المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

اكتشاف DNS لوحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

عند نشر البنية الموحدة اللاسلكية من Cisco، يمكن لنقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) من Cisco Aironet اكتشاف وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLCs) باستخدام خادم DNS عندما تكون وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في شبكة فرعية مختلفة عن نقطة الوصول Lightweight (LAP).

يصف هذا المستند كيفية تكوين خادم Microsoft Windows 2016 DNS لاكتشاف WLC.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بخوادم DNS

- معرفة أساسية ببروتوكول نقاط الوصول اللاسلكية (CAPWAP) الخاص بالتحكم والإمداد

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

اكتشاف DNS لوحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

يمكن لنقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) اكتشاف وحدات التحكم من خلال خادم اسم المجال (DNS). للقيام بذلك، يجب تكوين DNS لإرجاع عناوين IP لوحدة التحكم إستجابة إلى Cisco-LWAPP-CONTROLLER.localdomain، حيث يكون Localdomain اسم مجال AP. عندما يستلم ap عنوان IP ومعلومات DNS من خادم DHCP، فإنه يتصل ب DNS لحل Cisco-CAPWAP-Controller.localdomain. عندما يرسل DNS قائمة من جهاز تحكم عنوان، ال ap يرسل إكتشاف طلب إلى الجهاز تحكم.

ستحاول نقطة الوصول حل اسم DNS Cisco-CAPWAP-Controller.localdomain. عندما تكون نقطة الوصول قادرة على حل هذا الاسم إلى عنوان IP واحد أو أكثر، ترسل نقطة الوصول رسالة اكتشاف CAPWAP للبث الأحادي إلى عنوان (عناوين) IP التي تم حلها. يرد كل عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يستلم رسالة طلب اكتشاف CAPWAP باستخدام إستجابة اكتشاف CAPWAP للبث الأحادي لنقطة الوصول.

يصف القسم التالي كيفية تكوين خادم Microsoft Windows 2016 لاكتشاف عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

التكوين

التكوينات

1. تشغيل الأمر mmc" من قائمة ابدأ في Windows.

يظهر إطار Microsoft Management Console.

2. من قائمة ملف، أختر إضافة-إزالة أداة إضافية.

3. من اللوحة اليسرى أختر DNS وانقر إضافة، لنقله إلى قسم الأدوات الإضافية المحددة". ثم اضغط موافق".

4. يظهر DNS الآن في نافذة MMC.

5. نحتاج إلى إنشاء نوع سجل "A" لعنوان IP الخاص بإدارة WLC في المنطقة الخاصة.

6. عند هذه النقطة، يمكننا التحقق من تكوين DNS بشكل صحيح لحل 'Cisco-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain' إلى عنوان إدارة WLC.

التحقق من الصحة

الآن عندما يمهد ال{upper}lap وينفذ الجهاز تحكم إكتشاف، ال ap سيحاول أن يحل ال DNS إسم cisco-capwap-controller.localdomain. بمجرد أن تعرف عنوان IP الخاص بالإدارة الخاص بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، فإنها ترسل رسالة طلب اكتشاف CAPWAP للبث الأحادي إلى وحدة التحكم، وتستجيب وحدة التحكم مع إستجابة اكتشاف.

بعد القيام بذلك، تبدأ عملية الانضمام. أحلت لمعلومات كاملة على ال CAPWAP إكتشاف والانضمام عملية، خفيف وزن ap (ثني) تسجيل إلى لاسلكي lan جهاز تحكم (WLC).

إذا تم تكوين كل شيء بشكل صحيح، يجب أن ترى في وحدة تحكم AP أنه قادر على حل عنوان IP الخاص بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وسيستمر في التسجيل.

[*01/10/2019 14:07:07.1735] IP DNS 10.48.39.129, 10.48.39.130; Domain wlaaan.com

[*01/10/2019 14:07:07.1735] [*01/10/2019 14:07:07.1735] CAPWAP State: Discovery

[*01/10/2019 14:07:07.1742] IP DNS query for CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.wlaaan.com

[*01/10/2019 14:07:07.1776] DNS resolved CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.wlaaan.com

[*01/10/2019 14:07:07.1776] DNS discover IP addr: 10.48.71.20

[*01/10/2019 14:07:07.1804] Discovery Request sent to 10.48.71.20, discovery type DNS(3)

...

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد يفشل الاكتشاف لأسباب مختلفة، الأكثر شيوعا والمنصوص عليها أدناه:

- لم تحصل نقطة الوصول على عنوان IP من خادم DHCP وبالتالي لا يمكنها إجراء عمليات بحث DNS

- لا يتم تكوين عنوان IP لخادم DNS و/أو معلومات المجال بشكل صحيح في تجمع DHCP [أو بشكل ثابت على نقطة الوصول في حالة التكوين الثابت]

- لا يمكن الوصول إلى خادم DNS من شبكة AP الفرعية بسبب مشاكل التوجيه أو قواعد جدار الحماية.

- لم يتم تكوين المنطقة الأمامية لخادم DNS بشكل صحيح.