المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

س. ما هي مجموعة التنقل؟

Q.ما هي القيود الخاصة بمجموعات التنقل؟

Q.ما هي المتطلبات الأساسية لمجموعة التنقل؟

Q.كيف أن يشكل حركية مجموعة على ال WLC؟

Q.كيفية تكوين مجموعة تنقل باستخدام البنية الأساسية ل Prime؟

هل من الممكن تكوين قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في مجموعات التنقل المتعددة؟

Q.هل يمكن لنقاط الوصول الانضمام إلى عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ينتمي إلى مجموعة تنقل تختلف عن مجموعة التنقل المقترنة حاليا؟

س. كيف يتم تبادل رسائل التنقل بين WLCs؟

Q.هل هناك أمر لاستكشاف أخطاء إتصالات التنقل وإصلاحها بين شبكات WLC؟

س. كم عدد وحدات التحكم التي يمكن أن تكون في مجموعة قابلية التنقل؟

س. ما هي قائمة التنقل؟ كم عدد وحدات التحكم التي يمكن أن تكون جزءا من قائمة قابلية التنقل لوحدة التحكم؟

Q.كيفية تأمين رسائل التنقل المتبادلة بين قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) أو تشفيرها؟

س. ما هي القيود لتمكين نفق التنقل المشفر؟

س. ما هو المرساة المتنقلة؟

Q.ما هو الفرق بين مجموعات التردد اللاسلكي ومجموعات التنقل؟

Q.هل تعمل مجموعات التنقل بين وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) إذا كان هناك وحدة تحكم واحدة أو أكثر خلف جهاز nat؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مجموعات التنقل في وحدات تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية AireOS ويقدم معلومات من خلال الأسئلة الأكثر شيوعا (FAQ).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع تلميحات Cisco التقنية والاتفاقيات للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

مجموعة التنقل هي مفهوم ينطبق على بيئة شبكة LAN اللاسلكية الموحدة من Cisco.

س. ما هي مجموعة التنقل؟

A. مجموعة قابلية التنقل هي مجموعة من وحدات التحكم في الشبكة المحلية (WLCs) اللاسلكية في شبكة لها نفس اسم مجموعة قابلية التنقل. ويمكن أن تشارك وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) هذه بشكل ديناميكي في سياق أجهزة العميل وحالتها ومعلومات تحميل وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، كما يمكنها إعادة توجيه حركة مرور البيانات فيما بينها، مما يتيح إمكانية التنقل بين وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) وتكرار وحدة التحكم. أحلت ال mobility مجموعة قسم من cisco لاسلكي lan جهاز تحكم تشكيل مرشد، إطلاق 8.10 ل كثير معلومة.

س.  ما هي القيود المفروضة على مجموعات التنقل؟

a. يمكنك العثور على القيود على مجموعات التنقل في قسم الإرشادات والقيود في قسم تكوين مجموعات التنقل من دليل تكوين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية من Cisco، الإصدار 8.10.

س.  ما هي المتطلبات الأساسية لمجموعة التنقل؟

a. قبل إضافة وحدات التحكم إلى مجموعة قابلية التنقل، يجب التحقق من تلبية متطلبات معينة لجميع وحدات التحكم التي سيتم تضمينها في المجموعة. ارجع إلى قسم المتطلبات الأساسية لتكوين مجموعات التنقل لقائمة من هذه المتطلبات.

س.  كيف أن يشكل حركية مجموعة على ال WLC؟

a. يتم تكوين مجموعة قابلية التنقل يدويا. يتم تكوين عنوان IP و MAC لوحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) التي تنتمي إلى نفس مجموعة التنقل على كل وحدة من وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) على حدة. يمكن تكوين مجموعات التنقل إما من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI). راجع تكوين واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وواجهة سطر الأوامر (CLI) لمجموعات التنقل للحصول على خطوات تفصيلية لتكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة المستخدم الرسومية (GUI).

س.  كيف يتم تكوين مجموعة قابلية التنقل باستخدام البنية الأساسية ل Prime؟

a. يمكن أيضا تكوين مجموعات التنقل باستخدام البنية الأساسية ل Prime (PI). تكون هذه الطريقة البديلة مفيدة عند نشر عدد كبير من وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). راجع قسم تكوين مجموعات التنقل في دليل مستخدم Cisco Prime Infrastructure 3.10 للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تكوين مجموعات التنقل باستخدام WCS.

س.  هل من الممكن تكوين قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) في مجموعات التنقل المتعددة؟

A. No. لا يمكن تكوين وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) إلا في مجموعة قابلية تنقل واحدة.

س.  هل يمكن لنقاط الوصول الانضمام إلى عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ينتمي إلى مجموعة تنقل تختلف عن مجموعة التنقل المقترنة حاليا؟

ج. نعم. بشكل افتراضي، عند تعطل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، فإن نقاط الوصول (APs) المسجلة إلى عمليات تجاوز الأعطال هذه الخاصة بعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) هذه إلى عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) آخر من نفس مجموعة التنقل، إذا تم تكوين نقطة الوصول (LAP) لتخطي الأعطال. ومع ذلك، في حالة تكوين دعم وحدة التحكم في النسخ الاحتياطي، يمكن أن يكون ذلك أي وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) حتى خارج مجموعة الأجهزة المحمولة وتجاوز أخطاء نقاط الوصول إلى وحدات التحكم حتى خارج مجموعة الأجهزة المحمولة. ارجع إلى دليل نشر التوفر العالي N+1 للحصول على مزيد من المعلومات.

س.  كيف يتم تبادل رسائل التنقل بين WLCs؟

a. ترسل وحدة التحكم رسائل التنقل إلى وحدات التحكم الأعضاء الأخرى ومع ذلك توفر إمكانية التنقل بين الشبكات الفرعية للعملاء. يمكن إرسال رسائل التنقل كرسائل للبث الأحادي أو البث المتعدد حيث يتم إرسال نسخة واحدة فقط من رسالة التنقل للوصول إلى جميع مجموعات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في مجموعة التنقل.

يتم إرسال رسائل إعلان Mobile ضمن نفس المجموعة أولا ثم إلى مجموعات أخرى في القائمة.

س.  هل هناك أمر لاستكشاف أخطاء إتصالات التنقل وإصلاحها بين شبكات WLC؟

a. تتيح لك وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLCs) إختبار بيئة إتصالات التنقل باستخدام إختبارات اتصال التنقل. يمكن إستخدام هذه الاختبارات للتحقق من الاتصال بين أعضاء مجموعة التنقل، والتي تتضمن قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للضيف. يتوفر إختباران لاختبار الاتصال:

- إختبار الاتصال أثناء التنقل عبر بروتوكول UDP — يعمل هذا الاختبار عبر منفذ UDP الخاص بالتنقل 16666. وهو يختبر ما إذا كان يمكن الوصول إلى حزمة التحكم في التنقل عبر واجهة الإدارة.

- إختبار الاتصال أثناء التنقل عبر EoIP — يعمل هذا الاختبار عبر EoIP. إنه يختبر حركة مرور بيانات التنقل عبر واجهة الإدارة.

تأكد من تكوين قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) في مجموعة التنقل نفسها وتأكد من قدرتك على إختبار اتصال قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) باستخدام إختبارات اتصال التنقل.

أحلت ال جار حركي إختبار اتصال قسم من cisco لاسلكي lan جهاز تحكم تشكيل مرشد، إطلاق 8.10 ل كثير معلومة.

س.  كم عدد وحدات التحكم التي يمكن أن تكون في مجموعة قابلية التنقل؟

a. يمكن أن تتضمن مجموعة التنقل ما يصل إلى 24 وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من أي نوع. يرتبط عدد نقاط الوصول المدعومة في "مجموعة التنقل" بعدد أنواع WLC و WLC في المجموعة.

على سبيل المثال، إذا كانت وحدة تحكم تدعم 6000 نقطة وصول، فإن مجموعة التنقل التي تتكون من 24 وحدة تحكم تدعم ما يصل إلى 144000 نقطة وصول (24 * 6000 = 144000 نقطة وصول).

يمكنك إضافة أعضاء حركيين مختلفين التي هي جزء من مجموعة حركية مختلفة في قائمة التنقل التي يتم إستخدامها لروابط التنقل التي يمكن أن ترتكز داخل مجموعة حركية مختلفة. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 72 عضوا في القائمة مع ما يصل إلى 24 عضوا في نفس مجموعة Mobility.

في قائمة التنقل، يتم السماح بهذه المجموعات من مجموعات التنقل والأعضاء:

- 3 مجموعات تنقل تضم 24 عضوا في كل مجموعة

- 12 مجموعة تنقل تضم 6 أعضاء في كل مجموعة

- 24 مجموعة تنقل تضم 3 أعضاء في كل مجموعة

- 72 مجموعة تنقل تضم عضوا واحدا في كل مجموعة

س.  ما هي قائمة الأجهزة المحمولة؟ كم عدد وحدات التحكم التي يمكن أن تكون جزءا من قائمة قابلية التنقل لوحدة التحكم؟

A. قائمة التنقل هي مجموعة من وحدات التحكم التي تم تكوينها على وحدة تحكم واحدة تحدد الأعضاء في مجموعات التنقل المختلفة. يمكن أن تتصل وحدات التحكم عبر المجموعات المتنقلة، كما يمكن للعملاء التجوال بين نقاط الوصول في مجموعات التنقل المختلفة إذا تم تضمين وحدات التحكم في كل قائمة من قوائم التنقل. في المثال الموجود في هذا القسم، يمكن لوحدة التحكم 1 الاتصال بوحدة التحكم 2 أو 3، ولكن يمكن لوحدة التحكم 2 ووحدة التحكم 3 الاتصال بوحدة التحكم 1 فقط وليس ببعضها البعض. وعلى نحو مماثل، يمكن للعملاء التجوال بين وحدة التحكم 1 ووحدة التحكم 2 أو بين وحدة التحكم 1 ووحدة التحكم 3 ولكن ليس بين وحدة التحكم 2 ووحدة التحكم 3.

Example:

Controller 1                   Controller 2                    Controller 3

Mobility group: A              Mobility group: B               Mobility group: C

Mobility list:                 Mobility list:                  Mobility list:

Controller 1 (group A)          Controller 1 (group A)          Controller 1 (group A)

Controller 2 (group B)          Controller 2 (group B)          Controller 3 (group C)

Controller 3 (group C)

تدعم وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ما يصل إلى 72 وحدة تحكم في قائمة وحدات التحكم القابلة للتنقل والسلاسة في التجوال عبر العديد من المجموعات القابلة للتنقل. من خلال التجوال السلس، يحتفظ العميل بعنوان IP الخاص به عبر جميع مجموعات التنقل. ومع ذلك، لا يتم دعم إدارة المفاتيح المركزية من Cisco (CCKM) والتخزين المؤقت الاستباقي للمفاتيح (PKC) إلا للتجوال داخل مجموعة قابلية التنقل. عندما يعبر العميل حد مجموعة قابلية التنقل أثناء التجوال، تتم مصادقة العميل بالكامل، ولكن يتم الحفاظ على عنوان IP، ويبدأ اتصال EtherIP النفقي للطبقة 3 تجوال.

س.  كيفية تأمين رسائل التنقل المتبادلة بين قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) أو تشفيرها؟

a. لتأمين رسائل التنقل المتبادلة بين وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs)، يمكنك تمكين إرتباط آمن يتم فيه تشفير البيانات من خلال بروتوكول DTLS ل CAPWAP بين جهاز إرساء ووحدة تحكم أجنبية. يسمى هذا الارتباط الآمن نفق التنقل المشفر.

إذا كان نفق التنقل المشفر في حالة تمكين، يتم تشفير حركة مرور البيانات وتستخدم وحدة التحكم منفذ UDP 16667، بدلا من EoIP، لإرسال حركة مرور البيانات.

للقيام بذلك، قم بإصدار الأمر config mobility secure-mode enable.

إذا كان هناك جدار حماية، فتأكد من فتح منفذ UDP 16667.

دققت in order to ضمنت هذا أسلوب مكنت، التنقل بروتوكول ميناء من الإنتاج من العرض حركي خلاصة أمر.

يشير المنفذ 16667 إلى الوضع الآمن (التشفير). يشير المنفذ 16666 إلى الوضع غير الآمن (لا يوجد تشفير).

س.  ما هي القيود لتمكين نفق التنقل المشفر؟

a. يمكنك العثور على القيود لتمكين نفق التنقل المشفر في قسم القيود على نفق التنقل المشفر في دليل تكوين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية من Cisco، الإصدار 8.10.

