المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الواجهات الديناميكية على WLCs

المتطلبات الأساسية لتكوين الواجهات الديناميكية

قيود على الواجهات الديناميكية للتكوين

التكوين

مادة حفازة مفتاح أن يركض cisco ios برمجية

تكوين شبكة VLAN الخاصة بوحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

تكوين شبكة VLAN لوحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في CLI

التحقق من الصحة

التحقق من محولات Catalyst

التحقق من VLAN لوحدة تحكم WLAN

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إجراء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين شبكات LAN الظاهرية (VLANs) على وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يفترض هذا الإجراء أن هناك خادم DHCP وظيفي لتوفير عناوين IP إلى نقاط الوصول (APs) التي يتم تسجيلها إلى وحدة التحكم.

المكونات المستخدمة

- مادة حفازة مفتاح أن يركض cisco ios ®برمجية.

- Cisco WLC 8540 الذي يشغل برنامج صيغة 8.10.190.0.

- نقاط الوصول

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الواجهات الديناميكية على WLCs

يتم إنشاء الواجهات الديناميكية، المعروفة أيضا بواجهات شبكات VLAN، بواسطة المستخدمين ويتم تصميمها لتكون مماثلة لشبكات VLAN لعملاء شبكات LAN اللاسلكية.

يمكن لوحدة التحكم دعم ما يصل إلى 512 واجهة ديناميكية (VLANs). يتم تكوين كل واجهة ديناميكية بشكل فردي وتسمح بدفق إتصالات منفصلة بأن توجد على أي من منافذ نظام توزيع وحدة التحكم أو كلها. تتحكم كل واجهة ديناميكية في شبكات VLAN والاتصالات الأخرى بين وحدات التحكم وجميع أجهزة الشبكة الأخرى، ويعمل كل واجهة كترحيل DHCP للعملاء اللاسلكيين المرتبطين بشبكات LAN اللاسلكية (WLANs) المعينة على الواجهة.

من الممكن تخصيص واجهات ديناميكية لمنافذ نظام التوزيع والشبكات المحلية اللاسلكية (WLANs) وواجهة إدارة الطبقة 2 وواجهة نقطة الوصول (AP) من الطبقة 3. من الممكن أيضا تعيين الواجهة الديناميكية إلى منفذ نسخ إحتياطي.

شكلت صفر، واحد، أو يتعدد قارن حركي على نظام توزيع ميناء. مهما، كل قارن حركي ينبغي كنت على VLAN مختلف أو IP subnet من كل آخر قارن يشكل على الميناء. إن الميناء يكون untagged، كل قارن حركي ينبغي كنت على مختلف IP subnet من أي قارن آخر يشكل على الميناء.

رأيت لمعلومة حول العدد الأقصى من VLANs يساند على cisco WLC منصة، الشخصي cisco WLC منصة معطيات ورقة. cisco يوصي الإستعمالمن VLANs لقارن حركي.

تستخدم شبكات VLAN مع وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية هذا النموذج:

المتطلبات الأساسية لتكوين الواجهات الديناميكية

لتكوين الواجهة الديناميكية ل أداة التحكم، أستخدم شبكات VLAN ذات العلامات للواجهات الديناميكية.

قيود على الواجهات الديناميكية للتكوين

تنطبق هذه القيود على تكوين الواجهات الديناميكية على وحدة التحكم:

- يتعذر على العملاء السلكيين الوصول إلى واجهة إدارة عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 2504 من Cisco باستخدام عنوان IP الخاص بواجهة مدير نقطة الوصول.

- بالنسبة لطلبات SNMP التي تأتي من شبكة فرعية تم تكوينها كواجهة ديناميكية، تستجيب وحدة التحكم ولكن الاستجابة لا تصل إلى الجهاز الذي بدأ المحادثة.

- إذا تم إستخدام وكيل DHCP و/أو واجهة مصدر RADIUS، فتأكد من أن الواجهة الديناميكية تحتوي على عنوان موجه صالح. العناوين المكررة أو المتداخلة عبر واجهات وحدة التحكم غير معتمدة.

- لا تستخدم ap-manager كاسم الواجهة لتكوين الواجهات الديناميكية لأن ap-manager هو اسم محجوز.

التكوين

يقدم هذا القسم معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: استعملت الأمر lookup أداة (يسجل زبون فقط) أن يجد كثير معلومة على الأمر يستعمل في هذا وثيقة.

