المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

حجم قاعدة البيانات على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية تكوين حجم قاعدة البيانات المحلية وعرضه على وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة كيفية تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ونقطة وصول Cisco للتشغيل الأساسي.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco WLC 3504 الذي يشغل برنامج صيغة 8.8.110.0.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة.

بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

حجم قاعدة البيانات على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

تخزن قاعدة البيانات المحلية على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الإدخالات لهذه العناصر:

- مستخدمو الإدارة المحلية (بما في ذلك سفراء البهو)

- مستخدمو الشبكة المحلية (بما في ذلك مستخدمو الضيوف)

- مدخلات مرشح MAC

- إدخالات قائمة الاستبعاد

- إدخالات قائمة التخويل لنقطة الوصول

تقتصر قاعدة بيانات المستخدم المحلية على 12000 إدخال كحد أقصى. المدى الصالح هو من 512 إلى 12000، والإعداد الافتراضي هو 12000. لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى المكونة معا.

التكوين

التكوينات

يمكن تكوين حجم قاعدة البيانات باستخدام واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

دخلت in order to شكلت القاعدة معطيات محلي يستعمل ال CLI، هذا أمر:

config database size

الأمثلة:

(Cisco Controller) >config database size ?

<count>        Enter the maximum number of entries (512-12000).

Please save the configuration and reset the system ("reset system") for the change to take effect.

in order to شكلت القاعدة معطيات يستعمل ال gui، انتقل إلى ال security>Generalpage على ال WLC. يمكنك تكوين حجم قاعدة البيانات كما هو موضح هنا:

ما إن يشكل أنت القاعدة حجم يستعمل الجهاز تحكم CLI أو GUI، أنت تحتاج أن يعيد الجهاز تحكم أن التشكيل يأخذ تأثير.

التحقق من الصحة

يعرض الأمر إظهار ملخص البيانات الأمر قائمة بعدد إدخالات قاعدة البيانات الحالية وعدد إدخالات قاعدة البيانات بعد إعادة التشغيل.

لا يحتوي هذا الأمر على وسيطات أو كلمات أساسية. لا يحتوي هذا الأمر على إعدادات افتراضية. تم إدخال هذا الأمر في الإصدار 4.1.

الأمثلة:

(Cisco Controller) >show database summary

Maximum Database Entries......................... 12000

Maximum Database Entries On Next Reboot.......... 12000

Database Contents

MAC Filter Entries........................... 1

Exclusion List Entries....................... 0

AP Authorization List Entries................ 1

Management Users............................. 1

Local Network Users.......................... 1

Local Users.............................. 1

Guest Users.............................. 0

Total........................................ 4

لعرض عدد عوامل تصفية MAC التي تم تكوينها، أستخدم الأمر summaryshow macfilter.

(Cisco Controller) >show macfilter summary

MAC Filter RADIUS Compatibility mode............. Cisco ACS

MAC Filter Delimiter............................. None

MAC Filter Entries............................... 1

Local Mac Filter Table

MAC Address WLAN Id IP Addr Description

----------------------- -------------- --------------- --------------------------------

f8:0b:cb:e4:7f:40 Any unknown

لعرض عدد مستخدمي الشبكة المحليين الذين تم تكوينهم، أستخدم الأمر summary netuser .

(Cisco Controller) >show netuser summary

Maximum logins allowed for a given user name..... Unlimited

User Name WLAN Id User Type Lifetime Description

------------------------ -------- --------- ------------------------------ --------------------------------

testuser Any Permanent N/A

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند الوصول إلى الحد الأقصى لحجم قاعدة البيانات التي تم تكوينها، قد تتلقى أي خطأ من هذه الأخطاء عند محاولة إضافة مستخدمين إلى قاعدة البيانات المحلية:

- عند محاولة إضافة عنوان MAC إلى قائمة مرشح MAC طويلة، يمكن رؤية خطأ رسالة الخطأ في إنشاء مرشح MAC.

- عند إضافة عدد كبير من المستخدمين إلى قاعدة البيانات المحلية، يمكن الوصول إلى نقطة يتم فيها تجاهل بعض إدخالات المستخدم بصمت.

- وعلى نحو مماثل، يمكن الوصول إلى نقطة أثناء إضافة وحدات SSC لنقاط الوصول، حيث لا يمكن إضافة المزيد من الإدخالات، ولا يوجد إدخال التفويض في قائمة تخويل نقاط الوصول الخاصة بوحدة التحكم." يتم عرض الرسائل.