س.  ما هو المرساة المتنقلة؟

A. Mobility Anchor، ويشار إليه أيضا باسم Guest tunneling أو Auto Anchor Mobility، هو ميزة حيث يتم إنشاء قنوات لجميع حركة مرور بيانات العميل التي تنتمي إلى شبكة محلية لاسلكية (WLAN) (خاصة Guest WLAN) إلى وحدة تحكم WLC معرفة مسبقا أو مجموعة من وحدات التحكم التي تم تكوينها كإرساء لشبكة WLAN المحددة. تساعد هذه الميزة في تقييد العملاء بشبكة فرعية معينة ولديهم مزيد من التحكم في حركة مرور المستخدم. راجع قسم تكوين حركة الإرساء التلقائي في دليل تكوين وحدة تحكم شبكة LAN اللاسلكية من Cisco، الإصدار 8.10 للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الميزة.

س.  ما الفرق بين مجموعات التردد اللاسلكي ومجموعات التنقل؟

ج.

مجموعات التنقل:

- مجموعة التنقل هي مجموعة من أدوات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في شبكة لها نفس اسم مجموعة التنقل. فهو يتيح إمكانية التنقل بسلاسة تامة بين الأجهزة العميلة وتكرار عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

- يتم تكوين مجموعة قابلية التنقل بشكل ثابت.

مجموعات التردد اللاسلكي (RF):

- مجموعة التردد اللاسلكي، المعروفة أيضا باسم مجال التردد اللاسلكي، هي مجموعة من وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يتم إجراء حسابات إدارة الموارد اللاسلكية لها بشكل كامل. تساعدك أيضا مجموعات التردد اللاسلكي على اكتشاف نقاط الوصول (AP) المخادعة.

- يتم تكوين مجموعة تردد لاسلكي بشكل ديناميكي. أحلت نظرة عامة على مجموعات RF قسم من cisco لاسلكي lan جهاز تحكم تشكيل مرشد، إطلاق 8.10 ل كثير معلومة على مجموعة RF.

س.  هل تعمل مجموعات التنقل بين وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) إذا كان هناك وحدة تحكم واحدة أو أكثر خلف جهاز nat؟

ج. نعم. تحمل حمولات رسائل التنقل معلومات عنوان IP حول وحدة التحكم المصدر. يتم التحقق من صحة عنوان IP هذا باستخدام عنوان IP المصدر الخاص برأس IP. يشكل هذا تصرف مشكلة عندما شبكة عنوان ترجمة nat أداة يكون قدمت في الشبكة لأن هو يغير المصدر عنوان في العنوان في العنوان. لذلك، في ميزة Guest WLAN، يتم إسقاط أي حزمة تنقل يتم توجيهها من خلال جهاز nat بسبب عدم تطابق عنوان IP.

في WLCs يتم تغيير البحث عن مجموعة التنقل لاستخدام عنوان MAC الخاص بوحدة التحكم في المصدر. لأن عنوان IP المصدر يتغير بسبب الخريطة التي تم إنشاؤها في جهاز NAT، فإن قاعدة بيانات مجموعة التنقل يتم البحث فيها قبل إرسال رد للحصول على عنوان IP لوحدة التحكم التي تقوم بالطلب. ويتم القيام بذلك باستخدام عنوان MAC الخاص بوحدة التحكم التي تقوم بعمل الطلب.

عندما يشكل أنت الحركة مجموعة في شبكة حيث nat يكون مكنت، دخلت العنوان أن يكون أرسلت إلى الجهاز تحكم من ال nat أداة بدلا من الجهاز إدارة قارن عنوان.

أيضا، تأكد من أن هذه المنافذ مفتوحة على جدار الحماية إذا كنت تستخدم جدار حماية مثل PIX:

- UDP 1666 لحركة مرور التحكم في النفق

- بروتوكول IP رقم 97 لحركة مرور بيانات المستخدم

- UDP 161 و 162 لبروتوكول SNMP

راجع إستخدام مجموعات التنقل مع أجهزة NAT للحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين وحدة تحكم شبكة LAN اللاسلكية من Cisco، الإصدار 8.10

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco