المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين الواجهة الديناميكية

DHCP المركزي لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

بروتوكول DHCP المركزي لكل نقطة وصول تدعم تقنية FlexConnect

بروتوكول DHCP المركزي لكل مجموعة تدعم تقنية FlexConnect

المقدمة

يصف هذا وثيقة ما سمة FlexConnect المركزي تشكيل حركي مضيف بروتوكول (DHCP) يعمل وكيفية تكوينه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية ب:

- AireOS WLCs

- نقاط الوصول FlexConnect APs

- DHCP

- ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

- ترجمة عنوان المنفذ (ضرب)

المكونات المستخدمة

- WLC v8.0.140.0

- نقطة الوصول AP 1700

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة منذ الإصدار 7.3.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

هناك أوقات عندما تكون هناك نقاط وصول (APs) في وضع FlexConnect مثبتة على موقع لا يوجد فيه خادم DHCP متوفر أو حيث يوجد خادم DHCP متوفر لإحدى الشبكات الفرعية غير أن نقطة الوصول FlexConnect تحتاج إلى خدمة أكثر من معرف مجموعة الخدمة (SSID) باستخدام شبكات فرعية مختلفة.

في تلك الحالات، من الممكن جسر حزم اكتشاف DHCP من الموقع البعيد إلى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ومن هناك، يتم إرسال وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وإعادة توجيه حزمة DHCP من خلال واحدة من الواجهات الديناميكية التي تم تكوينها. بمجرد حصول العميل على عنوان IP من خادم DHCP المركزي، تتدفق حركة مرور البيانات من هذا العميل محليا في الموقع البعيد.

إن لا يتواجد الشبكة الفرعية من العنوان يعين إلى الزبون على موقع بعيد، أنت يستطيع مكنت NAT-PAT، لذلك الحركة مرور يتدفق من الزبون إلى ال AP، بعد ذلك ال ap ينجز NAT-PAT وحركة مرور يستطيع أن يتدفق محليا في الموقع بعيد، even though أن subnet ليس يتواجد هناك.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم مثال التكوين هذا المخطط، مع شبكتي المنطقة المحلية اللاسلكية (WLANs)، حيث يحتوي WLAN-blue على خادم DHCP محلي في الموقع البعيد ولكن لا يحتوي WLAN-yellow على واحد. تتم إعادة توجيه حزم اكتشاف DHCP التي يتم إرسالها على أصفر WLAN إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، ثم تقوم WLC بإعادة توجيهها من خلال أحد واجهات الشبكة المحلية اللاسلكية (DHCP) مع الوجهة إلى خادم DHCP المركزي، ويقوم خادم DHCP المركزي بتعيين عنوان IP للعميل على أصفر WLAN، بعد أن تقوم حركة المرور التي تم إنشاؤها بواسطة العميل على الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)) ويتدفق نقطة الوصول (AP) طراز FlexConnect باستخدام NAT/PAT للسماح بها، لأن الشبكة الفرعية لعنوان IP الذي تم تعيينه إلى العميل غير موجودة في الموقع البعيد.

يمكن العثور على مثال على كيفية تكوين WLAN-blue في هذا الارتباط:

تكوين FlexConnect

هناك ثلاثة أقسام حيث يمكن تكوين DHCP المركزي:

- لكل نقطة وصول تدعم تقنية FlexConnect

- لكل مجموعة FlexConnect

- لكل شبكة محلية لاسلكية

تكوين الواجهة الديناميكية

قبل التكوين المركزي ل DHCP لأي من هذه السيناريوهات، يلزمك تكوين الواجهة (الواجهات) الديناميكية التي تستخدمها وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لإعادة توجيه حزم اكتشاف DHCP.

الخطوة 1. انتقل إلى وحدة التحكم > الواجهات وانقر جديد.

الخطوة 2. قم بتخصيص اسم ومعرف VLAN، ثم اضغط على تطبيق.

الخطوة 3. دخلت العنوان من أن قارن حركي، ميناءه و ه DHCP نادل عنوان. ما إن تنتهي، يطبق الضغط.

في هذا مثال التقصير مدخل من هذا قارن حركي أيضا ال DHCP نادل ل هذا VLAN.

في أمثلة التكوين هذه، يستلم العملاء الموجودون على أصفر WLAN عنوان IP من شبكة VLAN 2601. بما أن VLAN 2601 لا يتواجد في الموقع البعيد، فقط في موقع WLC، هذا مثال أيضا يمكن nat-pat، لذلك ال ap يترجم الحركة مرور يخلق ب زبون، أي يكون مصدر من عنوان أن ينتسب إلى VLAN 2601، داخل عنوان ه ip، أي يعمل في الموقع البعيد.

DHCP المركزي لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

ويتيح هذا التكوين DHCP المركزي على شبكة WLAN للتحويل المحلي FlexConnect، وتنطبق هذه الميزة على جميع نقاط الوصول FlexConnect التي تبث اسم SSID WLAN-yellow.

الخطوة 1. قم بإنشاء شبكة WLAN.

افتح واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وانتقل إلى شبكات WLAN > إنشاء جديد > انتقال.

أختر اسما لمعرف SSID والتوصيف، ثم انقر على تطبيق.

CLI:

> config wlan create <wlan-id> <profile-name> <ssid-name>

الخطوة 2. أخترت القارن يعين إلى ال WLAN.

CLI:

config wlan interface <wlan-id> <interface-name>

الخطوة 3. انتقل إلى علامة التبويب أمان واختر طريقة أمان.

يستخدم هذا المثال WPA2-PSK.

CLI:

config wlan security wpa akm 802.1x disable <wlan-id>

config wlan security wpa akm psk enable <wlan-id>

config wlan security wpa akm psk set-key ascii <password> <wlan-id>

الخطوة 4. انتقل إلى علامة التبويب خيارات متقدمة وقم بتمكين DHCP المطلوب.

ميزة DHCP المطلوبة إلزامية لتكون قادرة على إستخدام بروتوكول DHCP المركزي.

CLI:

config wlan dhcp_server <wlan-id> 0.0.0.0 required

الخطوة 5. انتقل إلى علامة التبويب خيارات متقدمة وقم بتمكين التحويل المحلي FlexConnect ومعالجة DHCP المركزية. إذا لم تكن الشبكة الفرعية المعينة لشبكة WLAN موجودة في الموقع البعيد، فتأكد من تمكين NAT-PAT كذلك.

CLI:

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> enable

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> central-dhcp enable

الخطوة 6. انتقل إلى علامة التبويب عام وتمكين شبكة WLAN.

CLI:

config wlan enable <wlan-id>

مع هذا التكوين، يستلم أي عميل لاسلكي مرتبط ب SSID WLAN-أصفر على نقطة وصول FlexConnect عنوان IP من VLAN 2601، وتدفق حركة مرور البيانات الخاصة به محليا في الموقع البعيد، وتقوم نقطة الوصول FlexConnect بتنفيذ NAT-PAT لحركة المرور الخاصة بها.

إذا كنت بحاجة إلى تخصيص مهمة شبكة VLAN استنادا إلى الموقع البعيد، فيمكنك إستخدام مجموعات AP، لذلك يمكنك إستخدام نفس شبكة WLAN وتخصيص شبكة VLAN مختلفة لكل مجموعة AP. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تكوينها، راجع هذا الارتباط:

مجموعات AP

بروتوكول DHCP المركزي لكل نقطة وصول تدعم تقنية FlexConnect

يوضح هذا المثال كيفية تكوين DHCP المركزي لنقطة وصول واحدة فقط من FlexConnect. يحصل فقط العملاء المتصلون بنقطة الوصول المسماة Flex-1 على عنوان IP الخاص بهم من خادم DHCP على شبكة VLAN 2601، والذي يوجد فقط في موقع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

يفترض هذا المثال أن نقطة الوصول تم تكوينها بالفعل في وضع FlexConnect.

الخطوة 1. قم بإنشاء شبكة WLAN.

يمكنك اتباع الخطوات نفسها التي تظهر على DHCP المركزي لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، ولكن في الخطوة 5، تحتاج فقط إلى تمكين التحويل المحلي FlexConnect. وهذا يسمح للعملاء الذين يتصلون بأي نقطة وصول أخرى بأن يتم تحويل حزم اكتشاف DHCP الخاصة بهم محليا في الموقع البعيد.

الخطوة 2. قم بتمكين DHCP المركزي في نقطة الوصول FlexConnect.

انتقل إلى لاسلكي > نقاط الوصول > كل نقاط الوصول > AP-name.

ثم انتقل إلى علامة التبويب FlexConnect وانقر فوق معالجة DHCP المركزية.

بعد ذلك، مكنت مركزي DHCP و nat-pat ل ال WLAN.

CLI:

config ap flexconnect central-dhcp <wlan-id> <AP-name> enable override dns disable nat-pat enable

بروتوكول DHCP المركزي لكل مجموعة تدعم تقنية FlexConnect

يوضح هذا المثال كيفية تكوين DHCP المركزي لمجموعة FlexConnect واحدة فقط. لا يحصل إلا العملاء المتصلون بأية نقطة وصول مرتبطة بمجموعة FlexConnect المسماة Flex-GRP على عنوان IP الخاص بهم من خادم DHCP على شبكة VLAN 2601، والذي يوجد فقط في موقع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

يفترض هذا المثال أن نقطة الوصول FlexConnect AP تنتمي بالفعل إلى مجموعة FlexConnect.

الخطوة 1. قم بإنشاء شبكة WLAN.

يمكنك اتباع الخطوات نفسها التي تظهر على DHCP المركزي لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، ولكن في الخطوة 5، تحتاج فقط إلى تمكين التحويل المحلي FlexConnect. وهذا يسمح للعملاء الذين يتصلون بأي نقطة وصول أخرى بالحصول على حزم اكتشاف DHCP الخاصة بها والتي يتم تحويلها محليا في الموقع البعيد.

الخطوة 2. قم بتمكين DHCP المركزي في مجموعة FlexConnect.

انتقل إلى لاسلكي > مجموعات FlexConnect > اسم المجموعة > Central DHCP. دخلت ال WLAN-id، مكنت مركزي DHCP و NAT-pat، بعد أن طقطقة يضيف.

CLI:

config flexconnect group <flexconnect-grp-name> central-dhcp <wlan-id> enable override dns disable nat-pat enable

معلومات ذات صلة

- دليل نشر وحدة التحكم الفرعية اللاسلكية Flex 7500

- FlexConnect - دليل نشر Enterprise Mobility 8.1

- مصفوفة ميزات FlexConnect