المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

خيارات DHCP الخاصة بالمورّد

تم شرح تنسيق الخيار 43

أسلوب توفير WLC التقليدي (f1xxx)

أسلوب تحويل EWC(f2xxx)

الترحيل السريع دون اتصال (f3xxx)

التكوين

خادم Microsoft DHCP

نقاط الوصول من Cisco في وضع Lightweight

خادم Cisco IOS® DHCP

نقاط الوصول Cisco Aironet APs ‫(Cisco IOS)‬

خادم Linux ISC DHCP

خادم Cisco Network Registrar DHCP

خادم Lucent QIP DHCP

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يستعمل DHCP خيار 43 لخفيف وزن نقاط الوصول.

المتطلبات الأساسية

يزود الوثيقة عينة تشكيل ل DHCP خيار 43 لخفيف وزن cisco Aironet نقاط الوصول ({upper}lap) ل هذا DHCP نادل:

- خادم Microsoft Windows 2008 Enterprise DHCP

- خادم Cisco IOS® DHCP

- خادم Linux Internet Systems Consortium (ISC) DHCP

- خادم Cisco Network Registrar DHCP

- خادم Lucent QIP DHCP

عند نشر بنية تقنية موحدة لاسلكية من Cisco، يمكن لنقاط الوصول في الوضع Lightweight ‫(LAPs)‬ استخدام خيار DHCP رقم 43 خاص بالمورّد للانضمام إلى وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية (WLCs) المحددة عندما تكون وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في شبكة فرعية مختلفة عن نقطة الوصول Lightweight ‫(LAP)‬. ارجع إلى مثال التكوين الأساسي لنقطة الوصول في الوضع Lightweight ‫(LAP)‬ ووحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية وتسجيل نقطة الوصول في الوضع Lightweight ‫(LAP)‬ إلى وحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLC) للحصول على معلومات حول كيفية تكوين نقطة وصول (AP) للانضمام إلى وحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLC).

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بشبكة Cisco اللاسلكية الموحّدة (CUWN)

- معرفة أساسية بـ DHCP

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

خيارات DHCP الخاصة بالمورّد

يعمل RFC 2132 على تحديد خيارين من DHCP ذَوَيْ صلة بالخيارات الخاصة بالمورّد. هم خيار 60 وخيار 43. DHCP خيار 60 البائع صنف معين (VCI). ومعرّف فئة المورّد (VCI) عبارة عن سلسلة نصية تعرّف بشكل فريد نوع جهاز المورّد. يسرد هذا الجدول معرّفات فئات المورّد (VCIs) التي تستخدمها نقاط الوصول (APs) من Cisco:

نقطة الوصول

معرّف فئة المورد (VCI)

السلسلة Cisco Aironet 1530 Series

Cisco AP c1530

نقطة الوصول Cisco 3201 Lightweight Access Point

Cisco Bridge/AP/WGB c3201

نقطة الوصول Cisco 521 Wireless Express Access Point

Cisco AP c520

AP801 (يطمر في 86x/88x sery ISRs)

Cisco AP801

السلسلة Cisco Aironet 3600 Series

Cisco AP c3600

AP802 (يطمر في 88x sery ISRs)

Cisco AP802

السلسلة Cisco Aironet 2700 Series

Cisco AP c2700^6

السلسلة Cisco Aironet 3700 Series

Cisco AP c3700^7

السلسلة Cisco Aironet 700 Series

Cisco AP c700^6

السلسلة Cisco Aironet 1600 Series

Cisco AP c1600

السلسلة Cisco Aironet 1700 Series

Cisco AP c1700

السلسلة Cisco Aironet 1800s Series

Cisco AP c1800

السلسلة Cisco Aironet 1810 Series (تتضمن OEAP)

Cisco AP c1810

السلسلة Cisco Aironet 1815 Series ‫(I,W,T)‬

Cisco AP c1815^9

ISR-AP1100AC (يطمر في C1100 sery ISR)

cisco ap c1815

السلسلة Cisco Aironet 1830 Series

Cisco AP c1830

السلسلة Cisco Aironet 1840 Series

cisco ap c1840

السلسلة Cisco Aironet 1850 Series

Cisco AP c1850

Cisco Industrial Wireless 3700 Series

Cisco AP iw3702

السلسلة Cisco Aironet 1570 series

Cisco AP c1570

السلسلة Cisco Aironet 3800 series

Cisco AP c3800

السلسلة Cisco Aironet 2800 series

Cisco AP c2800

السلسلة Cisco Aironet 4800 series

Cisco AP c4800

السلسلة Cisco Aironet 1560 Series

Cisco AP c1560

السلسلة Cisco Aironet 1540 Series^8

Cisco AP c1540

نقاط الوصول الخدمات المدمجة ل 6300 Series

cisco ap esw6300

نقطة وصول Catalyst IW6300 Heavy Duty Series

cisco ap iw6300

السلسلة Cisco Catalyst 9105AXI Series

Cisco AP C9105AX

السلسلة Cisco Catalyst 9105AXW Series

Cisco AP C9105AXW

سلسلة Cisco Catalyst 9115AX

Cisco AP C9115AX

السلسلة Cisco Catalyst 9117AX Series

Cisco AP C9117AX

السلسلة Cisco Catalyst 9120AX Series

Cisco AP C9120AX

سلسلة Cisco Catalyst 9124AX

cisco ap C9124AX

السلسلة Cisco Catalyst 9130AX Series

Cisco AP C9130AX

السلسلة Cisco Catalyst 9136 Series

Cisco AP C9136¹

السلسلة Cisco 9162 Series

cisco ap cw9162

السلسلة Cisco 9164 Series

Cisco AP CW9164

السلسلة Cisco 9166 Series

Cisco AP CW9166

Cisco 9176I

Cisco Wireless AP CW9176I

Cisco 9178I

Cisco Wireless AP CW9178I

¹ يمكن أن يتم شحن Early Manufacturing 9136 مع برنامج يرسل "Cisco AP" في الخيار 60. تم تثبيت هذا في 17.8 وإصدارات برامج لاحقة.

6أي نقطة وصول من السلسلة 2700/700/1530 Series تشغل الإصدار 7.6 أو إصدارا أحدث

7أي نقطة وصول من السلسلة ‪3700 Series‬ تشغّل الإصدار 7.6 أو إصدارًا أحدث من البرنامج

81540s أن يركض FCS صناعة رمز يمكن استعملت "cisco ap c1560"

91815s أن يركض FCS صناعة رمز يمكن استعملت "cisco ap c1810"

راجع أيضًا مصفوفة توافق Cisco Wireless Solutions Software (برنامج الحلول اللاسلكية من Cisco).

يتم تضمين الخيار 60 في رسالة اكتشاف DHCP الأولية التي يبثها عميل DHCP بحثًا عن عنوان IP. يتم استخدام الخيار 60 من قِبل عملاء DHCP (نقاط الوصول في الوضع Lightweight ‫(LAPs)‬ في هذه الحالة) من أجل تعريف نفسه لخادم DHCP.

خيار الاستفادة 60 ليس مطلوبا ويمكن لتجمعات DHCP الخاصة بك إرجاع الخيار 43 لأي نوع من العملاء. مهما، ال DHCP نادل يستطيع كنت برمجت in order to رجعت one or much WLAN جهاز تحكم إدارة قارن عنوان يؤسس على ال VCI من ال ap. للقيام بهذا الإجراء، عليك برمجة خادم DHCP للتعرّف على معرّف فئة المورّد (VCI) لكل نوع من أنواع نقاط الوصول، ومن ثم تحديد المعلومات الخاصة بالمورّد.

على خادم DHCP، يتم تعيين المعلومات الخاصة بالمورّد على سلاسل معرّف فئة المورّد (VCI) النصية. عندما ال DHCP يرى نادل ممكن تمييز VCI في DHCP اكتشفت من DHCP زبون، هو يرجع ال يخطط بائع معلومات محددة في ه DHCP عرض إلى الزبون ك DHCP خيار 43. على ال DHCP نادل، عينت خيار 43 في كل DHCP بركة (مجال) أن عرض عنوان إلى ال{upper}lap.

يعين rfc 2132 أن DHCP نادل ينبغي رجعت بائع معلومات محددة ك DHCP خيار 43. ال rfc يسمح بائع أن يعين يغلف spécifique خيار رمز بين 0 و 255. الخيار كل الخيارات الفرعية تضمنت في ال DHCP عرض بما أن valeur (TLV) قالب يطمر ضمن خيار 43. التعريف من الخيار رمز وهم متصل رسالة شكل إلى البائع.

تم شرح تنسيق الخيار 43

أسلوب توفير WLC التقليدي (f1xxx)

عندما DHCP برمجت نادل أن يقدم WLAN جهاز تحكم عنوان بما أن خيار 43 ل cisco Aironet {upper}lap، الخيار TLV قالب عينت بهذه الطريقة:

- النوع - 0xf1 (الرقم العشري 241).

- الطول - عدد عناوين IP لوحدة التحكم * 4.

- القيمة - قائمة واجهات إدارة WLC، تتم ترجمتها عادةً إلى قيم سداسية عشرية.

الأمثلة:

- إن يريد أنت أن يزود WLC عنوان 192.168.1.10 لنقاط الوصول، استعملت خيار 43 0xf104.c0a8.010a

f1 لنوع الخيار. 04 لأنك تقدم فقط واحد WLC عنوان (لذلك الطول هو 4). c0 هو 192 في hex. A8 هو 168 في hex. 01 هو 01 في hex و 0a هو 10 في hex.

- إذا كنت تريد توفير عناوين IP الخاصة بعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) 192.168.1.10 و 192.168.1.11 لنقاط الوصول لديك، فاستخدم الخيار 43 0xf108.c0a8.010a.c0a8.010b

- f1 لنوع الخيار. 08 لأنك تقدم إثنان WLC عنوان (لذلك الطول 2*4). c0 هو 192 hex. A8 هو 168 في hex. 01 هو 01 في hex و 0a هو 10 في hex. وبنكرر العنوان التاني مع "0b" بالنهاية لل "11".

أسلوب تحويل EWC(f2xxx)

من الممكن تحويل مجموعة من نقاط الوصول من EWC إلى وضع CAPWAP عبر الخيار 43 باستخدام بداية F2.

- F2<size><WLC-IP(s)>

- F2 هو النوع

- الحجم هو عدد عناوين IP الخاصة بعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) التي يتم توفيرها مضروبة في 4 + 1

- مثال: f205c0a88202 يعطي ال WLC عنوان 192.168.130.2 ويحول ال ap إلى CAPWAP أسلوب

الترحيل السريع دون اتصال (f3xxx)

تتيح سلسلة الخيار 43 للترحيل السريع دون اتصال ل DHCPv4 إمكانية التحويل التلقائي لنقطة وصول Wi-Fi7 بين وضع Catalyst و Meraki كما يلي:

- F3 <size> <ip array> mode=<1|2>، حيث الوضع = 1 -> Meraki و 2 -> Catalyst

- سلسلة المثال:

o f305ac10011802 ( يصبح الخيار "normal" 43 "f104ac100118" "f305ac10011802")

- تغيير النوع من f1 إلى f3

- قم بتغيير الطول من 04 إلى 05 (لأننا نقوم بإضافة "01" أو "02" في نهاية عناوين IP الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى تحديد الوضع المرغوب)، أو 09 في حالة بروتوكولي IP الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (بشكل أساسي <مقدار عناوين IP الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) المتوفرة> * 4 + 1)

- إضافة الخيار الفرعي في النهاية؛ 01 ل Meraki، 02 ل Catalyst

- مثال تكوين IOS/IOS-XE لاكتشاف WLC باستخدام DHCPv4:

ip dhcp بركة vlan192

الشبكة 192.168.200.0 255.255.255.0

الموجه الافتراضي 192.168.200.1

option 43 hex f305.ac10.0118.02

راجع دليل نشر نقطة الوصول للاستخدام العام للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الوضع.

تختلف دلالات تكوين خادم DHCP بناءً على مورّد خادم DHCP. يحتوي هذا المستند على تعليمات محددة حول خادم Microsoft DHCP وخادم Cisco IOS DHCP وخادم Linux ISC DHCP وخادم Cisco Network Registrar DHCP وخادم Lucent QIP DHCP. بالنسبة لمنتجات خوادم DHCP الأخرى، راجع وثائق المورّد للحصول على إرشادات حول خيارات المورّد المُحددة.

التكوين

ملاحظة: استخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المُستخدمة في هذا القسم.

خادم Microsoft DHCP

يصف هذا القسم التكوينات اللازمة على خادم Microsoft DHCP لاستخدام الخيار DHCP رقم 43 لاكتشاف وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

نقاط الوصول من Cisco في وضع Lightweight

يمكن إستخدام الطريقة الموضحة في القسم السابق إذا كان لديك أنواع أجهزة متعددة على النطاق نفسه وتريدها أن تستلم عناوين IP مختلفة خاصة بواجهة مستخدم الرسومات (WLC) عبر الخيار 43. ولكن، إذا كان جميع عملاء DHCP في النطاق عبارة عن نقاط وصول Cisco IOS، فيمكنك إستخدام هذا الإجراء لتعريف خيار DHCP رقم 43.

قبل البدء، يجب أن تعرف المعلومات التالية:

- رمز الخيار الفرعي للخيار 43

- إدارة عنوان (عناوين) IP الخاصة بوحدة (وحدات) التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

أكمل الخطوات التالية لتعريف الخيار DHCP رقم 43 على خادم Windows DHCP:

1. في نطاق "خادم DHCP"، انقر بزر الماوس الأيمن فوق خيارات الخادم واختَر خيارات التكوين.

2. مررت على العروة حلقة عام، إلى خيار 43 وفحصت ال 043 بائع معلومات محددة تدقيق بو

3. أدخِل الخيار الفرعي للخيار 43 بالنظام السداسي العشري.

ملاحظة: قيم TLV الخاصة للخيار الفرعي للخيار 43: النوع + الطول + القيمة. النوع هو دائما رمز الخيار الفرعي 0xf1. والطول هو عدد المرات ال 4 لعناوين IP الخاصة بإدارة وحدة التحكم بصيغة سداسية عشرية. أما القيمة فهي عنوان IP لوحدة التحكم المدرجة في الصيغة السداسية العشرية بشكل تسلسلي. على سبيل المثال، لنفترض أن هناك وحدتي تحكم بعناوين IP لواجهة الإدارة، 192.168.10.5 و 192.168.10.20. النوع هو 0xf1. الطول هو 2 * 4 = 8 = 0x08. تتم ترجمة عناوين IP إلى c0a80a05 (192.168.10.5) و c0a80a14 (192.168.10.20). عندما جمعت الخيط، هو ينتج f108c0a80a05c0a80a14. ال cisco ios أمر أن يكون أضفت إلى ال DHCP مجال خيار 43 hex f108c0a80a05c0a80a14.

4. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق موافق.

بمجرد اكتمال هذه الخطوة، يتم تكوين "الخيار DHCP رقم 43" ويرسل خادم DHCP الخيار 43 إلى نقاط الوصول في الوضع Lightweight ‫(LAPs)‬.

خادم Cisco IOS® DHCP

نقاط الوصول Cisco Aironet APs ‫(Cisco IOS)‬

أكمل هذه الخطوات لتكوين الخيار DHCP رقم 43، في خادم Cisco IOS DHCP المُضمّن، لجميع نقاط وصول Cisco Aironet التي تقوم بتشغيل Cisco IOS. وهذا يشمل جميع نقاط الوصول باستثناء السلسلة VxWorks 1000 Series (راجع القسم التالي) والسلسلة ‪600 Series OEAP‬ التي لا تستخدم الخيار 43.

1. قم بالدخول إلى وضع التكوين في Cisco IOS CLI.

2. قم بإنشاء تجمّع DHCP، الذي يتضمن المعلّمات الضرورية مثل الموجّه واسم الخادم الافتراضيين. هذا مثال على نطاق DHCP:

ip dhcp pool <pool name>

network <ip network> <netmask>

default-router <default-router IP address>

dns-server <dns server IP address>

3. إضافة سطر "الخيار 43" باستخدام هذه الصياغة:

option 43 hex <hexadecimal string>

يتم تجميع السلسلة السداسية العشرية في الخطوة 3 كتسلسل لقيم TLV الخاصة بالخيار الفرعي للخيار 43: النوع + الطول + القيمة. النوع هو دائما رمز الخيار الفرعي 0xf1. والطول هو عدد المرات ال 4 لعناوين IP الخاصة بإدارة وحدة التحكم بصيغة سداسية عشرية. أما القيمة فهي عنوان IP لوحدة التحكم المدرجة في الصيغة السداسية العشرية بشكل تسلسلي.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك وحدتي تحكم بعناوين IP لواجهة الإدارة، 192.168.10.5 و 192.168.10.20. النوع هو 0xf1. الطول هو 2 * 4 = 8 = 0x08. تتم ترجمة عناوين IP إلى c0a80a05 (192.168.10.5) و c0a80a14 (192.168.10.20). عندما يتم تجميع السلسلة، فتعطي f108c0a80a05c0a80a14. أمر Cisco IOS الذي تتم إضافته إلى نطاق DHCP هو:

option 43 hex f108c0a80a05c0a80a14

خادم Linux ISC DHCP

تصف المعلومات الواردة في هذا القسم كيفية تكوين خادم Linux ISC من أجل إرجاع معلومات المورّد المحددة إلى نقاط الوصول في الوضع Lightweight من السلسلة Cisco Aironet Series APs. يقوم هذا المثال بتكوين خادم Linux ISC لإرجاع معلومات المورّد المحددة إلى نقاط الوصول في الوضع Lightweight من السلاسل 1140 و1200 و1130 و1240. يمكن تعديل هذا التكوين وتطبيقه على سلسلة أخرى من نقاط الوصول في الوضع Lightweight.

ddns-update-style interim;

allow bootp;

option space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address code 241 = array of ip-address;

subnet 192.168.247.0 netmask 255.255.255.0 {

authoritative;

option routers 192.168.247.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name "cisco.com";

option domain-name-servers 192.168.247.2, 192.168.247.3;

range dynamic-bootp 192.168.247.11 192.168.247.254;

default-lease-time 300;

class "Cisco-AP-c1140" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1140";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1140";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

class "Cisco AP c1200" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1200";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1200";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.55; }

class "Cisco AP c1130" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1130";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1130";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

class "Cisco AP c1240" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1240";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1240";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

}

خادم Cisco Network Registrar DHCP

يدعم خادم Cisco Network Registrar DHCP سمات محددة للمورّد. ارجع إلى وثائق المنتج : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/network_registrar/11-2/dhcp/guide/DHCP_Guide/DHCP_Guide_chapter_0110.html?bookSearch=true#task_jsq_sdr_1nb

خادم Lucent QIP DHCP

يقدّم هذا القسم بعض نصائح حول كيفية تكوين خادم Lucent QIP DHCP لإرجاع معلومات المورّد المحددة إلى نقاط الوصول في الوضع Lightweight من السلسلة Cisco Aironet Series APs.

ملاحظة:للحصول على معلومات كاملة والخطوات المعنية، ارجع إلى الوثائق المقدمة من المورد.

يمكن أن يحتوي الخيار DHCP رقم 43 على أي معلومات محددة للمورّد. يمرر خادم DHCP هذه المعلومات في شكل سلسلة سداسية عشرية للعملاء الذين يتلقون عرض DHCP.

على خادم Lucent QIP DHCP، يمكن توفير المعلومات الخاصة بالمورّد في صفحة "تعديل قالب خيار DHCP". في منطقة "الخيارات النشطة"، اختَر معلومات المورّد المحددة، وأدخِل المعلومات في حقل "القيمة".

لتضمين عناوين IP الخاصة بوحدة التحكم في رسالة خيار DHCP رقم 43، أدخِل المعلومات إلى قالب خيار DHCP في QIP كقيمة سداسية عشرية مفردة: [ip hex].

لإرسال أكثر من عنوان IP مع خيار DHCP رقم 43، أدخل المعلومات إلى قالب خيار DHCP في QIP كقيمة سداسية عشرية مفردة:[ip hex ip hex] وليس [ip hex]،[ip hex]. في هذه الحالة، تتسبب الفاصلة الموجودة في المنتصف في حدوث مشاكل في تحليل DHCP للسلسلة التي تم تمريرها من QIP.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك وحدتي تحكم بعناوين IP لواجهة الإدارة، 192.168.10.5 و 192.168.10.20. النوع هو 0xf1. الطول هو 2 * 4 = 8 = 0x08. تتم ترجمة عناوين IP إلى c0a80a05 (192.168.10.5) و c0a80a14 (192.168.10.20). عندما يتم تجميع السلسلة، فتعطي f108c0a80a05c0a80a14. على خادم Lucent QIP DHCP، السلسلة السداسية العشرية التي يلزم إضافتها إلى نطاق DHCP هي:

[f108c0a80a05c0a80a14]

يجب وضع السلسلة السداسية داخل أقواس مربعة. تكون الأقواس المربعة إلزامية. بمجرد تعديل خيار DHCP رقم 43 ليعكس هذه القيمة، تصبح نقاط الوصول في الوضع Lightweight قادرة على العثور على وحدة التحكم والتسجيل باستخدامها.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم للتحقُّق من التكوين الخاص بك.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم "أداة مترجم الإخراج" لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

إذا كنت تستخدم نقاط وصول في الوضع Lightweight من السلاسل 1130 /1200/1230/1240، تحتوي على منفذ وحدة تحكم، فيمكنك التحقق من أن عناوين IP الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يتم توفيرها إلى نقاط الوصول في الوضع Lightweight أثناء تعيين عنوان IP لبروتوكول DHCP. هذا نموذج للمُخرجات من نقطة الوصول في الوضع Lightweight من السلسلة Cisco 1230 Series LAP:

*Mar  1 00:00:17.497: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio1, changed state to down

*Mar  1 00:00:17.898: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio0, changed state to down

*Mar  1 00:00:25.352: %DOT11-6-FREQ_USED: Interface Dot11Radio0, frequency

2447 selected

*Mar  1 00:00:25.353: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state

to up

*Mar  1 00:00:26.352: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio0, changed state to up

*Mar  1 00:00:29.440: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DISCOVERY

*Mar  1 00:00:29.475: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state

to reset

*Mar  1 00:00:29.704: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state

to up

*Mar  1 00:00:30.121: Logging LWAPP message to 255.255.255.255.

%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 255.255.255.255 started - CLI

initiated

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio1, changed state to reset

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio1, changed state

to up

Translating "CISCO-LWAPP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255.255)

%DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0 assigned DHCP address

A.B.C.D, mask 255.0.0.0, hostname AP001b.d4e3.a81b

%LWAPP-3-CLIENTEVENTLOG: Controller address 192.168.10.5 obtained through DHCP

%LWAPP-3-CLIENTEVENTLOG: Controller address 192.168.10.5 obtained through DHCP

إذا كنت تستخدم خادم Cisco IOS DHCP، فأدخِل الأمر show ip dhcp binding لعرض قائمة عناوين DHCP التي تم تعيينها لعملاء DHCP. فيما يلي مثال:

2800-ISR-TSWEB#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.25.1        000b.855b.fbd0          Jun 29 2007 11:49 AM    Automatic

على واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يمكنك إدخال الأمر show ap summary للتحقق من تسجيل نقاط الوصول في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). فيما يلي مثال:

((Cisco Controller) >show ap summary

AP Name        Slots  AP Model   Ethernet MAC       Location          Port

-------------  -----  ---------  -----------------  ----------------  ----

ap:5b:fb:d0    2      AP1010     00:0b:85:5b:fb:d0  default_location  1

إذا كانت لديك شبكات محلية لاسلكية تم تكوينها، فيمكنك إدخال الأمر show client summary لترى العملاء المسجلين في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

(Cisco Controller) >show client summary

Number of Clients................................ 1

MAC Address        AP Name        Status         WLAN  Auth  Protocol  Port

-----------------  -------------  -------------  ----  ----  --------  ----

00:40:96:a1:45:42  ap:64:a3:a0    Associated     4     Yes   802.11a   1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم "أداة مترجم الإخراج" لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة عن أوامر تصحيح الأخطاء قبل أن تستخدم أوامر debug.

أدخِل الأمر debug dhcp message enable على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لعرض تسلسل الأحداث التي تحدث بين خادم DHCP والعميل. فيما يلي مثال:

(Cisco Controller) >Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0

dhcp option len,

including the magic cookie = 38

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

received DHCP DISCOVER msg

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

skipping option 57, len 2

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

skipping option 55, len 6

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

vendor class id = Airespace.AP1200 (len 16)

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcpParseOptions: options end,

len 38, actual 64

Thu Jun 28 17:07:53 2007: dhcpd: sending 300 bytes raw

0.0.0.0:68 -> 10.77.244.212:1067

Thu Jun 28 17:07:53 2007: dhcpd: Received 300 byte dhcp packet

from 0xd4f44d0a 10.77.244.212:68

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option len, including

the magic cookie = 50

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: received DHCP

REQUEST msg

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: requested ip =

192.168.25.1

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: server id =

192.168.25.10

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: skipping option 57,

len 2

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: skipping option 55,

len 6

هذا هو مُخرَج الأمر debug lwapp packet enable الناتج من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الذي يشير إلى استخدام خيار DHCP رقم 43 كطريقة اكتشاف لاكتشاف عناوين IP الخاصة بعنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

Thu Jun 28 17:51:47 2007: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP

00:0b:85:5b:fb:d0

to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1'

Thu Jun 28 17:51:47 2007: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response

to AP 00:0b:85:5b:fb:d0 on Port 1

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Start of Packet

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Ethernet Source MAC (LRAD):      00:D0:58:AD:AE:CB

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg Type       :

Thu Jun 28 19:22:39 2007:    DISCOVERY_REQUEST

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg Length     :   31

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg SeqNum     :   0

Thu Jun 28 19:22:39 2007:

IE            :   UNKNOWN IE 58

Thu Jun 28 19:22:39 2007:  IE Length     :   1

Thu Jun 28 19:22:39 2007:  Decode routine not available, Printing Hex Dump

Thu Jun 28 19:22:39 2007: 00000000: 03                                                .

Thu Jun 28 19:22:39 2007:

تشير قيمة المعلمة IE 58 إلى نوع الاكتشاف. بالنسبة لخيار DHCP رقم 43، يكون 3.

إذا كنت تستخدم خادم Cisco IOS DHCP على الموجّه، فيمكنك إدخال الأمر debug dhcp detail والأمر debug ip dhcp server events لعرض نشاط عميل DHCP والخادم. وفيما يلي مثال على الأمر debug ip dhcp server events:

*Jun 28 11:49:33.107: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: remote id 020a0000c0a8190a01000000

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: circuit id 00000000

*Jun 28 11:49:33.107: DHCPD: Seeing if there is an internally specified

pool class:

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: remote id 020a0000c0a8190a01000000

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: circuit id 00000000

*Jun 28 11:49:38.603: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Jun 28 11:49:38.603:  DHCPD: address 192.168.25.1 mask 255.255.255.0

*Jun 28 11:49:38.603:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:38.603:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

*Jun 28 11:49:38.607: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Jun 28 11:49:38.607:  DHCPD: address 192.168.25.1 mask 255.255.255.0

*Jun 28 11:49:38.607:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:38.607:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

أدخِل الأمر show ip dhcp binding لعرض قائمة عناوين DHCP التي تم تعيينها لعملاء DHCP.

2800-ISR-TSWEB#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.25.1        000b.855b.fbd0          Jun 29 2007 11:49 AM    Automatic

معلومات ذات صلة

- ترقية نقاط الوصول Cisco Aironet المستقلة إلى وضع Lightweight

- كيفية تكوين نقطة الوصول في الوضع Lightweight للانضمام إلى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية المقابلة

- دعم المنتج اللاسلكي

- دليل نشر نقطة الوصول للاستخدام العام

- مدونة جيري عن تحويل المئات من نقاط الوصول إلى الوضع "كبواب"