مادة حفازة مفتاح أن يركض cisco ios برمجية

w-backbone-6#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25

w-backbone-6(config-if)#switchport

w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999

w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk

w-backbone-6(config-if)#end

w-backbone-6#

ملاحظة: VLAN استعملت رقم 999 كVLAN أهلي طبيعي هنا. هذا يعني الحركة مرور untagged أن يصل إلى ال WLC ميناء يأتي من VLAN 999. في هذا وثيقة، ال WLC يتلقى إدارة ميناء مع tagged VLAN 1، أي يعني حركة مرور to/from ال WLC إدارة قارن يذهب على VLAN 1 و VLAN 999 لا يستعمل ب ال WLC.

تكوين شبكة VLAN الخاصة بوحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

أتمت هذا steps على ال WLAN جهاز تحكم.

1. من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، Controller > Interfaces. انتقل إلى صفحة الواجهات لتسرد جميع الواجهات التي تم تكوينها على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). لإنشاء واجهة ديناميكية جديدة، انقر فوق New.

2. أدخل Interface Name و VLAN Identifier, and clickApply.

3. أدخل المعلمات الخاصة بشبكة VLAN هذه. تتضمن بعض المعلمات IP Address,Netmask,Gateway, وعنوان IP Primary DHCP Server ، وانقر فوق Apply.

ملاحظة: يعمل عنوان IP الذي تم تعيينه لهذه الواجهة كترحيل DHCP لعميل للحصول على عنوان IP من خادم DHCP. على سبيل المثال، عندما يحاول العميل الاقتران بشبكة WLAN/SSID (الخطوة 5 في هذا التكوين) المعينة إلى هذه الواجهة الديناميكية، فإنه يقوم بتنفيذ بث شبكة فرعية محلية لتعريف خادم DHCP. ترسل وحدة التحكم طلبا إلى خادم DHCP (أو إلى نفسه إذا كان هو خادم DHCP للمقطع) بعنوان IP الخاص بهذه الواجهة الديناميكية كترحيل IP إلى خادم DHCP الذي تم تكوينه لهذه الواجهة. يعين ال DHCP نادل عنوان إلى الزبون من ال DHCP مجال يشكل.

ملاحظة: من الضروري أن يكون لديك عنوان IP صالح لأسباب فنية، ولكن لا يتم إستخدام عنوان IP هذا ما لم يتم تمكين الكتابة فوق وكيل DHCP أو واجهة radius (ضمن تكوين WLAN).

ملاحظة: يتم إستخدام اسم الواجهة أو اسم شبكة VLAN كسمة radius (Airespace-interface-name) لإرجاع اسم شبكة VLAN بدلا من الرقم.

4. دققت القارن تشكيل. انقر Controller علامة التبويب في القائمة في أعلى النافذة، واختر Interfacesمن القائمة الموجودة على اليسار.

5. انقرWLANsعلامة التبويب في القائمة الموجودة أعلى النافذة، ثم انقرCreate New.

6. أدخل معرف مجموعة الخدمة (SSID)Profile NameوانقرApply.فوق هذا المثال يستخدم شبكة VLAN رقم 81 لتسهيل الفهم.

7. حدد VLAN 81 من القائمة Interface Nameالمنسدلة في أسفل الإطار، وانقرApply. في هذه الحالة، يتم ربط طلاب SSID ب VLAN 81 اسم الواجهة.

تكوين شبكة VLAN لوحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في CLI

استعملت هذا قسم in order to شكلت VLAN ك عن طريق أمر خط قارن (CLI).

1. قم بإنشاء الواجهة وعلامة VLAN المقترنة. الأمر config interface create interface_namevlan_id.

(W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81

ملاحظة: إذا كانت هناك مساحة في اسم شبكة VLAN/WLAN كما هو الحال في هذا المثال، فتأكد من أن الاسم في علامات اقتباس.

2. قم بتحديد عنوان IP والمعبر الافتراضي. الأمر config interface interface_nameIP_addressnetmaskgateway.

(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1

3. قم بتحديد خادم DHCP. الأمر هو config interface dhcp dynamic-interface<interface-name>primary<primary-server>[secondary]<secondary-server>.

(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5

4. أصدرت هذا أمر in order to عينت القارن إلى ميناء طبيعي: config interface port operator_defined_interface_name physical_ds_port_number.

(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1

5. دققت القارن تشكيل. والأمر هو show interface summary.

(W-8540-1) >show interface summary

Number of Interfaces.......................... 8

Interface Name               Port   Vlan Id        IP Address    Type           Ap Mgr Guest

-------------------------------- ---- -------- --------------- ------- ------ -----

171                          1      171           192.168.171.30 Dynamic       No        No

management                  1      1              10.48.39.46   Static         Yes        No

redundancy-management        1      1              10.48.39.52   Static         No        No

redundancy-port              -      untagged       172.16.39.52 Static         No        No

service-port                N/A    N/A           0.0.0.0        DHCP          No        No

virtual                      N/A    N/A            10.2.3.4        Static         No        No

vlan 81                      1      81             192.168.81.46 Dynamic        No        No

vlan 82                      1      82             192.168.82.46 Dynamic        No        No

6. قم بتعريف شبكة WLAN. الأمر config wlan create wlan_idname.

(W-8540-1) >config wlan create 2 Students Students

7. قم بتعريف واجهة شبكة WLAN. الأمر config wlan interfacewlan_idinterface_name.

(W-8540-1) >config wlan interface 2 "vlan 81"

8. تحقق من الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والواجهة المقترنة. والأمر هو show wlan summary.

(W-8540-1) >show wlan summary

.

Number of WLANs.................................. 2

WLAN ID     WLAN Profile Name / SSID     Status         Interface Name PMIPv6 Mobility

------- ------------------------------------- -------- -------------------- ---------------

1           self-anchor / self-anchor    Disabled       management    none

2           Students / Students          Enabled        vlan 81        none

(W-8540-1) >

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

التحقق من محولات Catalyst

- مادة حفازة مفتاح أن يركض cisco ios برمجية:  show running-config interface interface_type interface_number.

w-backbone-6k#show running-config interface gigabitethernet 2/1

Building configuration...

Current configuration : 190 bytes

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

switchport mode trunk

end

التحقق من VLAN لوحدة تحكم WLAN

- دققت القارن تشكيل. والأمر هو show interface summary.

(W-8540-1) >show interface summary

Number of Interfaces.......................... 8

Interface Name               Port   Vlan Id        IP Address    Type           Ap Mgr Guest

-------------------------------- ---- -------- --------------- ------- ------ -----

171                          1      171           192.168.171.30 Dynamic       No        No

management                  1      1              10.48.39.46   Static         Yes        No

redundancy-management        1      1              10.48.39.52   Static         No        No

redundancy-port              -      untagged       172.16.39.52 Static         No        No

service-port                N/A    N/A           0.0.0.0        DHCP          No        No

virtual                      N/A    N/A            10.2.3.4        Static         No        No

vlan 81                      1      81             192.168.81.46 Dynamic        No        No

vlan 82                      1      82             192.168.82.46 Dynamic        No        No

- تحقق من الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والواجهة المقترنة. والأمر هو show wlan summary.

(W-8540-1) >show wlan summary

Number of WLANs.................................. 2

WLAN ID     WLAN Profile Name / SSID     Status         Interface Name PMIPv6 Mobility

------- ------------------------------------- -------- -------------------- ---------------

1           self-anchor / self-anchor    Disabled       management    none

2           Students / Students          Enabled        vlan 81        none

(W-8540-1) >

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

إجراء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أتمت هذا تعليم in order to تحريت تشكيلك.

1. إختبار الاتصال من وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) إلى البوابة الافتراضية التي تم تكوينها على الواجهة الموجهة لشبكة VLAN، ثم إختبار الاتصال في الإتجاه المعاكس.

- وحدة التحكم في شبكة WLAN:

(W-8540-1) >ping 192.168.81.1

Send count=3, Receive count=3 from 192.168.81.1

(W-8540-1) >

- الواجهة الموجهة لشبكة VLAN:

w-backbone-6k#ping 192.168.81.46

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.46, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

w-backbone-6k#

2. إذا كانت إختبارات الاتصال غير ناجحة، فقم بنشر التقاط/sniffer للحزم في المحول وفحص للتحقق من تحديد علامة VLAN المناسبة.

ملاحظة: عندما تقوم ببدء إختبار الاتصال من وحدة التحكم الخاصة بك إلى بوابة الطبقة 3، والتي توجد على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بواجهة التحكم الديناميكية الخاصة بك، يظهر أن وحدة التحكم تقوم بمصدر إختبار الاتصال من الواجهة الديناميكية.