المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

البث المتعدد في WLCs

سلوك البث في WLC مختلف

إستطلاع IGMP على WLC

التجوال متعدد البث اللاسلكي

إرشادات لاستخدام وضع البث المتعدد

Network Setup (إعداد الشبكة)

التكوين

تكوين الشبكة اللاسلكية للبث المتعدد

تكوين شبكة WLAN للعملاء

تكوين وضع البث المتعدد عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

تكوين وضع البث المتعدد عبر CLI (واجهة سطر الأوامر)

تكوين الشبكة السلكية للبث المتعدد

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل لاسلكي lan جهاز تحكم (WLCs) وخفيف وزن منفذ نقطة (ثني) ل multicast.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بتكوين نقاط الوصول و Cisco WLCs

- معرفة كيفية تكوين التوجيه الأساسي والبث المتعدد في شبكة سلكية

تأكد من استيفاء هذه المتطلبات قبل محاولة هذا التكوين.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco 3504 WLC الذي يشغل البرنامج الثابت، الإصدار 8.5

- نقاط الوصول في الوضع Lightweight من السلسلة Cisco 3702 Series LAPs

- عميل Microsoft Windows 10 اللاسلكي مع محول Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265

- cisco 6500 مفتاح أن يركض cisco ios ® برمجية إطلاق 12.2(18)

- محولا Cisco 3650 Series التي تشغل برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 16.3.7

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

البث المتعدد في WLCs

إذا كانت شبكتك تدعم البث المتعدد للحزم، فيمكنك تكوين طريقة البث المتعدد التي تستخدمها وحدة التحكم لنقل حزم البث المتعدد عبر CAPWAP إلى جميع نقاط الوصول أو عدة نقاط في نفس الوقت. تقوم وحدة التحكم بتنفيذ البث المتعدد في وضعين:

- وضع البث الأحادي - في هذا الوضع، تقوم وحدة التحكم بتوحيد كل حزمة من حزم البث المتعدد لكل نقطة وصول مرتبطة بوحدة التحكم. هذا الوضع غير فعال، ولكن يمكن طلبه على الشبكات التي لا تدعم البث المتعدد.

- وضع البث المتعدد - في هذا الوضع، ترسل وحدة التحكم حزم البث المتعدد إلى مجموعة CAPWAP للبث المتعدد. تعمل هذه الطريقة على تقليل المصروفات الإضافية على معالج وحدة التحكم ونقل عمل نسخ الحزمة إلى شبكتك، وهي طريقة أكثر فعالية من طريقة البث الأحادي.
عندما تستخدم شبكة VLAN/شبكة فرعية مختلفة لنقطة الوصول و WLC، يكون توجيه البث المتعدد إلزاميا على الجانب السلكي لدعم إعادة توجيه حزمة البث المتعدد ل Downlink Capwap من WLC إلى AP.

عندما تقوم بتمكين وضع البث المتعدد وتستلم وحدة التحكم حزمة بث متعدد من الشبكة المحلية السلكية، فإن وحدة التحكم تقوم بتضمين الحزمة باستخدام CAPWAP وإعادة توجيه الحزمة إلى عنوان مجموعة البث المتعدد CAPWAP. تستخدم وحدة التحكم دائما واجهة الإدارة لإرسال حزم البث المتعدد. تتلقى نقاط الوصول في مجموعة البث المتعدد الحزمة وتقوم بتحويلها إلى جميع بروتوكولات BSSID المعينة إلى الواجهة التي يتلقى العملاء حركة مرور البث المتعدد عليها. من منظور نقطة الوصول، يبدو أن البث المتعدد يبث إلى كل SSIDs.

سلوك البث في WLC مختلف

افتراضيا، لا يرسل ال WLC أي بث ربط (مثل upNP حركة مرور) ما لم يتم تمكين إعادة توجيه البث. أصدرت هذا أمر من ال WLC CLI in order to مكنت بث:

config network broadcast enable

أو يمكنك تمكينها باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI):

يستخدم البث multicast mode الذي تم تكوينه على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، حتى إذا لم يتم تشغيل البث المتعدد. هذا لأن أنت يستطيع لا يثبت العنوان أو الأسلوب ما لم أنت يمكن multicast في ال gui. لذلك، إن ال multicast يكون أسلوب unicast والبث يكون التفتت فوق، هذا هو الوضع البث يستعمل (إذاعة حركة مرور يكون كررت في ال WLC و unicast إلى كل ap). إن ثبتت multicast أسلوب يكون إلى multicast مع multicast عنوان، بعد ذلك البث يستعمل هذا أسلوب (كل بث ربط يكون أرسلت عن طريق ال multicast مجموعة إلى ال APs).

ملاحظة: حتى الإصدار 7.5، كان رقم المنفذ المستخدم للبث المتعدد CAPWAP هو 12224. من الإصدار 7.6 وما بعده، يتم تغيير رقم المنفذ المستخدم ل CAPWAP إلى 5247.

يتم دعم البث المتعدد مع تجاوز AAA من وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية الإصدار 4.2 والإصدارات الأحدث. يجب تمكين التطفل على بروتوكول IGMP على وحدة التحكم لجعل البث المتعدد يعمل مع تجاوز AAA.

إستطلاع IGMP على WLC

يتم دعم التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لتوجيه حزم البث المتعدد بشكل أفضل. عندما يتم تمكين هذه الميزة، تجمع وحدة التحكم تقارير IGMP من العملاء، وتعالج التقارير، وتنشئ معرفات مجموعات البث المتعدد الفريدة (MGIDs) من تقارير IGMP بعد التحقق من عنوان البث المتعدد للطبقة 3 ورقم شبكة VLAN، وترسل تقارير IGMP إلى محول البنية الأساسية. يرسل جهاز التحكم هذه التقارير بعنوان المصدر كعنوان واجهة تلقى التقارير عليه من العملاء.

ثم يقوم جهاز التحكم بتحديث جدول MGID لنقطة الوصول على نقطة الوصول باستخدام عنوان MAC الخاص بالعميل. عندما يستلم الجهاز تحكم حركة مرور بث متعدد لمجموعة معينة من البث المتعدد، فإنه يعيد توجيهها إلى كل APs. ومع ذلك، فقط نقاط الوصول التي تحتوي على عملاء نشطين يصغون أو مشتركين في مجموعة البث المتعدد تلك ترسل حركة مرور البث المتعدد على شبكة WLAN المحددة. تتم إعادة توجيه حزم IP باستخدام MGID الذي يكون فريدا لشبكة VLAN الخاصة بالمدخل ومجموعة البث المتعدد للوجهة. تتم إعادة توجيه حزم البث المتعدد للطبقة 2 باستخدام MGID فريد لواجهة الدخول.

يدعم جهاز التحكم إستطلاع Multicast Listener Discovery (MLD) الإصدار 1 للبث المتعدد ل IPv6. تقوم هذه الميزة بتعقب تدفقات البث المتعدد ل IPv6 وتوفيرها للعملاء الذين يطلبونها. لدعم البث المتعدد ل IPv6، يجب تمكين وضع البث المتعدد العام.

ملاحظة: عندما تقوم بتعطيل وضع البث المتعدد العام، تستمر وحدة التحكم في إعادة توجيه رسائل البث المتعدد ل IPv6 ICMP، مثل إعلانات الموجهات وإتصالات DHCPv6، حيث تكون هذه مطلوبة ل IPv6 للعمل. ونتيجة لذلك، عند تمكين وضع البث المتعدد العام على وحدة التحكم، فإنه لا يؤثر على رسائل ICMPv6 و DHCPv6. تتم إعادة توجيه هذه الرسائل بغض النظر عما إذا تم تمكين وضع البث المتعدد العام أم لا.

عند تعطيل التطفل على بروتوكول IGMP، يكون ذلك صحيحا:

- تستخدم وحدة التحكم دائما MGID للطبقة 2 عندما ترسل بيانات البث المتعدد إلى نقطة الوصول. يتم تعيين MGID واحد للطبقة 2 لكل واجهة تم إنشاؤها. على سبيل المثال، تحتوي واجهة الإدارة على MGID بقيمة 0، ويتم تعيين MGID ل 8 للواجهة الديناميكية الأولى التي تم إنشاؤها، والتي تزيد مع إنشاء كل واجهة ديناميكية.

- تتم إعادة توجيه حزم IGMP من العملاء إلى الموجه. ونتيجة لذلك، يتم تحديث جدول IGMP للموجه باستخدام عنوان IP الخاص بالعملاء كآخر مراسل.

عند تمكين التطفل على بروتوكول IGMP، يكون ذلك صحيحا:

- تستخدم وحدة التحكم دائما MGID للطبقة 3 لجميع حركة مرور البث المتعدد من الطبقة 3 التي يتم إرسالها إلى نقطة الوصول. لجميع حركة مرور البث المتعدد للطبقة 2، تستمر في إستخدام MGID للطبقة 2.

- يتم إستهلاك حزم تقرير IGMP من العملاء اللاسلكيين أو امتصاصها بواسطة وحدة التحكم، والتي تقوم بإنشاء استعلام للعملاء. بعد أن يرسل الموجه استعلام IGMP، ترسل وحدة التحكم تقارير IGMP بعنوان IP للواجهة الخاصة به كعنوان IP للمصغي لمجموعة البث المتعدد. ونتيجة لذلك، يتم تحديث جدول IGMP للموجه باستخدام عنوان IP لوحدة التحكم كمستمع للبث المتعدد.

- عندما يقوم العميل الذي يستمع إلى مجموعات البث المتعدد بالتجوال من وحدة تحكم إلى أخرى، تقوم وحدة التحكم الأولى بإرسال جميع معلومات مجموعة البث المتعدد لعميل الاستماع إلى وحدة التحكم الثانية. ونتيجة لذلك، يمكن لوحدة التحكم الثانية إنشاء معلومات مجموعة البث المتعدد للعميل على الفور. تقوم وحدة التحكم الثانية بإرسال تقارير IGMP إلى الشبكة لجميع مجموعات البث المتعدد التي كان العميل يستمع إليها. تساعد هذه العملية على النقل السلس لبيانات البث المتعدد إلى العميل.

- يعمل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) غالبا في الإصدارين الأول والثاني من بروتوكول IGMP. تستخدم نقاط الوصول APs الإصدار الثاني من بروتوكول IGMPv2 للانضمام إلى مجموعة البث المتعدد لبروتوكول CAPWAP. عندما يرسل العملاء اللاسلكي تقارير IGMPv3، فإنه يتم ترجمتها وإعادة توجيهها كعنوان IGMPv2 من خلال عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) نحو الشبكة السلكية. ومن ثم، من المتوقع توفر الإجابات في IGMPv2. وهذا يعني أنه يمكن للعملاء اللاسلكي إستخدام IGMPv3 ولكن ميزات IGMPv3 الخاصة بالشبكة السلكية غير مدعومة من قبل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

ملاحظة:

- معرفات التحويل متعدد الطبقات (MGID) خاصة بوحدة التحكم. يمكن تعيين حزم مجموعة البث المتعدد نفسها التي تأتي من شبكة VLAN نفسها في وحدتي تحكم مختلفتين إلى معرفات MGID مختلفة.

- إذا تم تمكين البث المتعدد للطبقة 2، يتم تعيين MGID واحد لجميع عناوين البث المتعدد التي تأتي من واجهة.

- الحد الأقصى لعدد مجموعات البث المتعدد المدعومة لكل شبكة VLAN لوحدة التحكم هو 100.

التجوال متعدد البث اللاسلكي

من التحديات الرئيسية التي تواجه عميل البث المتعدد في بيئة لاسلكية ما هو الحفاظ على عضوية مجموعة البث المتعدد الخاصة به عند النقل حول شبكة WLAN. يمكن أن يؤدي قطع الاتصال اللاسلكي الذي ينتقل من نقطة الوصول إلى نقطة الوصول إلى انقطاع في تطبيق البث المتعدد لعميل ما. يلعب بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) دورا مهما في الحفاظ على معلومات عضوية المجموعة الديناميكية.

من المهم فهم أساسي لبروتوكول IGMP لفهم ما يحدث لجلسة عمل البث المتعدد للعميل عندما يجوب الشبكة. في حالة تجوال من الطبقة 2، يتم الحفاظ على الجلسات ببساطة لأن نقطة الوصول الخارجية، إذا تم تكوينها بشكل صحيح، تنتمي بالفعل إلى مجموعة البث المتعدد، ولا يتم إنشاء قنوات حركة المرور بنقطة ربط مختلفة على الشبكة. تتسم بيئات التجوال من الطبقة 3 بالتعقيد أكثر قليلا بهذه الطريقة، ويمكن تأثر رسائل IGMP المرسلة من عميل لاسلكي، بناء على وضع إنشاء قنوات الاتصال النفقي الذي قمت بتكوينه على وحدات التحكم. الوضع الافتراضي للاتصال النفقي أثناء التنقل على وحدة تحكم غير متماثل. وهذا يعني أنه يتم إرسال حركة المرور العائدة إلى العميل إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للمرسى ثم إعادة توجيهها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الخارجي، حيث يوجد اتصال العميل المقترن. تتم إعادة توجيه الحزم الصادرة من واجهة WLC الخارجية. في وضع الاتصال النفقي المتماثل أثناء التنقل، يتم إنشاء قنوات حركة المرور الواردة والصادرة على حد سواء إلى وحدة التحكم في الإرساء.

إذا كان عميل الاستماع يقوم بالتجوال إلى وحدة تحكم في شبكة فرعية مختلفة، فسيتم إنشاء قنوات لحزم البث المتعدد إلى وحدة تحكم إرساء العميل لتجنب التحقق من تصفية المسار العكسي (RPF). ثم يقوم المرسى بإعادة توجيه حزم البث المتعدد إلى محول البنية الأساسية.

إرشادات لاستخدام وضع البث المتعدد

- يستخدم حل شبكة Cisco اللاسلكية بعض نطاقات عناوين IP لأغراض محددة، ويجب عليك تذكر هذه النطاقات عند تكوين مجموعة بث متعدد:

- 224.0.0.0 إلى 224.0.0.255 - العناوين المحلية للارتباط المحجوزة

- 224.0.1.0 إلى 238.255.255.255 - العناوين ذات النطاق العالمي

- من 239.0.0.0 إلى 239.255.x.y/16 - عناوين نطاق محدودة

- عندما يمكن أنت multicast أسلوب على الجهاز تحكم، أنت ينبغي أيضا شكلت CAPWAP multicast مجموعة عنوان. اشتراك نقاط الوصول في مجموعة البث المتعدد ل CAPWAP باستخدام IGMP.

- لا تنضم نقاط الوصول في وضع المراقبة أو وضع sniffer أو وضع المكتشف الدوار إلى عنوان مجموعة البث المتعدد CAPWAP.

- يجب أن تكون مجموعة CAPWAP للبث المتعدد التي تم تكوينها على وحدات التحكم مختلفة لوحدات التحكم المختلفة.

تقوم نقاط الوصول إلى CAPWAP بإرسال حزم البث المتعدد عند أحد معدلات البيانات الإلزامية التي تم تكوينها.

لأن إطارات البث المتعدد لا يعاد إرسالها في طبقة MAC، فإن العملاء عند حافة الخلية يمكن أن يفشل في إستلامها بنجاح. إذا كان الاستقبال الموثوق هدفا، فيجب إرسال إطارات البث المتعدد بمعدل بيانات منخفض، من خلال تعطيل معدلات البيانات الإلزامية الأعلى. إذا كان هناك حاجة إلى دعم إطارات البث المتعدد ذات معدل البيانات المرتفع، فقد يكون من المفيد تقليص حجم الخلية وتعطيل جميع معدلات البيانات المنخفضة، أو إستخدام دفق الوسائط.

حسب متطلباتك، يمكنك إتخاذ هذه الإجراءات:

- إذا كنت بحاجة إلى إرسال بيانات البث المتعدد بأكبر موثوقية وإذا لم تكن هناك حاجة إلى نطاق ترددي عريض كبير للبث المتعدد، فقم بتكوين معدل أساسي واحد، ويكون منخفضا بدرجة كافية للوصول إلى حواف الخلايا اللاسلكية.

- إذا كنت بحاجة إلى إرسال بيانات البث المتعدد بمعدل بيانات معين لتحقيق معدل إخراج معين، فيمكنك تكوين هذا المعدل كأعلى معدل أساسي. يمكنك أيضا تعيين معدل أساسي أقل لتغطية العملاء غير المتعددي البث.

- تكوين تدفق الوسائط.

- لا يعمل وضع البث المتعدد عبر أحداث التنقل بين الشبكات الفرعية مثل اتصال الضيف النفقي. ولكنه يعمل عبر مراكب الطبقة الثالثة.

- بالنسبة ل CAPWAP، تقوم وحدة التحكم بإسقاط حزم البث المتعدد المرسلة إلى التحكم في UDP ومنافذ البيانات 5246 و 5247، على التوالي. لذلك، أنت يستطيع اعتبرت أن لا يستعمل هذا ميناء رقم مع ال multicast تطبيق على شبكتك. cisco يوصي أن لا يستعمل أنت أي multicast UDP ميناء مدرج في هذا WLC بروتوكول طاولة بما أن يكون udp ميناء يستعمل بواسطة الجهاز تحكم.

- cisco يوصي أن لا يستعمل أي multicast تطبيق على شبكتك ال multicast عنوان يشكل ال CAPWAP multicast مجموعة عنوان على الجهاز تحكم.

- ل multicast أن يعمل على cisco 2504 WLC، أنت يضطر شكلت ال multicast عنوان.

- وضع البث المتعدد غير مدعوم على وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من السلسلة Cisco Flex 7500 Series.

- لا يساند إستطلاع IGMP و MLD على Cisco Flex 7510 WLCs.

- ل cisco 8510 WLCs:

- يجب تمكين البث الأحادي المتعدد إذا كان دعم IPv6 مطلوبا على نقاط الوصول FlexConnect APs مع عملاء التحويل المركزي.

- أنت يستطيع غيرت من multicast أسلوب إلى multicast-unicast أسلوب فقط إن شامل multicast معأق، لذلك هو يعني أن IGMP أو MLD يتطفل لا يساند.

- لا تقترن نقاط الوصول من FlexConnect بمجموعة البث المتعدد.

- إستطلاع IGMP أو MLD غير مدعوم على نقاط الوصول FlexConnect. يتم السماح باستطلاع IGMP و MLD فقط لنقاط الوصول للوضع المحلي في وضع البث المتعدد.

- لأن VideoStream يتطلب التطفل على بروتوكول IGMP أو MLD، تعمل ميزة VideoStream فقط على نقاط الوصول في الوضع المحلي إذا تم تمكين وضع البث المتعدد والتطفل.

- لا تدعم وحدة التحكم Cisco Mobility Express وضع بث AP المتعدد.

- cisco يوصي أن لا يستعمل أنت بث-unicast أو multicast-unicast أسلوب على جهاز تحكم setup حيث هناك أكثر من 50 APs يتلاقى.

- بينما تستخدم وضع نقطة الوصول (AP) المحلي ووضع FlexConnect، يختلف دعم البث المتعدد لوحدة التحكم عن الأنظمة الأساسية المختلفة.

المعلمات التي تؤثر على إعادة توجيه البث المتعدد هي:

- النظام الأساسي لوحدة التحكم.

- تكوين وضع البث المتعدد لنقطة الوصول العامة في وحدة التحكم.

- وضع نقطة الوصول - التحويل المركزي المحلي، FlexConnect.

- بالنسبة للتحويل المحلي، لا يقوم بإرسال/إستقبال الحزمة إلى/من وحدة التحكم، لذلك لا يهم أي وضع بث متعدد تم تكوينه على وحدة التحكم.
ملاحظة: تنضم نقاط الوصول FlexConnect إلى مجموعة البث المتعدد ل CAPWAP فقط إذا كانت لديها شبكات محلية لاسلكية (WLAN) محولة مركزيا. لا تنضم نقاط الوصول المرنة ذات شبكات WLAN المحولة محليا فقط إلى مجموعة البث المتعدد CAPWAP.

- بدءا من الإصدار 8.2.100.0، لا يمكن تنزيل بعض التكوينات السابقة من وحدة التحكم بسبب عمليات التحقق من صحة البث المتعدد وعنوان IP التي تم تقديمها في هذا الإصدار. يسرد هذا الجدول دعم النظام الأساسي لوضع البث المتعدد والبث المتعدد العام.

الجدول 1. دعم النظام الأساسي لوضع البث المتعدد والبث المتعدد العام

النظام الأساسي

البث المتعدد العالمي

وضع البث المتعدد

مدعوم

وحدات التحكم Cisco 5520 و 8510 و 8540

ممكن

البث الأحادي

لا

ممكن

البث المتعدد

نعم

معطل

البث الأحادي

لا يوجد دعم للبث المتعدد (يتم دعم التكوين)

معطل

البث المتعدد

لا يوجد دعم للبث المتعدد (يتم دعم التكوين)

وحدة التحكم Cisco Flex 7510

يتعذر تمكين البث المتعدد العمومي. يتم دعم وضع البث الأحادي فقط. أيضا، ap-multicast أسلوب يستطيع لا يكون غيرت إلى multicast-multicast.

وحدة التحكم Cisco 2504

يتم دعم وضع البث المتعدد فقط.

Cisco vWLC

البث المتعدد غير مدعوم؛ يتم دعم وضع البث الأحادي فقط.

وحدة التحكم Cisco 3504 ووحدة التحكم Cisco 5508

ممكن

البث الأحادي

نعم

ممكن

البث المتعدد

نعم

معطل

البث الأحادي

نعم

معطل

البث المتعدد

لا

Network Setup (إعداد الشبكة)

يتم عرض جميع الأجهزة والإعداد في الرسم التخطيطي:

يلزم تكوين الأجهزة لاتصال IP الأساسي وتمكين البث المتعدد في الشبكة. لذلك، يمكن للمستخدمين إرسال حركة مرور البث المتعدد واستقبالها من الجانب السلكي إلى الجانب اللاسلكي والعكس.

يستعمل هذا وثيقة هذا عنوان ل ال WLC، AP، و لاسلكي زبون:

WLC Management Interface IP address: 10.63.84.48/23

LAP IP address: 172.16.16.0/23

Wireless Client C1 IP address: 192.168.47.17/24

Wired Client W1 IP address: 192.168.48.11/24

CAPWAP multicast IP address : 239.2.2.2

Stream multicast address : 239.100.100.100

التكوين

لتكوين الأجهزة لهذا الإعداد، يلزم تنفيذ ما يلي:

- تكوين الشبكة اللاسلكية للبث المتعدد

- تكوين الشبكة السلكية للبث المتعدد

تكوين الشبكة اللاسلكية للبث المتعدد

قبل تكوين البث المتعدد على WLCs، يجب تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للتشغيل الأساسي وتسجيل نقاط الوصول إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). يفترض هذا المستند أن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) تم تكوينه للعملية الأساسية وأن نقاط الوصول في الوضع Lightweight تم تسجيلها إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC). إذا كنت مستخدما جديدا يحاول إعداد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للعملية الأساسية باستخدام نقاط الوصول في الوضع Lightweight (LAP)، فارجع إلى تسجيل نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LAP) إلى وحدة تحكم شبكة محلية لاسلكية (WLC).

ما إن سجلت ال{upper}lap إلى ال WLC، أتمت هذا مهمة in order to شكلت ال{upper}lap و WLC ل هذا إعداد:

1. تكوين شبكة WLAN للعملاء

2. تمكين وضع البث المتعدد لشبكة إيثرنت من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

تكوين شبكة WLAN للعملاء

تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء شبكة WLAN يمكن للعملاء اللاسلكيين الاتصال بها واستلام الوصول إليها. أتمت هذا steps in order to خلقت WLAN على ال WLC:

1. طقطقة WLANs من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم لإنشاء شبكة WLAN.

2. طقطقة New in order to شكلت WLAN جديد.

في هذا المثال، تتم تسمية شبكة WLAN MulticastUsers ومعرف WLAN هو 1.

3. طقطقة Apply.

4. في WLAN > Edit Window، قم بتحديد المعلمات الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

5. للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، أختر الواجهة المناسبة من Interface Name الحقل.

يخطط هذا المثال واجهة MulticastUsers (192.168.47.0/24) لشبكة WLAN.

6. أختر المعلمات الأخرى، والتي تعتمد على متطلبات التصميم.

في هذا المثال، يمكنك إستخدام شبكة WLAN بدون أمان L2 (فتح شبكة WLAN).

7. طقطقة Apply.

أصدرت هذا أمر in order to شكلت WLANs على WLC مع الإستعمالمن ال CLI:

1. إصدار config wlan create

أمر in order to خلقت WLAN جديد. بالنسبة ل WLAN-id، أدخل معرف من 1 إلى 16. بالنسبة لاسم WLAN، أدخل SSID ما يصل إلى 31 حرفا ورقميا.

2. إصدار config wlan enable

أمر in order to مكنت WLAN.

للمثال في هذا وثيقة، الأوامر هي:

config wlan create 1 MulticastUsers

config wlan enable 1

تكوين وضع البث المتعدد عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

تتمثل الخطوة التالية في تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للبث المتعدد. أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى Controller > Multicast. يؤدي ذلك إلى فتح صفحة البث المتعدد.

2. أختر Enable Global Multicast Mode خانة إختيار لتكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لإعادة توجيه حزم البث المتعدد. تم تعطيل القيمة الافتراضية.

3. إذا كنت تريد تمكين التطفل على بروتوكول IGMP، أختر Enable IGMP snooping خانة الاختيار. إذا كنت تريد تعطيل التطفل على بروتوكول IGMP، أترك خانة الاختيار غير محددة. القيمة الافتراضية معطلة:

4. انتقل إلى Controller > General. ل AP Multicast Mode من القائمة المنسدلة، أختر Multicast وشكلت ال multicast عنوان. في هذا المثال، يتم إستخدام 239.2.2.2:

5. طقطقة Apply.

تكوين وضع البث المتعدد عبر CLI (واجهة سطر الأوامر)

أصدرت هذا أمر in order to مكنت multicast من خلال ال CLI:

1. من سطر الأوامر، قم بإصدار config network multicast global enable erasecat4000_flash:.

2. من سطر الأوامر، قم بإصدار config network multicast mode multicast <multicast-group-ip-address> erasecat4000_flash:.

للمثال في هذا وثيقة، الأوامر هي:

config network multicast global enable config network multicast mode multicast 239.2.2.2

بعد أن يقوم المسؤول بتمكين البث المتعدد (يتم تعطيل وضع البث المتعدد بشكل افتراضي) ويقوم بتكوين مجموعة البث المتعدد CAPWAP، تعمل خوارزمية البث المتعدد الجديدة بإحدى الطرق التالية:

عندما يكون مصدر مجموعة البث المتعدد على شبكة LAN السلكية:

تم تمكين بث متعدد واحد وتم تكوين مجموعة CAPWAP للبث المتعدد. تصدر نقطة الوصول طلب IGMP للانضمام إلى مجموعة البث المتعدد ل CAPWAP لوحدة التحكم. يؤدي هذا إلى تشغيل الإعداد العادي لحالة البث المتعدد في الموجهات التي تم تمكين البث المتعدد، بين وحدة التحكم ونقاط الوصول. عنوان IP المصدر لمجموعة البث المتعدد هو عنوان IP لواجهة إدارة وحدة التحكم.

عندما يستلم الجهاز تحكم حزمة بث متعدد من أي من شبكات VLAN الخاصة بالعميل على موجه الخطوة الأولى، فإنه يرسل الحزمة إلى مجموعة CAPWAP للبث المتعدد عبر واجهة الإدارة في أدنى مستوى لجودة الخدمة. تم ترميز وحدات بت جودة الخدمة لحزمة البث المتعدد CAPWAP ترميزا ثابتا في أدنى مستوى ولا يمكن للمستخدم تغييره.

توفر الشبكة التي تدعم البث المتعدد حزمة البث المتعدد CAPWAP لكل نقطة وصول من نقاط الوصول التي انضمت إلى مجموعة البث المتعدد CAPWAP. تستخدم الشبكة التي تم تمكين البث المتعدد آليات البث المتعدد العادية في الموجهات لتكرار الحزمة على طول الطريق، حسب الحاجة، بحيث تصل حزمة البث المتعدد إلى جميع نقاط الوصول. هذا يعفي وحدة التحكم من تكرار حزم البث المتعدد.

يمكن أن تستلم نقاط الوصول حزم البث المتعدد الأخرى، لكنها تعالج فقط حزم البث المتعدد التي تأتي من وحدة التحكم التي يتم الانضمام إليها حاليا. يتم تجاهل أي نسخ أخرى. إذا كان هناك أكثر من معرف WLAN SSID مرتبط بشبكة VLAN من حيث تم إرسال حزمة البث المتعدد الأصلية، يرسل نقطة الوصول حزمة البث المتعدد عبر كل معرف SSID لشبكة WLAN (مع الصورة النقطية لشبكة WLAN في رأس CAPWAP). بالإضافة إلى ذلك، إذا كان معرف SSID للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) موجودا على كل من الموجهين اللاسلكيين (802.11g و 802.11a)، يقوم كلا الجهازين بإرسال حزمة البث المتعدد على WLAN SSID إذا كان هناك عملاء مرتبطون بها، حتى إذا لم يطلب هؤلاء العملاء حركة مرور البث المتعدد.

عندما يكون مصدر مجموعة البث المتعدد عميل لاسلكي:

تكون حزمة البث المتعدد unicast (CAPWAP-encapsuler) من نقطة الوصول إلى وحدة التحكم، مماثل لحركة مرور العميل اللاسلكي القياسية.

تقوم وحدة التحكم بإجراء نسختين من حزمة البث المتعدد. يتم إرسال نسخة واحدة إلى شبكة VLAN المقترنة بمعرف SSID الخاص بشبكة WLAN الذي وصلت إليه. هذا يمكن المتلقين على الشبكة المحلية السلكية من إستقبال تدفق البث المتعدد والموجه لمعرفة المزيد حول مجموعة البث المتعدد الجديدة. النسخة الثانية من الحزمة هي CAPWAP-encapsuler ويتم إرسالها إلى مجموعة CAPWAP للبث المتعدد حتى يمكن للعملاء اللاسلكي تلقي تدفق البث المتعدد.

تكوين الشبكة السلكية للبث المتعدد

لتكوين الشبكة السلكية لهذا الإعداد، يلزمك تكوين المحول L3 Core للتوجيه الأساسي وتمكين التوجيه متعدد البث.

يمكن إستخدام أي بروتوكول بث متعدد في الشبكة السلكية. يستخدم هذا المستند PIM-DM كبروتوكول البث المتعدد. ارجع إلى دليل تكوين البث المتعدد ل Cisco IOS IP للحصول على معلومات تفصيلية حول البروتوكولات المختلفة التي يمكن إستخدامها للبث المتعدد في شبكة سلكية.

تكوين المحول الأساسي

ip multicast-routing

!--- Enables IP Multicasting on the network.

interface Vlan16

description AP Management VLAN

ip address 172.16.16.1 255.255.254.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode

!--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface.

interface Vlan47

description Wireless Client

ip address 192.168.47.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode

!--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface.

!

interface Vlan48

description Wired Client

ip address 192.168.48.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode

!--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface.

interface Vlan84

description Wireless Management VLAN

ip address 10.63.84.1 255.255.254.0

ip pim dense-mode

!

end

لا حاجة إلى تكوين على محول الوصول إلى المستوى الثاني نظرا لتمكين التطفل على بروتوكول IGMP بشكل افتراضي على محولات Cisco.

التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

in order to دققت التشكيل، يحتاج أنت أن يرسل multicast حركة مرور من مصدر W1 وفحصت إن multicast حركة مرور يتدفق من خلال الشبكة السلكية ويصل إلى ال سلكي ولاسلكي مجموعة عضو (C1).

قم بإجراء هذه المهمة لاختبار ما إذا تم تكوين بث IP المتعدد بشكل صحيح في شبكتك.

تحقق من توجيه البث المتعدد على المحول الأساسي وأعضاء IGMP باستخدام الأوامر show ip mroute و show ip igmp membership . يتم عرض المخرجات من المثال السابق هنا:

CORE1-R1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.255.255.250), 21:19:09/00:02:55, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan48, Forward/Dense, 00:04:48/00:00:00

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 21:19:09/00:00:00

(*, 239.100.100.100), 00:01:58/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00

(192.168.48.11, 239.100.100.100), 00:01:58/00:02:58, flags: T

Incoming interface: Vlan48, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00, H

(*, 224.0.1.40), 1d21h/00:02:54, RP 0.0.0.0, flags: DCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 1d01h/00:00:00

(*, 239.2.2.2), 01:21:13/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00

(10.63.84.48, 239.2.2.2), 00:33:46/00:02:51, flags: T

Incoming interface: Vlan84, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00, H

CORE1-R1#show ip igmp membership

Flags: A - aggregate, T - tracked

L - Local, S - static, V - virtual, R - Reported through v3

I - v3lite, U - Urd, M - SSM (S,G) channel

1,2,3 - The version of IGMP, the group is in

hannel/Group-Flags:

/ - Filtering entry (Exclude mode (S,G), Include mode (G))

Reporter:

<mac-or-ip-address> - last reporter if group is not explicitly tracked

<n>/<m> - <n> reporter in include mode, <m> reporter in exclude

Channel/Group Reporter Uptime Exp. Flags Interface

*,239.2.2.2 172.16.16.17 00:33:25 02:48 2A Vl16 !--- AP membership to CAPWAP multicast address.

*,224.0.1.40 10.63.84.1 1d01h 02:38 2LA Vl84

*,239.100.100.100 192.168.47.10 00:01:45 02:56 2A Vl47 !--- Wireless Client C1 to Stream multicast address .

*,239.255.255.250 192.168.48.11 00:05:03 02:58 2A Vl48

*,239.255.255.250 10.63.85.163 21:19:25 02:40 2A Vl84

يمكنك أيضا إستخدام الأمر show ip mroute count لضمان عمل توجيه البث المتعدد بشكل صحيح:

CORE1-R1#show ip mroute count

IP Multicast Statistics

10 routes using 5448 bytes of memory

6 groups, 0.66 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 239.255.255.250, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.100.100.100, Source count: 1, Packets forwarded: 1351, Packets received: 1491

Source: 192.168.48.11/32, Forwarding: 1351/14/1338/151, Other: 1491/0/140

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.2.2.2, Source count: 1, Packets forwarded: 3714, Packets received: 3726

Source: 10.63.84.48/32, Forwarding: 3714/28/551/163, Other: 3726/0/12

من هذه المخرجات، يمكنك أن ترى أن حركة مرور البث المتعدد يتدفق من المصدر W1 ويتلقاها أعضاء المجموعة.

معلومات ذات صلة

- دليل تصميم إمكانية التنقل للمؤسسات 8.5

- مثال على تكوين شبكات VLAN على وحدات تحكُّم الشبكة المحلية اللاسلكية

- مثال التكوين الأساسي لنقطة الوصول في الوضع Lightweight ووحدة تحكم الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية

- بث IP المتعدد: التقارير الرسمية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems