المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الإجراء

الخطوة 1. فك تشفير PMK (آت) من حزمة قبول الوصول.

الخطوة 2. إستخراج PMK (وحدات).

الخطوة 3. فك تشفير OTA sniffer.

مثال على حزمة 802.11 التي تم فك تشفيرها

مثال على حزمة 802.11 المشفرة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند طريقة فك تشفير Wi-Fi Protected Access 2 - Enterprise (WPA2-Enterprise) أو 802.1x (dot1x) Encrypted Wireless over-Air (OTA) Sniffer مع أي أساليب لبروتوكول المصادقة المتوسع (EAP).

من السهل نسبيا فك تشفير ميزة التقاط 802.11 OTA القائمة على PSK/WPA2-الشخصي بناء على EAP رباعي الإتجاه عبر LAN (EAPoL). ومع ذلك، لا يوصى دائما بالمفتاح المشترك مسبقا (PSK) من منظور أمان. إن سحق كلمة المرور ذات الترميز الثابت مسألة وقت لا أكثر.

وبالتالي، تختار العديد من المؤسسات dot1x مع خدمة مصادقة طلب اتصال المستخدم البعيد (RADIUS) كحل أمان أفضل لشبكتهم اللاسلكية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- FreeRADIUS مع Radsniff مثبت

- Wireshark/Omnipeek أو أي برنامج قادر على فك تشفير حركة مرور البيانات اللاسلكية 802.11

- امتياز أن يحصل على السر مشترك بين شبكة منفذ نادل (NAS) ومصادقة

- القدرة على التقاط حزمة RADIUS بين NAS والمصادقة من طلب الوصول الأول (من NAS إلى المصدق) إلى آخر قبول وصول (من المصدق إلى NAS) خلال جلسة EAP

- القدرة على إجراء عمليات الالتقاط عبر الهواء (OTA) التي تحتوي على مصافحة EAPoL رباعية الإتجاه

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- خادم RADIUS (FreeRADIUS أو ISE)

- جهاز التقاط عبر الهواء

- جهاز Apple MacOS/OS X أو Linux

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في هذا المثال، يتم اشتقاق مفتاحين أساسيين من حزم RADIUS التي تم التقاطها من ISE 2.3، حيث أن مهلة جلسة العمل على SSID هذا هي 1800 ثوان، والتقاط المعطى هنا هو 34 دقيقة (2040 ثوان) طويلة.

كما هو موضح في الصورة، يستخدم EAP-PEAP كمثال، لكن يمكن تطبيق ذلك على أي مصادقة لاسلكية تستند إلى dot1x.

الإجراء

الخطوة 1. فك تشفير PMK (آت) من حزمة قبول الوصول.

ركضت الradsniff مقابل قبض نصف قطر بين NAS والمصادقة in order to استخرجت PMK. السبب وراء إستخراج حزمتين لقبول الوصول أثناء الالتقاط هو أن مؤقت مهلة جلسة العمل تم تعيينه على 30 دقيقة على هذا SSID المحدد والاستيلاء هو 34 دقيقة طويلة. يتم إجراء المصادقة مرتين.

FRLU-M-51X5:pcaps frlu$ radsniff -I /Users/frlu/Downloads/radius_novlan_merged.pcapng -s <shared-secret between NAS and Authenticator> -x

<snip>

2018-11-16 11:39:01.230000 (24) Access-Accept Id 172 /Users/frlu/Downloads/radius_novlan_merged.pcapng:10.66.79.42:32771 <- 10.66.79.36:1812 +0.000 +0.000

User-Name = "frlu_2"

State = 0x52656175746853657373696f6e3a306134323466326130303030303565373562656530393732

Class = 0x434143533a3061343234663261303030303035653735626565303937323a4953452d322d332f3332383237313233382f33303432

EAP-Message = 0x03c50004

Message-Authenticator = 0x38c67b9ba349842c9624889a45cabdfb

MS-MPPE-Send-Key = 0xa464cc15c0df8f09edc249c28711eb13a6db2d1a176f1196edcc707579fd6793

MS-MPPE-Recv-Key = 0xddb0b09a7d6980515825950b5929d02f236799f3e8a87f163c8ca41a066d8b3b<<<<<<<<<<<<<<<<<<PMK

Authenticator-Field = 0x6cd33b4d4dde05c07d9923e17ad6c218

<snip>

2018-11-16 11:39:01.470000 (48) Access-Accept Id 183 /Users/frlu/Downloads/radius_novlan_merged.pcapng:10.66.79.42:32771 <- 10.66.79.36:1812 +0.000 +0.000

User-Name = "frlu_2"

State = 0x52656175746853657373696f6e3a306134323466326130303030303565373562656530393732

Class = 0x434143533a3061343234663261303030303035653735626565303937323a4953452d322d332f3332383237313233382f33303434

EAP-Message = 0x03910004

Message-Authenticator = 0x81c572651679e15e54a900f3360c0aa9

MS-MPPE-Send-Key = 0xeae42cf7c6cd26371eee29856c51824fbb5bbb298874125928470114d009b5fb

MS-MPPE-Recv-Key = 0x7cce47eb82f48d8c0a91089ef7168a9b45f3d798448816a3793c5a4dfb1cfb0e<<<<<<<<<<<<<<<<<PMK

Authenticator-Field = 0xa523dd9ec2ce93d19fe4fc2e21537a5d

ملاحظة: يرجى إزالة أي علامة شبكة LAN الظاهرية (VLAN) من التقاط حزمة Radius، وإلا، فإن Radsniff لا يتعرف على ملف PCAP للإدخال. لإزالة أي علامة VLAN، على سبيل المثال، يمكن إستخدام editcap.

تلميح: بشكل عام، يمكن حساب وقت تشغيل الأمر Radsniff مقابل ملف RADIUS PCAP كمقياس للثواني. مهما، إن الRadsniff التصق في هذا دولة يبدي في السجل، رجاء تعاقب هذا ربط التقاط (a) مع آخر ربط أطول (B) بين ال نفسه NAS و مصدق. بعد ذلك، قم بتشغيل الأمر radsniff مقابل الحزمة المتتالية (A+B). المتطلب الوحيد لالتقاط الحزمة (B) هو أن أنت يستطيع أن يركض ال radsniff أمر ضده وأن يرى نتيجة.

FRLU-M-51X5:pcaps frlu$ radsniff -I /Users/frlu/Downloads/radius_novlan.pcap -s Cisco123 -x

Logging all events

Sniffing on (/Users/frlu/Downloads/radius_novlan.pcap)

في هذا المثال، يتم تجميع تسجيل مستوى التحكم في وحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) (A) الذي يتم التقاطه عبر ميزة تسجيل حزم WLC، مع التقاط أطول من ميزة ISE TCPdump (B). يتم إستخدام تسجيل حزم WLC كمثال لأنه عادة صغير الحجم للغاية.

تسجيل حزم WLC (A)

تفريغ ISE (B)

مدمجة (A+B)

ثم قم بتشغيل الرادشنيف مقابل PCAP المدمج (A+B) وستتمكن من رؤية مخرجات التعبير.

FRLU-M-51X5:pcaps frlu$ radsniff -I /Users/frlu/Downloads/radius_novlan_merged.pcapng -s <shared-secret between NAS and Authenticator> -x

<snip>

2018-11-16 11:39:01.230000 (24) Access-Accept Id 172 /Users/frlu/Downloads/radius_novlan_merged.pcapng:10.66.79.42:32771 <- 10.66.79.36:1812 +0.000 +0.000

<snip>

الخطوة 2. إستخراج PMK (وحدات).

يتم بعد ذلك حذف حقل 0x في كل MS-MPPE-Recv-Key من خرج المتجه و PMKs المطلوب لفك تشفير حركة المرور اللاسلكية.

MS-MPPE-Recv-Key = 0xddb0b09a7d6980515825950b5929d02f236799f3e8a87f163c8ca41a066d8b3b

PMK:

ddb0b09a7d6980515825950b5929d02f236799f3e8a87f163c8ca41a066d8b3b

MS-MPPE-Recv-Key = 0x7cce47eb82f48d8c0a91089ef7168a9b45f3d7984816a3793c5a4dfb1cfb0e

PMK:

7cce47eb82f48d8c0a91089ef7168a9b45f3d798448816a3793c5a4dfb1cfb0e

الخطوة 3. فك تشفير OTA sniffer.

انتقل إلى Wireshark > تفضيلات > بروتوكولات > IEEE 802. 11. ثم اضغط على تمكين فك التشفير وانقر على زر تحرير الموجود بجوار مفاتيح فك التشفير، كما هو موضح في الصورة.

بعد ذلك، يرجى تحديد WPA-PSK كنوع المفتاح، ووضع PMKs المشتقة في حقل المفتاح، ثم انقر على موافق. بعد إكمال هذا، يجب فك تشفير التقاط OTA ويمكنك رؤية معلومات الطبقة الأعلى (3+).

مثال على حزمة 802.11 التي تم فك تشفيرها

إذا قمت بمقارنة النتيجة الثانية حيث لم يتم تضمين PMK، مع النتيجة الأولى، حيث يتم تضمين PMK، يتم فك تشفير الحزمة 397886 كبيانات جودة الخدمة 802.11.

مثال على حزمة 802.11 المشفرة

تحذير: قد تواجه مشكلة مع Wireshark في فك التشفير، وفي هذه الحالة، حتى في حالة توفير PMK الصحيح، (أو في حالة إستخدام PSK، يتم توفير كل من SSID و PSK)، لا يقوم Wireshark بفك تشفير التقاط OTA. الحل البديل هو إيقاف تشغيل Wireshark ثم تشغيله عدة مرات حتى يمكن الحصول على معلومات طبقة أعلى وعدم عرض حزم 802.11 كبيانات جودة الخدمة، أو لاستخدام كمبيوتر/ماك آخر حيث يتم تثبيت Wireshark.

تلميح: تم إرفاق رمز C++ يسمى pmkXtract في المنشور الأول في المعلومات ذات الصلة. تمت محاولات التحويل البرمجي بنجاح وتم الحصول على ملف تنفيذي، ولكن يبدو أن البرنامج التنفيذي لا يقوم بفك التشفير بشكل صحيح لبعض الأسباب المعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يتم نشر سيناريو Python الذي يحاول إستخلاص PMK في منطقة التعليقات على مادة النشر الأولى، والتي يمكن إستكشافها بشكل أكبر إذا كان القراء مهتمين.

معلومات ذات صلة

- تحويل إرتباط EAP الضعيف - امتصاص WiFi PMKs خارج RADIUS باستخدام PMKxtract

- كيفية فك تشفير RADIUS MS-MPPE-Recv-Key

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems