المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

عنوان IP 1.1.1.1

توصية

المراجع

المقدمة

يصف هذا المستند عناوين IP الموصى بها للاستخدام كواجهة افتراضية على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

ساهم في ذلك رافاييل إنريكيز أولغوين وديفيد ماكنيل مهندسي TAC من Cisco.

معلومات أساسية

لسنوات، يستخدم العديد من مستندات أمثلة التكوين من Cisco 1.1.1.1 كعنوان IP ظاهري ل WLC.

تم تعيين عناوين الشبكة الفرعية 1.0.0.0/8 إلى المساحة العامة، وهذا يتسبب في مشاكل إعادة توجيه شبكات WLAN الخاصة بمصادقة الويب.

عنوان IP 1.1.1.1

العنوان 1.1.1.1 هو الآن خادم نظام اسم المجال الآمن (DNS). يستخدم أي شخص يستخدم عنوان IP هذا عنوان IP عام تم تعيينه بشكل حصري لكيان خاص.

الآن، بعض المستعرضات مثل Chrome، Firefox و Microsoft قد تضمنت العنوان 1.1.1.1 إلى قائمة التحميل المسبق لأمان النقل المقيد (HTTP) الخاصة بها، وهذا يمنع الأجهزة، التي تستخدم هذه المستعرضات لإعادة التوجيه، من إكمال مصادقة الويب.

توصية

يجب تكوين عنوان IP الظاهري لمركز التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) كعنوان IP غير موجه. يجب عليك التأكد من عدم تداخلها مع البنية الأساسية للشبكة. يمكن تكوين العنوان لاستخدام عنوان IP من الشبكات الداخلية المخصصة. تم تحديده على RFC1918.

الشبكات الفرعية المتاحة هي:

The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the following three blocks of the IP address space for private internets:

10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)

172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)

192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

أو RFC5737

الشبكات الفرعية المتاحة هي:

The blocks 192.0.2.0/24 (TEST-NET-1), 198.51.100.0/24 (TEST-NET-2),

and 203.0.113.0/24 (TEST-NET-3) are provided for use in documentation.

المراجع

- RFC1918 - تخصيص العنوان لشبكات الإنترنت الخاصة

- المعيار RFC5737 - مجموعات عناوين بروتوكول IPv4 محجوزة للوثائق

- أفضل ممارسات WLC