المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

نقطة الوصول من الشبكة العنكبوتية الخارجية خفيفة الوزن Cisco Aironet 1510 Series

نقطة الوصول من أعلى السطح (RAP)

نقطة الوصول من أعلى العمود (PAP)

الميزات غير مدعومة على شبكات الشبكة المعشقة

تسلسل بدء تشغيل نقطة الوصول

التكوين

تمكين التكوين بدون لمس (تمكين بشكل افتراضي)

إضافة MIC إلى قائمة تخويل AP

تكوين معلمات التوصيل لنقاط الوصول

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند مثالا أساسيا للتكوين حول كيفية إنشاء إرتباط جسر من نقطة إلى نقطة باستخدام حل الشبكة العنكبوتية. يستخدم هذا المثال نقطتي وصول خفيفة الوزن (LAPs). تعمل نقطة وصول واحدة كنقطة وصول على السطح (RAP)، وتعمل نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) الأخرى كنقطة وصول على سطح العمود (PAP)، ويتم توصيلها بوحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من Cisco. يتم توصيل RAP ب WLC من خلال محول Cisco Catalyst.

يرجى الرجوع إلى مثال تكوين شبكة وحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية للإصدارات 5.2 والإصدارات الأحدث لمركز التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) الإصدار 5.2 والإصدارات الأحدث

المتطلبات الأساسية

- تم تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للتشغيل الأساسي.

- يتم تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في وضع الطبقة 3.

- تم تكوين محول عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- المعرفة الأساسية بتكوين نقاط LAP ووحدات WLC من Cisco

- معرفة أساسية ببروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP).

- معرفة تكوين خادم DHCP خارجي و/أو خادم اسم المجال (DNS)

- معرفة التكوين الأساسية لمحولات Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco 4402 Series WLC الذي يشغل البرنامج الثابت 3.2.150.6

- 2 (2) نقاط الوصول في الوضع Lightweight من السلسلة Cisco Aironet 1510 Series LAPs

- محول الطبقة 2 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

نقطة الوصول من الشبكة العنكبوتية الخارجية خفيفة الوزن Cisco Aironet 1510 Series

نقطة الوصول من السلسلة Cisco Aironet 1510 Series للشبكة العنكبوتية الخارجية خفيفة الوزن هي جهاز لاسلكي مصمم خصيصا للوصول إلى العميل اللاسلكي والربط من نقطة إلى نقطة، والربط من نقطة إلى عدة نقاط، والاتصال اللاسلكي للشبكة العنكبوتية من نقطة إلى عدة نقاط. نقطة الوصول الخارجية هي وحدة مستقلة يمكن تثبيتها على جدار أو جسر، أو على عمود سطح أو على عمود إنارة شارع.

تعمل نقطة الوصول AP1510 باستخدام وحدات تحكم لتوفير إدارة مركزية وقابلة للتطوير وأمان فائق وقابلية التنقل. نظرا لتصميمها لدعم عمليات النشر التي تتم دون تهيئة، تنضم نقطة الوصول طراز AP1510 بسهولة وأمان إلى شبكة الشبكة المعشقة، كما تتوفر لإدارة الشبكة ومراقبتها من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بوحدة التحكم.

كما أن نقطة الوصول AP1510 مزودة بجهازين لاسلكيين يعملان في آن واحد: جهاز لاسلكي يعمل بتردد 2. 4 جيجاهرتز يستخدم للوصول إلى الزبون وجهاز لاسلكي يعمل بتردد 5 جيجاهرتز يستخدم لنقل البيانات إلى نقطة وصول أخرى بتردد 1510. تمر حركة مرور عميل شبكة LAN اللاسلكية من خلال راديو نقل الشبكة الخاص بنقطة الوصول أو يتم إرسالها عبر نقاط الوصول الأخرى AP1510S حتى تصل إلى اتصال إيثرنت لوحدة التحكم.

نقطة الوصول من أعلى السطح (RAP)

تحتوي نقاط الوصول عن بعد (RAP) على اتصال سلكي بمحول Cisco WLC. وهم يستخدمون الواجهة اللاسلكية لنقل البيانات للاتصال ببروتوكولات PAP المجاورة. نقاط الوصول عن بعد (RAP) هي العقدة الأصلية لأي جسر أو شبكة شبكة وتوصيل جسر أو شبكة شبكة بالشبكة السلكية. لذلك، لا يمكن أن يكون هناك إلا RAP واحد لأي مقطع شبكة جسر أو شبكة.

ملاحظة: عند إستخدام حل شبكات الشبكة العنكبوتية للربط بين الشبكة المحلية (LAN) وشبكة LAN، لا تقم بتوصيل بروتوكول RAP مباشرة إلى وحدة Cisco WLC. يلزم وجود محول أو موجه بين Cisco WLC و RAP لأن Cisco WLCs لا تقوم بإعادة توجيه حركة مرور الإيثرنت التي تأتي من منفذ تم تمكين LWAPP عليه. يمكن أن تعمل نقاط الوصول عن بعد (RAP) في وضع LWAPP للطبقة 2 أو الطبقة 3.

نقطة الوصول من أعلى العمود (PAP)

لا تحتوي قوائم التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ (PAP) على اتصال سلكي ب Cisco WLC. ويمكن أن تكون لاسلكية بالكامل، كما تدعم العملاء الذين يتصلون بأجهزة PAP أو RAP الأخرى، أو يمكن إستخدامها للاتصال بأجهزة طرفية أو شبكة سلكية. الإيثرنت أعجزت ميناء افتراضيا لأسباب أمن، غير أن أنت ينبغي مكنت هو ل PAPs.

ملاحظة: تدعم نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAPs) الخاصة بالحافة البعيدة من Cisco Aironet 1030 عمليات نشر أحادية الخطوة، بينما تدعم نقاط الوصول في الوضع الخارجي خفيفة الوزن من السلسلة Cisco Aironet 1500 Series عمليات النشر أحادية ومتعددة الخطوات. على هذا النحو، يمكن إستخدام نقاط الوصول من السلسلة Cisco Aironet 1500 Series خفيفة الوزن الخارجية كنقاط وصول من سطح المكتب وكنقاط وصول (PAPs) لخطوة واحدة أو أكثر من الخطوات من Cisco WLC.

الميزات غير مدعومة على شبكات الشبكة المعشقة

لا تكون ميزات وحدات التحكم هذه مدعومة على شبكات الشبكة:

- الدعم متعدد البلدان

- CAC القائم على التحميل (تدعم شبكات الشبكة فقط CAC القائمة على عرض النطاق الترددي، أو الثابتة.)

- الإتاحة العالية (مؤقت ربط الاكتشاف الأساسي ونبضات القلب السريعة)

- مصادقة EAP-FASTv1 و 802.1X

- مصادقة EAP-FASTv1 و 802.1X

- شهادة ذات دلالة محلية

- الخدمات المستندة إلى الموقع

تسلسل بدء تشغيل نقطة الوصول

تصف هذه القائمة ما يحدث عند بدء تشغيل كل من RAP و PAP:

- كل حركة مرور تنتقل عبر ال RAP و ال cisco WLC قبل أن يتم إرسالها إلى الشبكة المحلية LAN.

- عندما يأتي الراب، يتم ربط PAPs به تلقائيا.

- يستخدم الارتباط المتصل سرا مشتركا لإنشاء مفتاح يتم إستخدامه لتوفير معيار التشفير المتقدم (AES) للارتباط.

- وبمجرد اتصال نقطة الوصول (PAP) البعيدة ب RAP، يمكن لنقاط الوصول الخاصة بالشبكة العنكبوتية تمرير حركة مرور البيانات.

- يمكن للمستخدمين تغيير السر المشترك أو تكوين نقاط الوصول إلى الشبكة باستخدام واجهة سطر أوامر Cisco (CLI)، أو واجهة مستخدم الويب لوحدة التحكم، أو نظام التحكم اللاسلكي من Cisco (Cisco WCS). cisco يوصي أن أنت تعدل ال يشارك سر.

التكوين

أتمت هذا steps in order to شكلت ال WLC و APs ل يجسر من نقطة إلى نقطة.

1. قم بتمكين التكوين بدون لمس على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

2. أضف الميكروفون إلى قائمة تخويل نقطة الوصول.

3. تكوين معلمات التوصيل لنقاط الوصول.

4. التحقق من التكوين.

تمكين التكوين بدون لمس (تمكين بشكل افتراضي)

تكوين GUI

يمكن تمكين "التكوين دون لمس" نقاط الوصول (APs) من الحصول على المفتاح السري المشترك من وحدة التحكم عند تسجيله مع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). إذا قمت بإلغاء تحديد هذا المربع، فإن وحدة التحكم لا توفر المفتاح السري المشترك، وتستخدم نقاط الوصول مفتاح افتراضي مشترك مسبقا للاتصال الآمن. تم تمكين القيمة الافتراضية (أو تحديدها). أتمت هذا steps من ال WLC GUI:

ملاحظة: لا يوجد اعتماد للتكوين دون لمس في الإصدار 4.1 من WLC والإصدارات اللاحقة.

1. أخترت لاسلكي > يجسر وطقطقة يمكن لا لمس تشكيل.

2. حدد تنسيق المفتاح.

3. أدخل المفتاح السري المشترك الذي يجسر.

4. أدخل المفتاح السري المشترك الذي يجسر مرة أخرى في المفتاح تأكيد سر مشترك.

تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI)

أتمت هذا steps من ال CLI:

1. قم بإصدار الأمر config network zero-config enable لتمكين التكوين الذي بدون لمس.

(Cisco Controller) >config network zero-config enable

2. قم بإصدار الأمر config network bridging-shared-secret <string>لإضافة المفتاح السري المشترك الذي يجسر.

(Cisco Controller) >config network bridging-shared-secret Cisco

إضافة MIC إلى قائمة تخويل AP

تتمثل الخطوة التالية في إضافة نقطة الوصول إلى قائمة التخويل في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). أخترت in order to أتمت هذا، تأمين > سياسات AP، دخلت ال ap {upper}mac address تحت إضافة ap إلى التخويل قائمة وطقطقة يضيف.

في هذا المثال، تتم إضافة كل من نقاط الوصول (RAP و PAP) إلى قائمة تخويل نقطة الوصول (AP) على وحدة التحكم.

تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI)

قم بإصدار الأمر config auth-list add mic <ap mac>لإضافة الميكروفون إلى قائمة التخويل.

(Cisco Controller) >config auth-list add mic 00:0b:85:5e:40:00

(Cisco Controller) >config auth-list add mic 00:0b:85:5e:5a:80

التكوين

يستعمل هذا وثيقة هذا تشكيل:

Cisco WLC 4402

(Cisco Controller) >show run-config

Press Enter to continue...

System Inventory

Switch Description............................... Cisco Controller

Machine Model.................................... WLC4402-12

Serial Number.................................... FLS0943H005

Burned-in MAC Address............................ 00:0B:85:40:CF:A0

Crypto Accelerator 1............................. Absent

Crypto Accelerator 2............................. Absent

Power Supply 1................................... Absent

Power Supply 2................................... Present, OK

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

System Information

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems, Inc

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 3.2.150.6

RTOS Version..................................... 3.2.150.6

Bootloader Version............................... 3.2.150.6

Build Type....................................... DATA + WPS

System Name...................................... lab120wlc4402ip100

System Location..................................

System Contact...................................

System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.14179.1.1.4.3

IP Address....................................... 192.168.120.100

System Up Time................................... 0 days 1 hrs 4 mins 6 secs

Configured Country............................... United States

Operating Environment............................ Commercial (0 to 40 C)

Internal Temp Alarm Limits....................... 0 to 65 C

Internal Temperature............................. +42 C

State of 802.11b Network......................... Disabled

State of 802.11a Network......................... Disabled

Number of WLANs.................................. 1

3rd Party Access Point Support................... Disabled

Number of Active Clients......................... 0

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

Switch Configuration

802.3x Flow Control Mode......................... Disable

Current LWAPP Transport Mode..................... Layer 3

LWAPP Transport Mode after next switch reboot.... Layer 3

FIPS prerequisite features....................... Disabled

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

Network Information

RF-Network Name............................. airespacerf

Web Mode.................................... Enable

Secure Web Mode............................. Enable

Secure Shell (ssh).......................... Enable

Telnet...................................... Enable

Ethernet Multicast Mode..................... Disable   Mode: Ucast

User Idle Timeout........................... 300 seconds

ARP Idle Timeout............................ 300 seconds

ARP Unicast Mode............................ Disabled

Cisco AP Default Master..................... Disable

Mgmt Via Wireless Interface................. Enable

Bridge AP Zero Config....................... Enable

Bridge Shared Secret........................ youshouldsetme

Allow Old Bridging Aps To Authenticate...... Disable

Over The Air Provisioning of AP's........... Disable

Mobile Peer to Peer Blocking................ Disable

Apple Talk ................................. Disable

AP Fallback ................................ Enable

Web Auth Redirect Ports .................... 80

Fast SSID Change ........................... Disabled

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

Port Summary

STP   Admin   Physical   Physical   Link   Link    Mcast

Pr  Type   Stat   Mode     Mode      Status   Status  Trap   Appliance   POE

-- ------- ---- ------- ---------- ---------- ------ ------- --------- -------

1  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  Enable     N/A

2  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  Enable     N/A

Mobility Configuration

Mobility Protocol Port........................... 16666

Mobility Security Mode........................... Disabled

Default Mobility Domain.......................... airespacerf

Mobility Group members configured................ 3

Switches configured in the Mobility Group

MAC Address          IP Address         Group Name

00:0b:85:33:a8:40    192.168.5.70       <local>

00:0b:85:40:cf:a0    192.168.120.100    <local>

00:0b:85:43:8c:80    192.168.5.40       airespacerf

Interface Configuration

Interface Name................................... ap-manager

IP Address....................................... 192.168.120.101

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

IP Gateway....................................... 192.168.120.1

VLAN............................................. untagged

Active Physical Port............................. 1

Primary Physical Port............................ 1

Backup Physical Port............................. Unconfigured

Primary DHCP Server.............................. 192.168.1.20

Secondary DHCP Server............................ Unconfigured

ACL.............................................. Unconfigured

AP Manager....................................... Yes

Interface Name................................... management

MAC Address...................................... 00:0b:85:40:cf:a0

IP Address....................................... 192.168.120.100

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

IP Gateway....................................... 192.168.120.1

VLAN............................................. untagged

Active Physical Port............................. 1

Primary Physical Port............................ 1

Backup Physical Port............................. Unconfigured

Primary DHCP Server.............................. 192.168.1.20

Secondary DHCP Server............................ Unconfigured

ACL.............................................. Unconfigured

AP Manager....................................... No

Interface Name................................... service-port

MAC Address...................................... 00:0b:85:40:cf:a1

IP Address....................................... 192.168.250.100

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

DHCP Protocol.................................... Disabled

AP Manager....................................... No

Interface Name................................... virtual

IP Address....................................... 1.1.1.1

Virtual DNS Host Name............................ Disabled

AP Manager....................................... No

WLAN Configuration

WLAN Identifier.................................. 1

Network Name (SSID).............................. lab120wlc4402ip100

Status........................................... Enabled

MAC Filtering.................................... Enabled

Broadcast SSID................................... Enabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

Interface........................................ management

WLAN ACL......................................... unconfigured

DHCP Server...................................... Default

Quality of Service............................... Silver (best effort)

WMM.............................................. Disabled

802.11e.......................................... Disabled

Dot11-Phone Mode (7920).......................... Disabled

Wired Protocol................................... None

IPv6 Support..................................... Disabled

Radio Policy..................................... All

Radius Servers

Authentication................................ 192.168.1.20 1812

Security

802.11 Authentication:........................ Open System

Static WEP Keys............................... Enabled

Key Index:...................................... 1

Encryption:..................................... 104-bit WEP

802.1X........................................ Disabled

Wi-Fi Protected Access (WPA1)................. Disabled

Wi-Fi Protected Access v2 (WPA2).............. Disabled

IP Security................................... Disabled

IP Security Passthru.......................... Disabled

L2TP.......................................... Disabled

Web Based Authentication...................... Disabled

Web-Passthrough............................... Disabled

Auto Anchor................................... Disabled

Cranite Passthru.............................. Disabled

Fortress Passthru............................. Disabled

RADIUS Configuration

Vendor Id Backward Compatibility................. Disabled

Credentials Caching.............................. Disabled

Call Station Id Type............................. IP Address

Administrative Authentication via RADIUS......... Enabled

Keywrap.......................................... Disabled

Load Balancing Info

Aggressive Load Balancing........................ Enabled

Aggressive Load Balancing Window................. 0 clients

Signature Policy

Signature Processing........................... Enabled

Spanning Tree Switch Configuration

STP Specification...................... IEEE 802.1D

STP Base MAC Address................... 00:0B:85:40:CF:A0

Spanning Tree Algorithm................ Disable

STP Bridge Priority.................... 32768

STP Bridge Max. Age (seconds).......... 20

STP Bridge Hello Time (seconds)........ 2

STP Bridge Forward Delay (seconds)..... 15

Spanning Tree Port Configuration

STP Port ID................................. 8001

STP Port State.............................. Forwarding

STP Port Administrative Mode................ 802.1D

STP Port Priority........................... 128

STP Port Path Cost.......................... 4

STP Port Path Cost Mode..................... Auto

STP Port ID................................. 8002

STP Port State.............................. Forwarding

STP Port Administrative Mode................ 802.1D

STP Port Priority........................... 128

STP Port Path Cost.......................... 4

STP Port Path Cost Mode..................... Auto

تكوين معلمات التوصيل لنقاط الوصول

يقدم هذا القسم تعليمات حول كيفية تكوين دور نقطة الوصول في شبكة الشبكة العنكبوتية ومعلمات الربط ذات الصلة. أنت يستطيع شكلت هذا معلم يستعمل إما ال gui أو ال CLI.

1. طقطقة لاسلكي وبعد ذلك كل APs تحت نقاط الوصول. تظهر صفحة كل نقاط الوصول.

2. انقر فوق إرتباط التفاصيل لنقطة الوصول (AP1510) لديك للوصول إلى صفحة جميع نقاط الوصول > التفاصيل

في هذه الصفحة، يتم تعيين وضع نقطة الوصول تحت عام تلقائيا على جسر لنقاط الوصول التي لها وظيفة جسر، مثل AP1510. تظهر هذه الصفحة أيضا هذه المعلومات تحت معلومات الربط. تحت يجسر معلومة، أختر واحد من هذا خيار in order to عينت الدور من هذا ap في الشبكة الشبكة:

- MeshAP— أختر هذا الخيار إذا كان ل AP1510 توصيل لاسلكي بوحدة التحكم.

- RootAP— أختر هذا الخيار إذا كانت AP1510 تحتوي على اتصال سلكي بوحدة التحكم.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

بعد تسجيل نقاط الوصول في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يمكنك عرضها أسفل علامة التبويب "لاسلكي" في أعلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

على واجهة سطر الأوامر (CLI)، يمكنك إستخدام الأمر show ap summary للتحقق من تسجيل نقاط الوصول في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >show ap summary

AP Name             Slots  AP Model     Ethernet MAC       Location        Port

------------------  -----  ----------  -----------------  ----------------  ----

lab120br1510ip152    2     OAP1500     00:0b:85:5e:5a:80   default_location  1

lab120br1510ip150    2     OAP1500     00:0b:85:5e:40:00   default_location  1

(Cisco Controller) >

طقطقة يجسر تفاصيل في ال gui in order to دققت الدور من ال ap:

على ال CLI، أنت يستطيع استعملت العرض شبكة ممر <cisco ap>وأبديت شبكة <cisco ap>أمر in order to دققت أن سجل ال APs مع ال WLC:

(Cisco Controller) >show mesh path lab120br1510ip152

00:0B:85:5E:5A:80 is RAP

(Cisco Controller) >show mesh neigh lab120br1510ip152

AP MAC : 00:0B:85:5E:40:00

FLAGS : 160 CHILD

worstDv 255, Ant 0, channel 0, biters 0, ppiters 10

Numroutes 0, snr 0, snrUp 0, snrDown 26, linkSnr 0

adjustedEase 0, unadjustedEase 0

txParent 0, rxParent 0

poorSnr  0

lastUpdate   1150103792 (Mon Jun 12 09:16:32 2006)

parentChange 0

Per antenna smoothed snr values: 0 0 0 0

Vector through 00:0B:85:5E:40:00

(Cisco Controller) >

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نقاط الوصول الخاصة بالشبكات المعشقة لا ترتبط مع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وهو أحد أكثر المشاكل شيوعا التي تظهر في نشر الشبكة المعشقة. أكمل التحققات التالية:

1. تحقق من إضافة عنوان MAC لنقطة الوصول في قائمة مرشح MAC في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). ويمكن ملاحظة ذلك تحت التأمين > تصفية MAC.

2. تحقق من السر المشترك بين "الراب" و"الخريطة". أنت يستطيع رأيت هذا رسالة في ال WLC عندما هناك حالة عدم توافق في المفتاح.

" LWAPP Join-Request AUTH_STRING_PAYLOAD، تجزئة مفتاح الجسر غير صالحة 00:0b:85:68:c1:d0"

ملاحظة: حاول دائما إستخدام خيار تمكين التكوين دون لمس إذا كان متاحا للإصدار. يقوم هذا بتكوين المفتاح لنقاط الوصول في الشبكة المعشقة تلقائيا وتجنب التكوينات الخاطئة.

3. لا تقوم نقاط الوصول عن بعد (RAP) بإعادة توجيه أي رسائل بث على واجهة الراديو الخاصة بها. لذلك قم بتكوين خادم DHCP لإرسال عناوين IP من خلال البث الأحادي حتى يمكن للمخطط الحصول على عناوين IP الخاصة به التي تمت إعادة توجيهها بواسطة RAP. خلاف ذلك استعملت ساكن إستاتيكي ل الخريطة.

4. إما أن تترك اسم مجموعة الجسر بالقيم الافتراضية أو تأكد من تكوين أسماء مجموعات الجسر بالطريقة نفسها تماما على خرائط MAP و RAP المقابلة.

هذه مشاكل خاصة بنقاط وصول الشبكة المعشقة. بالنسبة لمشكلات الاتصال الشائعة بين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ونقطة وصول، ارجع إلى أستكشاف أخطاء نقطة الوصول في الوضع Lightweight وإصلاحها التي لا تنضم إلى وحدة تحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

أنت يستطيع استعملت هذا يضبط أمر أن يتحرى ال WLC:

- debug pem state enable — يستخدم لتكوين خيارات تصحيح أخطاء مدير نهج الوصول.

- debug pem events enable — يستخدم لتكوين خيارات تصحيح أخطاء مدير نهج الوصول.

- debug dhcp رسالة enable — يعرض تصحيح أخطاء رسائل DHCP التي يتم تبادلها إلى خادم DHCP ومنه.

- debug dhcp ربط enable — يعرض تصحيح أخطاء تفاصيل حزمة DHCP التي يتم إرسالها إلى خادم DHCP ومنه.

بعض أوامر تصحيح الأخطاء الإضافية التي يمكنك إستخدامها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها هي:

- تمكين أخطاء lwapp—يعرض تصحيح أخطاء LWAPP.

- debug pm pki enable— يعرض تصحيح أخطاء رسائل الشهادة التي يتم تمريرها بين نقطة الوصول و WLC.

يتيح إخراج أمر WLC هذا debug lwapp events أن يتم تسجيل نقاط الوصول في الوضع Lightweight في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >debug lwapp events enable

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP JOIN REQUEST

from AP 00:0b:85:5e:40:00 to 06:0a:10:10:00:00 on port '1'

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 AP lab120br1510ip150: txNonce

00:0B:85:40:CF:A0 rxNonce  00:0B:85:5E:40:00

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 LWAPP Join-Request MTU path from

AP 00:0b:85:5e:40:00 is 1500, remote debug mode is 0

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully added NPU Entry for

AP 00:0b:85:5e:40:00 (index 1) Switch IP: 192.168.120.101, Switch Port: 12223,

intIfNum 1, vlanId 0 AP IP: 192.168.120.150, AP Port: 58368, next hop

MAC: 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of

LWAPP Join-Reply to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Register LWAPP event for AP

00:0b:85:5e:40:00 slot 0

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Register LWAPP event for AP

00:0b:85:5e:40:00 slot 1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE REQUEST

from AP 00:0b:85:5e:40:00 to  00:0b:85:40:cf:a3

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Updating IP info for AP 00:0b:85:5e:40:00

-- static 1, 192.168.120.150/255.255.255.0, gtw 192.168.120.1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 0 code 0 regstring

-A regDfromCb -A

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 1 code 0 regstring

-A regDfromCb -A

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamEncodeDomainSecretPayload:Send domain secret

airespacerf<65,4d,c3,6f,88,35,cd,4d,3b,2b,bd,95,5b,42,6d,ac,b6,ab,f7,3d> to

AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP

Config-Message to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: Running spamEncodeCreateVapPayload for SSID

'lab120wlc4402ip100'

Mon Jun 12 09:04:59 2006: Running spamEncodeCreateVapPayload for SSID

'lab120wlc4402ip100'

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 AP 00:0b:85:5e:40:00 associated.

Last AP failure was due to Link Failure, reason:     STATISTICS_INFO_RES

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CHANGE_STATE_EVENT from

AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP

Change-State-Event Response to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 apfSpamProcessStateChangeInSpamContext:

Down LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 0

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP Down event for

AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 0!

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND

RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CHANGE_STATE_EVENT from

AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP

Change-State-Event Response to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 apfSpamProcessStateChangeInSpamContext:

Down LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP Down event for AP

00:0b:85:5e:40:00 slot 1!

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND

RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND

RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

معلومات ذات صلة

- دليل نشر حلول شبكات Cisco

- دليل البدء السريع: نقاط وصول Cisco Aironet 1500 Series للشبكة العنكبوتية الخارجية خفيفة الوزن

- دليل تكوين وحدة تحكم شبكة LAN اللاسلكية، الإصدار 4.0 من Cisco

- صفحة الدعم اللاسلكي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems