريض معا. كما يجب ألا تتجاوز حركة مرور العملاء معا معدل 1000 كيلوبت في الثانية لكل جهاز لاسلكي لنقطة الوصول.

7. تحقق من إحصائيات العميل باستخدام الأمر show هذا:

(wlc) show client details [mac-addr]

8. إختياري: قم بتكرار إختبار الاختبار مع ملفات تعريف جودة الخدمة الأخرى: البرونز والذهب والبلاتين.

حد المعدل المطبق لكل عميل على تكوين حركة مرور بيانات الخادم

هذا للتحقق من أنه عند تطبيق حد المعدل لكل عميل على حركة مرور البيانات من الخادم، يكون سعة المعالجة محدودة لجميع العملاء المرتبطين بشبكة WLAN تلك حسب التكوين.

1. قم بتعطيل كل من راديو 802.11a و 802.11b باستخدام هذه الأوامر:

config 802.11a disable network

config 802.11b disable network

2. تحديد المعدل في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور TCP و UDP لكل عميل:

config qos average-data-rate silver per-client upstream limit

config qos average-data-rate silver per-client upstream limit

config qos average-realtime-rate silver per-client upstream limit

config qos burst-realtime-rate silver per-client upstream limit

3. تخطيط ملف تعريف جودة الخدمة هذا في شبكة WLAN باستخدام هذا الأمر:

config wlan qos wlan_id silver

4. قم بتمكين كل من أجهزة الراديو 802. 11 a و 802. 11 b.

5. تحقق من تكوين القيم الواردة أعلاه بشكل صحيح باستخدام أوامر show التالية:

show qos silver

show wlan [wlan-id]

6. أربط عميلين أو أكثر بشبكة WLAN المذكورة أعلاه. بعد ذلك، ابدأ إرسال حركة مرور TCP و UDP من الاتصال اللاسلكي إلى العميل السلكي باستخدام مولد حركة مرور (على سبيل المثال، أداة حركة مرور بيانات شبكة LAN) أكثر من المعلمات المحددة أعلاه.

فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل نقل البيانات = 1000 كيلوبت في الثانية لكل SSID ومعدل نقل البيانات المتفجر = 2000 كيلوبت في الثانية لكل SSID، فإن جميع العملاء يتقاسمون عرض النطاق الترددي معا، ولا يجب أن يتجاوز معدل نقل البيانات للعملاء معا أكثر من 1000 كيلوبت في الثانية لكل جهاز لاسلكي لنقطة الوصول.

7. تحقق من إحصائيات العميل باستخدام الأمر show هذا:

(wlc) show client details [mac-addr]

8. إختياري: قم بتكرار إختبار الاختبار مع ملفات تعريف جودة الخدمة الأخرى: البرونز والذهب والبلاتين.

حد المعدل المطبق لكل SSID ولكل عميل معا على تكوين حركة مرور بيانات الخادم

وهذا للتحقق من أنه عند تطبيق حد المعدل لكل معرف من نوع SSID ولكل عميل على حركة مرور بيانات الخادم، فإن سعة المعالجة تكون محدودة وفقا لذلك.

1. قم بتعطيل كل من راديو 802.11a و 802.11b باستخدام هذه الأوامر:

config 802.11a disable network

config 802.11b disable network

2. تحديد المعدل في كيلوبت لكل ثانية لحركة مرور TCP و UDP لكل عميل ولكل SSID:

config qos average-data-rate silver per-client upstream limit

config qos average-data-rate silver per-client upstream limit

config qos average-realtime-rate silver per-client upstream limit

config qos burst-realtime-rate silver per-client upstream limit

config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit

config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit

config qos average-realtime-rate silver per-ssid upstream limit

config qos burst-realtime-rate silver per-ssid upstream limit

3. تخطيط ملف تعريف جودة الخدمة هذا في شبكة WLAN باستخدام هذا الأمر:

config wlan qos wlan_id silver

4. قم بتمكين كل من أجهزة الراديو 802. 11 a و 802. 11 b.

5. تحقق من تكوين القيم الواردة أعلاه بشكل صحيح باستخدام أوامر show التالية:

show qos silver

show wlan [wlan-id]

6. أربط إثنين أو أكثر من STA بشبكة WLAN المذكورة أعلاه. بعد ذلك، ابدأ إرسال حركة مرور TCP و UDP من الاتصال اللاسلكي إلى العميل السلكي باستخدام مولد حركة مرور (على سبيل المثال، أداة حركة مرور بيانات شبكة LAN) أكثر من المعلمات المحددة أعلاه.

على سبيل المثال، إذا كان متوسط معدل نقل البيانات = 5000 كيلوبت في الثانية لكل SSID وكان متوسط معدل نقل البيانات = 1000 كيلوبت في الثانية لكل عميل، فهذا يعني أن كل عميل محدود ل 1000 كيلوبت في الثانية. كما يجب ألا يتجاوز متوسط حركة مرور العملاء معا أكثر من 5000 كيلوبت في الثانية لكل جهاز لاسلكي لنقطة الوصول.

7. تحقق من إحصائيات العميل باستخدام الأمر show هذا:

(wlc) show client details [mac-addr]

8. إختياري:كرر إختبار الاختبار مع ملفات تعريف جودة الخدمة الأخرى: البرونز والذهب والبلاتين.

حد المعدل المطبق لكل SSID يتجاوز ملف تعريف جودة الخدمة العمومي على تكوين حركة مرور البيانات من الخادم

وذلك للتحقق من حد المعدل المحدد على قيم تجاوز الخادم WLAN لكل SSID المحددة ضمن توصيفات جودة الخدمة.

1. قم بتكوين حدود المعدل لحركة مرور UDP و TCP تحت ملف تعريف جودة الخدمة، على سبيل المثال، فضة.

2. تعيين ملف تعريف جودة الخدمة هذا في شبكة WLAN.

3. قم بتكوين قيم حد المعدل المختلفة على شبكة WLAN باستخدام الأوامر التالية:

config wlan override-rate-limit id average-data-rate  per-ssid upstream limit

config wlan override-rate-limit id burst-data-rate  per-ssid upstream limit

config wlan override-rate-limit id average-realtime-rate  per-ssid upstream limit

config wlan override-rate-limit id burst-realtime-rate  per-ssid upstream limit

4. أربط عملاء مختلفين بشبكة WLAN، وابدأ إرسال حركة مرور البيانات من لاسلكي إلى الجانب السلكي.

5. تحقق ما إذا كانت القيمة التي تم تكوينها على شبكة WLAN زائدة. أستخدم هذا الأمر show للتحقق من تمكين تجاوز شبكة WLAN.

show wlan<id>