المحتويات

المقدمة

المشكلة

نموذج رسائل syslog المتعلقة بعميل DNS من StarOS

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تفاصيل أكواد فشل نظام اسم المجال (DNS) التي يتم طباعتها في Syslogs عند تمكين ميزة DNS-Client على StarOS.

المشكلة

يطبع عميل StarOS DNS رسائل syslog مع رموز أسباب الفشل عندما يواجه مشاكل مع استعلامات DNS. تحتوي رسائل syslog هذه غالبا على رموز أخطاء الاستجابة. ويمكن أن يساعدك فهم رموز الأخطاء هذه في أستكشاف أخطاء DNS وإصلاحها.

نموذج رسائل syslog المتعلقة بعميل DNS من StarOS

فيما يلي بعض نماذج رسائل syslog التي تظهر أكواد أسباب الفشل المختلفة.

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:20> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 4. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:49> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 11. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:31> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 12. Query : servername.dcca.example.com

الحل

يوفر هذا الجدول شرحا لرمز سبب الفشل الذي يمكن إستخدامه لتقليص المشكلة واستكشاف المشكلة وإصلاحها مرة أخرى. عادة، تذكر رسالة syslog ما إذا كان الفشل مرتبطا برسالة مستلمة أو مشكلة داخلية مع عميل DNS.

كود سبب الفشل

التفاصيل

1

لا توجد إجابة ذات صلة لنوع السجل

2

تعذر ترجمة الطلب. خطأ في التنسيق

3

فشل داخلي للخادم

4

سجل DNS غير موجود

5

شفرة التشغيل غير مدعومة

6

رفض الخادم تنفيذ العملية

11

تم رفض الاتصال

12

انتهت مهلة استعلام DNS

128

تم تجاوز عمق استعلام DNS

ملاحظة: تختلف أكواد أسباب فشل StarOS عن قيم RCODE الخاصة باستجابة DNS المدرجة في RFC-6895

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين Cisco PGW