المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

مقدمة الميزة لكل إصدار

8.10.181.0

8.10.171.0

8.10.151.0

8.10.142.0

8.10.130.0

8.10.120.0

8.10.112.0

8.10.105.0

8.9.111.0

8.9.100.0

8.8.130.0

8.8.125.0

8.8.120.0

8.8.111.0

8.8.100.0

8.7.102.0

8.6.101.0

8.5.103.0

8.4.100.0

8.3.111.0

8.3.102.0

8.2.151.0

8.2.141.0

8.2.110.0

8.2.100.0

8.1.131.0

8.1.122.0

8.1.111.0

8.1.102.0

8.0.140.0

8.0.132.0

8.0.120.0

8.0.110.0

8.0.100.0

7.6.120.0

7.6.100.0

7.5.102.0

7.4.150.0

7.4.140.0

7.4.130.0

7.4.100.0

7.3.112.0

7.3.101.0

7.2.110.0

7.2.103.0

7.1.91.0

7.0.252.0

7.0.251.2

7.0.220.0

7.0.116.0

7.0.98.218

7.0.98.0

6.0.202.0

6.0.188.0

6.0.182.0

الميزات المدعومة الإصدار 6.0 السابق

المقدمة

يصف هذا المستند الميزات المتوفرة في وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وفي أي إصدار من التعليمات البرمجية بدأت في دعمها.

المتطلبات الأساسية

ملاحظة: للحصول على مزيد من التفاصيل حول إصدار محدد، راجع ملاحظات إصداره: AireOS - ملاحظات الإصدار

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية AireOS.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

مقدمة الميزة لكل إصدار

ملاحظة: تتميز نقاط الوصول من السلسلة Cisco 1040 Series و 1140 و 1260 Series APs بتماثل الميزات مع الإصدار 8.0 من Cisco Wireless. لا يساند سمة دخلت في cisco لاسلكي إطلاق 8.1 وفيما بعد على هذا منفذ نقطة.

8.10.181.0

- دعم مراجعة الأجهزة الجديدة بتاريخ 9105/9120/9130 وفقا للإشعار الميداني https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/724/fn72424.html

8.10.171.0

من خلال تمكين نهج HTTP Strict Transport Security (HSTS) على وحدة التحكم، يمكنك الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم فقط باستخدام مستعرض عميل يستخدم بروتوكول HTTPS.

8.10.151.0

- دعم تمكين/تعطيل دعم 802.11ax لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- تصفية MAC العشوائية. من الممكن الآن تكوين رفض العملاء باستخدام عناوين MAC العشوائية

- دعم USB ل IW6300

- سعة ذاكرة أكبر وترقية فلاش NAND ل IW6300

8.10.142.0

- طلب جدولة متقدمة: دعم للعملاء الذين يحددون متطلبات عرض النطاق الترددي الخاصة بهم ل OFDMA

- دعم تشفير ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256

- من هذا الإصدار، يمكن أن يكون لأسماء ملفات تعريف SSID و WLAN الجديدة ما يصل إلى أربعة مسافات بادئة. في حالة وجود أكثر من أربع مسافات بين السطور في اسم توصيف SSID أو WLAN، تظهر رسالة خطأ.

- دعم بروتوكول التشفير من النوع 5 لكلمة مرور الإدارة

8.10.130.0

- دعم نقطة الوصول 9105

- دعم 9130 الوضع الديناميكي ثلاثي الراديو

- وصلة MU-MIMO ل 9130

- دعم التشفير الأقوى في نقاط وصول Cisco

- AP 4800 يحدد أولوية وضع الأعمال تحت التنفيذ

- متطلبات اسم المستخدم وكلمات المرور الأقوى لأجهزة التحكم ومستخدمي نقطة الوصول.

- حزمة صورة AP جديدة ل 9117

- بث WGB للتنزيل يمكن الاعتماد عليه لشبكات VLAN متعددة

- لوحة معلومات WiFi6 (EFT) لضمان مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA)

- دعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) ممتد إلى 1850

- دعم SNMP لتكوين خادم NTP على مجموعة AP

- تقوم وحدة التحكم الآن بإرسال سلسلة الشهادات الكاملة عبر HTTPS للإدارة

- دعم 9115 و 9120 لفك تشفير DTLS للأجهزة

- دعم Spectrum Intelligence على 9115

- دعم UL و DL OFDMA لعام 9130

- تغييرات النطاق التنظيمي في البحرين، ومصر، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وروسيا، وتايوان.

8.10.120.0

- دعم الاختبار الذاتي لمكونات التشفير على بدء تشغيل نقطة الوصول للحصول على شهادة FIPS

- تم تعطيل FT over-DS الآن بشكل افتراضي على شبكات WLAN الجديدة

- بث متعدد وبث موثوق ل WGBs

- ميزات الطراز IW6300: سلاسل منتجات RAP، معالجة منافذ إيثرنت متعددة،

- دعم الإرساء لكل اسم ملف تخصيص بدلا من اسم كل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- فرض واقي مصدر بروتوكول الإنترنت على التحويل المحلي المرن عند تمكين بروتوكول DHCP المطلوب

- التحويل المحلي لشبكة RLAN في الوضع المستقل المرن

- وضع 9130 الثابت للإرسال اللاسلكي الثلاثي

8.10.112.0

- دعم Catalyst 9130-AX

- تلوين BSS ثابت

- تحديد الموقع السريع على نقاط الوصول WiFi6 APs

- نظام رصد هوائي

- التسجيل التلقائي للشهادات لنقاط الوصول من الموجة 2 في وضع WGB

- تأمين شهادة UDI لمصادقة AP

- TLS 1.2 ل EAP-FAST في مصادقة EAP المحلية

- لا يساند وحدة طرفية للتحكم منفذ إلى ال ap يستعمل التقصير username وكلمة. يجب تكوين بيانات اعتماد نقطة الوصول العمومية لوحدة التحكم بشكل صريح باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور غير الافتراضيين للحصول على الوصول إلى وحدة تحكم نقطة الوصول.

- لم تعد نقاط الوصول في وضع المستشعر مدعومة

8.10.105.0

- دعم الطراز 9130-AXI

- دعم ل 9120AX و 9120AXP

- وضع الشبكة في نقاط الوصول من الموجة 2

- دعم عدالة وقت البث على نقاط الوصول من الموجة 2

- تمت إضافة دعم الالتقاط الذكي إلى المزيد من نقاط الوصول - نقاط الوصول 1800s، 9115، 9117، 9120، IW3700، Cisco 6300 Embedded AP

- دعم WPA3

- دعم محسن مفتوح

- دعم تحالف Wi-Fi متعدد النطاقات (MBO)

- رسائل تنبيه SNMP عبر SNMPv3

- دعم مجال -P

- إرسال أحداث نقاط الوصول من خلال محاسبة RADIUS

- تشفير كلمة المرور

- لكل خادم NTP لمجموعة AP

8.9.111.0

- دعم نقطة وصول Catalyst 9120-AXI

8.9.100.0

- دعم نقاط وصول Catalyst 9115 و 9117

- دعم طبقة PHY (ومعدلات MCS الجديدة)

8.8.130.0

- لا توجد ميزات جديدة

8.8.125.0

- لا توجد ميزات جديدة

8.8.120.0

- دعم مجال -P

- دعم لمحول Bluetooth الملحق ذي الطاقة المنخفضة (BLE) USB

- نقاط الوصول من الموجة 2 (1560/2800/3800) - برنامج صورة مجموعة العمل Bridge

- دعم 4000 شبكة محلية لاسلكية (WLANs) على وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) (من خلال "تكوين شبكة محلية لاسلكية (WLAN) بسرعة 4k-ssid enable")

- Mobility Express: دعم الشبكة العنكبوتية (Flex+Bridge)

- Mobility Express: سياسة MDNS

8.8.111.0

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم التحويل المحلي لحركة مرور بيانات الشبكة المحلية اللاسلكية (RLAN) حتى عندما تكون نقطة الوصول في الوضع المحلي

8.8.100.0

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم Flex+Bridge

- نقاط الوصول من الموجة 2 - نقاط الوصول من الشبكة المحلية الظاهرية (VXlan AP) الواردة ل eCA في 4800

- نقاط الوصول من الموجة 2 - يمكن تمكين منفذ USB لنقاط الوصول 2800/3800/4800/1852 لتشغيل جهاز USB خارجي

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم مرفق syslog

- نقاط الوصول من الموجة 2 - يتضمن دعم '| <string>' لجميع أوامر show

- نقاط الوصول من الموجة 2 - أمر لإظهار قائمة إستبعاد العملاء على نقاط الوصول (APs) المرنة (#show FlexConnect Client Exclusion-list)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - القدرة على تعطيل إرجاع نقطة الوصول إلى DHCP عند تكوينها لعنوان IP الثابت

- نقاط الوصول من الموجة 2 - نقطة الوصول قادرة على الحصول على الوقت من الشبكة

- نقاط الوصول من الموجة 2 - وضع sniffer المحسن لمعلومات الطبقة 1

- نقاط الوصول من الموجة 2 - صلاحية تصفية حركة مرور تصحيح الأخطاء استنادا إلى IP المصدر/الوجهة (#debug حركة المرور - عامل التصفية السلكية...)

- نقاط الوصول من السلسلة Wave 2 - القدرة على تصدير الالتقاط ك .pcap (#copy tmp APname_capture.pcap0 tftp..)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - القدرة على مسح سجلات تتبع نقاط الوصول (#config ap client-trace clear)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - تصحيح الأخطاء للتحقق من قيمة العميل لتدفق البيانات (#debug Capwap client QoS)

- #show نقاط الوصول من الموجة 2 - رقم السجل للمخالفات التي يتم إرسالها بواسطة AP (عدد عملاء dot11)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - عدد سجلات فشل Tx المتتالية (#show وحدات التحكم dot11radio 0/1 client aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - القدرة على رؤية المعدل لكل عميل على تتبع العميل (#debug عنوان معدل عميل dot11 aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - إحصائيات عدد العملاء (#show ملخص العميل)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - التغييرات في الإعلانات عن إمكانيات الخرج العالي/القديم (HT)/قدرات الخرج العالي (VHT)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - خرج إحصائيات 0/1 المحسنة show dot11 interface dot11

- نقاط الوصول من الموجة 2 - القدرة على تحويل نقطة الوصول AP 2800/3800 إلى محسنات

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم التحويل المحلي للشبكة المحلية اللاسلكية (RLAN) على نقطة الوصول 1815w

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم NTP

- القناة الليفية للموجة 2 - قوائم التحكم في الوصول (ACLs) إلى نظام اسم المجال (DNS) ل IPv6

- البنية الخاصة بالإصدار الثاني من Wave - دعم قائمة التحكم في الوصول (ACL) إلى IPv6 بعد المصادقة

- الخادم الداخلي لبروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) على نقطة الوصول (RAP) الجذر (Flex+Bridge AP mode)

- ترجمة عنوان الشبكة / ترجمة عنوان المنفذ (NAT/PAT) على RAP (وضع نقطة الوصول Flex+Bridge)

- تكوين صفحة البداية لكل مجموعة AP (يمكن أن يحتوي نفس SSID على عدة صفحات بداية)

- تطبيق السياسات الديناميكية / مراقبة الاستخدام

- إيثرنت عبر تضمين التوجيه العام (EoGRE) تجاوز شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) مع شبكة WLAN

- تشفير أمان بروتوكول الإنترنت (IPSec) للتوفر العالي (HA)

- دعم إعادة توجيه تخطيط مساحة العنوان (ASLR)

- تحديث التعرف على التطبيق المستند إلى الشبكة (NBAR) على المحرك 31 وحزمة البروتوكول 33.0

- ويبهوك

- تمييز نقطة كود الخدمات المميزة الافتراضية (DSCP) لكل ملف تعريف إمكانية رؤية التطبيقات والتحكم فيها (AVC)

- تمت إضافة ARP تصحيح الأخطاء إلى عميل تصحيح الأخطاء

- تمت إضافة أوامر تصحيح الأخطاء ل bonjour/mDNS (عميل debug mdns، يعرض حالات استعلام mdns، إختبار mdsn)

- القدرة على رؤية محفوظات التكوين (show logging config-history)

- القدرة على الحصول على معلومات جهاز الإرسال والاستقبال الصغير القابل للتوصيل (SF) (show port sfp-info)

- حظر النظير2النظير ل Identity PSK

- تمت إضافة معلومات النظام الأساسي في بداية كل جلسة تصحيح أخطاء

- أمر للاطلاع على محفوظات ملفات التعريف ل DHCP/HTTP (show profile { client | محفوظات }

- القدرة على تمكين/تعطيل منفذ بروتوكول خدمات تنقل الشبكات (NMSP) (config nmsp service enable/disable)

- دعم نقل تحميل حزمة يانغ من خلال واجهة رسومية

- عدد العملاء لكل جهاز لاسلكي لكل شبكة محلية لاسلكية (show client ap { 802.11a | 802.11b } <ap-name>)

- لم يعد من الممكن تمكين NetFlow إذا تم تعطيل AVC على شبكة WLAN.

8.7.102.0

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم FlexConnect Passive Client

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم بروتوكول تحليل عنوان وكيل الاتصال المرن (ARP)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم عملاء حد FlexConnect لكل جهاز لاسلكي / شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - تجاوز دعم مصادقة اسم شبكة VLAN الخاصة بنظام FlexConnect والتفويض والمحاسبة (AAA)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم قائمة التحكم بالوصول (ACL) إلى IPv6 من FlexConnect للحصول على مصادقة الويب

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم حماية إطار الإدارة (MFP) (غير مدعوم على نقاط الوصول من السلسلة 1800 Series)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم بروتوكول المصادقة المتوسع 802.1x السلكي - تأمين طبقة النقل (EAP-TLS) و EAP المحمي (PEAP)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم تقنية Bluetooth للإدارة ذات الطاقة المنخفضة (BLE)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم شبكة LAN البعيدة (RLAN) على المنفذ (AUX)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم ل DHCP OPT 60

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم إستخدام حرف بدل لحذف ملفات متعددة من نقطة الوصول أو نسخها

- نقاط الوصول من الموجة 2 - يتوفر الأمر لمسح العدادات على وحدة التحكم في العرض (#clear العدادات [ dot11radio | العميل])

- قوائم التحكم في الوصول (ACL) إلى DNS السابقة للمصادقة عبر بروتوكول IPv4 لشبكة FlexConnect

- دعم الوحدة النمطية Hyperlocation لاتصالات متعددة متصلة بالأجهزة المحمولة (CMX)

- استلم عميل الفحص الأمامي فقط بيانات مؤشر قوة الإشارة (RSSI) الخاصة ب WLC إذا تم إختيار CMX

- إحصائيات العملاء استنادا إلى اشتراك مجموعة CMX AP

- دعم سلسلة البيانات ل AP 1560 و 1542I/D

- CleanAir مع تعطيل BLE Beacon بشكل افتراضي

- تكوين الدعم المخصص لقيم بداية الحزمة (RX-SOP) القابلة للتكوين من خلال ملفات تعريف RF

- زادت سرعات نقل الشبكة AP 1562 على 2.4 جيجاهيرتز

- دعم مصادقة عنوان MAC المحلي والمصادقة المركزية للويب (CWA)

- دعم التقاط حزمة العميل الانتقائي ل AP 2800/3800

- تحسينات قياس مصادقة الويب لإعادة توجيه بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)

- تحسين كشف الرادار

- تتضمن الشاشة HA الرقم التسلسلي وحالة المروحة الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في وضع الاستعداد

- تم الآن دعم MSS الخاص بضبط بروتوكول TCP لنقاط الوصول FlexConnect ونقاط الوصول في وضع البنية

8.6.101.0

- دعم الوحدة النمطية لنقطة الإرشاد

- معرف خادم الوصول إلى الشبكة المخصص (NAS-ID) لمحاسبة خدمة مصادقة طلب اتصال المستخدم البعيد (RADIUS)

- الحد الأدنى لوقت مقياس الحجم

- تم زيادة الحد الأقصى لعدد أحرف كلمة المرور من 24 إلى 127 حرفا

- دعم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) الإصدار 4

- دعم واجهة تسجيل الدخول القياسية ل Secure Shell (SSH)

- نشر EoGRE مع تحسينات بوابات النفق المتعددة (TGWs)

- DHCP خيار 82 ل EoGRE Tunnel في cisco موجة 2 APs

- ترقية برنامج نقاط الوصول (APs) ووحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مع ترقية نقطة الوصول المتنقلة باستخدام Prime Infrastructure 3.3

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم الاتصال السلكي 802.1x

- نقاط الوصول من الموجة 2 - Spectrum Intelligence

- نقاط الوصول من الموجة 2 - CMX FastLocation

- دعم عقدة ورقة الشبكة المعشقة في IR829 AP803 و IW3700

8.5.103.0

- دعم WLC 3504

- دعم نقاط الوصول 1540 و 1815m و 1815t

- دعم الشاشات لنقاط الوصول 1540 و 1560 و 1810OEAP و 1810W و 1815 و 1850 و 1830.

- دعم APeX

- تجاوز فشل نفق EoGRE

- مفتاح الهوية المشترك مسبقا (PSK)

- دعم CNAME - IPv6 (قوائم التحكم في الوصول (ACL) السابقة للمصادقة مع IPv6)

- 2800/3800 - دعم التخصيص اللاسلكي المرن لبرنامج Client-Ware (FRA)

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم خبراء الطيف

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم إتصالات الأجهزة المحمولة

- نقاط الوصول من الموجة 2 - إضافة هوائي الأمر show dot11radio 0/1

- نقاط الوصول من الموجة 2 - إضافة الأمر show controllers dot11radio 0/1 client <mac>

- نقاط الوصول من الموجة 2 - مجموعة مجموعة دعم (نسخ دعم حزمة { scp: | tftp: })

- نقاط الوصول من الموجة 2 - محفوظات السجل لإعادة ضبط الراديو (إظهار واجهة المحفوظات dot11radio { 0 | 1 } { إعادة تعيين | الرادار })

- نقاط الوصول من الموجة 2 - دعم بروتوكول IPv6 PNp (التشغيل بمجرد التوصيل)

- دعم عميل بروتوكول تبادل الارتباطات الديناميكي (DLEP) على WGB

- بروتوكول التحكم في الإرسال - الحد الأقصى لحجم المقطع (TCP MSS) الذي تم تمكينه بشكل افتراضي مع قيمة 1250

- خيار واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لاسترداد مجموعة الدعم

- تمت إضافة أفضل ممارسات Apple Device and Identity Service Engine (ISE) RADIUS إلى صفحة المراقبة

- إختبار اتصال IPv6 من صفحة المراقبة

- IW3702 - دعم توزيع وقت الهواء بشكل عادل في الأوضاع المحلية ووضع FlexConnect

- IW3702 - RX-SOP عبر واجهة سطر الأوامر

- الاتصال اللاسلكي الذي تم تمكينه عبر البنية

- دعم HA N+1 على وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية الظاهرية (vWLC)

- ISE - دعم عنوان URL الخاص بالنشئ للضيف

8.4.100.0

- دعم ل AP 1815

- دعم نقطة الوصول 1815m

- دعم ل AP 1542I/D

- إدارة المستخدم الضيف - قائمة السماح للعميل

- قائمة التحكم في الوصول (ACL) الخاصة بعامل التصفية المستند إلى المجال

- تبسيط ISE - التكوين الافتراضي ل RADIUS0 ISE

- تبسيط ISE - تكوين RADIUS الافتراضي لخادم ISE

- تبسيط ISE - التكوين الافتراضي لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) لخادم ISE

- تجاوز البوابة المقيدة لكل معرف مجموعة الخدمة (SSID)

- إستثناء العميل بسبب انتهاء مهلة 802.1x

- دعم IPv6 على نقاط الوصول من السلسلة 802.11ac Wave 2

- دعم AP EoGRE على نقاط الوصول من السلسلة 802.11ac Wave 2

- دعم FlexConnect NAT/PAT ل DHCP المركزي على نقاط الوصول في الموجة 2 من 802.11ac

- تجاوز جودة الخدمة (QoS) عبر تقنية FlexConnect AAA لكل دعم عميل على نقاط الوصول من الموجة 2 التي تعمل بالتيار المتردد بسرعة 802. 11 فولت من التيار المتردد

- تحسينات TrustSec

- Cisco Umbrella WLAN - دعم OpenDNS

- مصادقة الدردشة

- FlexConnect - إدارة AP السهلة

- vWLC على دعم Hyper-V

- دعم نفق FlexConnect IPv6 EoGRE

- دعم HA N+1 على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الظاهري (vWLC)

- دعم ربط شبكة إيثرنت ووضع الشبكة على نقطة الوصول 1560

- دعم الشبكة المحلية (LAN) عن بعد على المنافذ السلكية لنقطة الوصول 702W

- دعم Cisco Hyperlocation في بيئة HA

- تجميع الارتباطات (LAG) في دعم الانتقال

- تحسين بروتوكول التكرار المتوازي على نقطة الوصول و WGB

- دعم NBAR2 Protocol Pack 19.1.0 (يمكن الترقية إلى 24.0.0 بشكل إختياري)

- لا مزيد من الدعم لنقاط الوصول 600 و 1550 و 1040 و 1140 و 1260

- القدرة على تعطيل خادم syslog لكل نقطة وصول و/أو عامة

- خيار تعطيل صفحة خدمة ويب

- عرض الأمر للمنفذ المتكرر (منفذ RP)

- القدرة على إضافة ملف تعريف AVC مع تمكين FastLane

- وضع TPCv1 Channel Aware

8.3.111.0

- دعم نقطة الوصول 1560 (الوضع المحلي فقط)

- دعم ل AP 1815i

- دعم ما يصل إلى 4 عملاء (عنوان MAC) على المنافذ السلكية لنقاط الوصول 1810 و 1810w

- دعم بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة (TKIP) لنقاط الوصول 2800/3800

- Adaptive 802.11r

- QoS FastLane

دعم معرف التردد اللاسلكي (RFID) وعلامات Wi-Fi

- دعم ما يصل إلى 512 سياسة محلية (64 قبل)

- تمت زيادة قاعدة بيانات المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) المحلية إلى 12000 (قبل عام 2048)

- معيار معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS) - دعم أمان طبقة نقل مخطط بيانات (DTLS) 1.2 للتحكم في نقطة الوصول (AP)-WLC وإمداد نقاط الوصول اللاسلكية (CAPWAP)

- FIPS - دعم مجموعات تشفير GCM الجديدة ل DTLS

- FIPS - أوضاع تشفير 802.11 الجديدة

- FIPS - بروتوكول تسجيل الشهادة البسيط (SCEP) عبر بروتوكول نقل النص التشعبي عبر دعم HTTPS للشهادة الهامة محليا (LSC)

- FIPS - يستند تكوين IPsec إلى ملف التعريف

- FIPS - Syslog عبر دعم IPsec

- FIPS - دعم IKEv1/IKEv2

- FIPS - إنشاء طلب توقيع الشهادة (CSR) بواسطة WLC

- FIPS - دعم TLSv1.2 WebAdmin والتكوين المستقل للويب

- FIPS - شهادة مرجع شهادة خادم CMX (CA) مختلفة

- FIPS - دعم اتصال CMX باستخدام TLSv1.2

8.3.102.0

- التحديث باستخدام صورة إضافية وإجراء تثبيت (لنقاط الوصول 802 و 1550 و 1570)

- موصل سحابة CMX

- تصفية مجال URL

- دعم المجال التنظيمي -M في شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية الصناعية ل AP (IWLAN) 3700

- دعم تمكين التحكم في الدخول إلى الشبكة RADIUS (NAC-RADIUS) على شبكة مفتاح مشترك مسبقا (PSK) اللاسلكية باستخدام CWA

- Foreign Send Call-StationID و Call-StationID لإرساؤه على مصادقة الويب

- دعم بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) عبر IPSec عبر واجهات IPv6

- دعم إختبارات SNMP عبر IPSec عبر واجهات IPv6

- دعم ل ap-mac-ssid-ap-group call-stationID

- دعم بروتوكول EoGRE - بروتوكول IPv6

- EoGRE - دعم الشبكات المحلية اللاسلكية (WLANs) لمصادقة الويب الداخلية و WPA2-PSK

- بث WGB من الخادم على شبكة VLAN متعددة

- تقنية FlexConnect - تقنية TrustSec للدعم

- FlexConnect - مجموعة FlexConnect الافتراضية

- FlexConnect - تنضم نقطة الوصول إلى مجموعة البث المتعدد ل CAPWAP فقط إذا كانت تحتوي على شبكة محلية لاسلكية (WLAN) محولة مركزيا

- قابلية البرمجة باستخدام أجهزة PnP والأجهزة المنطقية المعقدة القابلة للبرمجة (PLD)

- المسح الضوئي لخلفية القناة بعيدا عن الشبكة

- وضع نقطة الوصول (OEAP) الموسعة ل OfficeExtended على نقاط الوصول في Wave 2 802.11ac APs

- سجل حدث إعادة ضبط الراديو

- بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) على صورة الاسترداد

- توزيع وقت الهواء على الشبكة العنكبوتية

- ترقية محرك NBAR على AP (NBAR2 Protocol Pack 19.1.0)

- وحدة التحكم الخاصة بتطبيق سياسة البنية الأساسية للمؤسسة (APIC-EM) PNp لنقاط الوصول من السلسلة 802.11ac Wave 2

- APIC-EM PNp ل FlexConnect AP PNp

- 802.11k و 802.11v يمكن بشكل افتراضي

- إعدادات أولوية المستخدم/DSCP (UP) استنادا إلى حركة مرور التطبيقات

- دعم FastLane

- دعم ARP للوكيل على نقاط الوصول من السلسلة 802. 11ac Wave 2 للتحويل المحلي FlexConnect.

8.2.151.0

- دعم TKIP لنقاط الوصول 1810/1830/1850/2800/3800

8.2.141.0

- أمر لتكوين تحديد التردد الديناميكي الذكي (DFS) (config 802.11h smart-dfs {enable | disable})

8.2.110.0

- دعم ل AP 2800

- دعم ل AP 3800

- دعم ل AP 1810(العرض)

- دعم لمجال AP -b

- فرا

- تكوين جودة الخدمة الدقيق

- تسجيل الدخول الأحادي للعميل السلكي (SSO)

- واجهة المستخدم الرسومية (GUI) منفذ خدمة SSO

- دعم منفذ خدمة WLC مع تمكين SSO

- دعم المجال التنظيمي - K لماليزيا

- دعم وضع FlexConnect على نقاط الوصول 1800/2800/3800

- تعيين إحتياطي RADIUS الافتراضي كخامل

8.2.100.0

- أمر إختبار AAA RADIUS

- تسجيل دخول مستخدم الإدارة الديناميكية عبر خادم AAA

- منفذ HTTP مخصص (بروتوكول نقل النص التشعبي) لإجراء عملية التحليل

- الكشف عن معلومات العميل المخادعة لتتبع منفذ المحول التلقائي (SPT)

- وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الظاهرية واسعة النطاق (vWLC)

- الترخيص الذكي

- تغيير النطاق التنظيمي - S

- تحديثات NBAR و NetFlow (Pack 14.0)

- تحسين WLC NetFlow

- خدمة Chromecast على قاعدة البيانات الافتراضية لنظام اسم مجال البث المتعدد (mDNS)

- الشبكة العنكبوتية - إسرائيل تحمل 2.4 غيغاهرتز

- الشبكة - إزالة دعم RX-SOP من نقل الشبكة المعشقة

- الشبكة المعشقة - دعم دعم دعم الشبكات المعشقة PSK

- واجهات الطبقة 3 (L3) لبروتوكولات الاتصال النفقي (أنفاق GRE)

- مرحلة ATF الثانية

- دعم نظام منع التسلل اللاسلكي (wIPS) بسرعة 40/80 ميجاهرتز وإمكانية الإرسال

- إعداد AP PnP

- اعتماد نقطة المرور 2.0 R2

- دعم Enhanced wIPS للوحدة النمطية Hyperlocation مع الأمان المتقدم

- WLC 5520/8510/8540 - دعم لاستخدام منفذ الخدمة يوميا

- WLC 5520/8510/8540 - دعم EAP المحلي

- WLC 5520/8510/8540 - دعم الوصول السلكي للضيف

- WLC 2505 - دعم بوابة Bonjour لما يصل إلى 200 خدمة مثيل

- زيادة دعم طاقة القناة والبث (TX) لبعض البلدان

- ما يصل إلى 110 رموز قطرية لكل وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) (تم دعم 8.2 رمز WLC سابقا بنسبة 20)

- دعم TLSv1.2 لمصادقة الويب وإدارة الويب

- تخطيط جودة الخدمة (DSCP)

- نقطة الوصول AP 3700 - دعم منافذ الهوائي المرنة

- AP 3700 - سلسلة البيانات مدعومة

- دعم ما يصل إلى 32 خادم RADIUS (17 قبل)

- دعم ما يصل إلى 20 عنوان URL لكل قائمة تحكم في الوصول (ACL) (قبل 10)

- دعم تعلم ما يصل إلى 40 عنوان IP لكل قائمة تحكم في الوصول (ACL) إلى DNS (قبل 20)

- مهلة مفتاح EAPOL القابل للتكوين لمجموعات FlexConnect - المصادقة المحلية

8.1.131.0

- دعم الوحدة النمطية Hyperlocation

8.1.122.0

- ATF

- دعم ل AP 1830

8.1.111.0

- دعم ل AP 1850

- دعم تقنية الخلايا الصغيرة العامة (USC) 8x18

- 11 فولت - إدارة الانتقال لمجموعة الخدمات الأساسية (BSS)

- تحديد النطاق الترددي الديناميكي (DBS) باستخدام نظام Flex DFS

- دعم بروتوكول تبادل مجموعة الأمان (SXP) (Security Group Tag) على اللوحين WLC 8540 و WLC 5520

- خريطة جودة الخدمة (تستند إلى DSCP)

- التجوال عالي السرعة ل WGB

- تقارب الشبكات

- إضافة واجهة سطر الأوامر - config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc} enable

8.1.102.0

- دعم WLC 5520

- دعم WLC 8540

- AVC ل FlexConnect

- تصحيح أخطاء العميل FlexConnect على نقطة الوصول

- دعم الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) لمجموعة FlexConnect

- تجاوز FlexConnect AAA لاسم شبكة VLAN

- HA SSO (HA-SSO) - ملائمات للأحداث (عندما تعمل وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في وضع الاستعداد السريع مع اكتمال المزامنة المجمعة)

- HA SSO - قاعدة معلومات الإدارة (MIB) لمراقبة حالة الاستعداد

- HA - إظهار إحصائيات { نظام النظير للتكرار | المعالج | memory }

- تكامل الشبكات المعرفة (SDN) لبرنامج Microsoft (MS) Lync

- دعم سجلات محاسبة جلسات عمل المستخدم للإدارة

- تكرار مرساة الضيف

- تسجيل عنوان IP المصدر في عمليات تسجيل الدخول الفاشلة

- التحقق من نقطة الوصول المخادعة مقابل خادم AAA

- السماح بحجم وحدة الإرسال القصوى (MTU) القابلة للتكوين عبر WLC ل RADIUS

- تغييرات ميزة DNS RADIUS

- محاولات الاستبعاد القابلة للتكوين dot1x (من 1 إلى 10)

- دعم منفذ مصدر بروتوكول مخطط بيانات المستخدم المتعدد (UDP) لبروتوكول RADIUS

- EoGRE على WLC

- EoGRE على AP

- إدارة منارات Bluetooth ذات الطاقة المنخفضة (BLE)

- إعادة تشغيل أسرع لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مع إعادة التشغيل بدلا من إعادة ضبط النظام

- تحديد النطاق الترددي الديناميكي (DBS)

- نظام الملفات الموزعة (DFS) المرن (تحديد التردد الديناميكي)

- إدارة الموارد اللاسلكية القائمة على الأحداث (ED-RM) التي يتم تشغيلها بواسطة تداخل شبكة Wi-Fi أيضا

- التجوال المحسن + 802.11v

- التجوال بسلاسة تامة مع إمكانية التنقل لوحدة التحكم بين الإصدارات (IRCM)

- لا مزيد من الدعم لإمكانية التنقل الجديدة - وحدة التحكم القابلة للتنقل

- دعم الجهاز الظاهري (KVM) القائم على Kernel ل vWLC

- الشبكة - دعم WLC متعدد البلدان لنقاط الوصول للشبكة العنكبوتية

- الشبكة - RRM على نقطة وصول (RAP) بسرعة 5 جيجاهرتز

- دعم TrustSec على WLC 5520 و 7510 و 8500

- vWLC - بشكل افتراضي، يتم تحويل شبكة WLAN محليا

- شاشة SNMP لوحدة التحكم HA-SSO 2RY

- تتوفر تهيئة بسرعة 802.11 ألف لفة في الدقيقة من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

- دعم WLC لمجال تنظيمي متعدد (رمز البلد) لنقاط الوصول من الشبكة العنكبوتية

- تجاوز دعم شبكة VLAN لمجموعة FlexConnect الخاص بنقطة الوصول

- دعم ل FlexConnect AVC على vWLC

8.0.140.0

- دعم منفذ مصدر بروتوكول مخطط بيانات المستخدم المتعدد (UDP) لبروتوكول RADIUS

- دعم شهادة WLC WebAdmin SHA256 ذاتية التوقيع

- السجلات المحفوظة في الذاكرة المؤقتة قبل إعادة تشغيل WLC (show logging last-reset)

- تحديث رسالة DNS Bonjour باستخدام PTR RR

- دعم SNMP MIBS لملف تعريف التردد اللاسلكي عند إخراج الموجه من عبوته

8.0.132.0

- دعم نقاط الوصول إلى مجال -b

- القدرة على تعطيل التجوال المحسن لكل شبكة محلية لاسلكية (تعطيل CHD)

- معرف NAS الافتراضي لكل مجموعة AP بلا

ملاحظة: يتم دعم نقطة الوصول 1572 على المجال -b بشكل صحيح حتى الإصدار 8.0.135.0

8.0.120.0

- دعم ل AP iw3702

- إضافة واجهة سطر الأوامر - config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc} enable

8.0.110.0

- دعم وحدة حفظ المخزون العالمية SKU

- دعم ل AP 1570

- تمكين تغيير SSID السريع بشكل افتراضي

- WLC 2500 - يتوفر إعداد Express من خلال نقطة الوصول أو اتصال العميل بأي منفذ

- بسبب CSCur27551  يتم تعطيل SSLv3 بشكل افتراضي

- القدرة على تمكين/تعطيل منفذ الإيثرنت AUX على AP 2700

- أمر CLI show mesh running-config <ap-name> للتحقق من تخطيط VLAN لنقطة الوصول Flex+Bridge

- يتم إيقاف تشغيل العميل الأول بعد اكتشاف تكرار عنوان IP

8.0.100.0

- دعم ل AP 1700

- وحدة 11ac

- دعم المجال -f (إندونيسيا)

- CleanAir Express ل 1600 و 1700 AP

- تحسينات OEAP AP602 GUI

- إختبار إرتباط OEAP

- OEAP - أولوية أعلى لدعم الحزم الصوتية (جودة الخدمة الصوتية)

- جدار حماية OEAP

- اتصال OEAP AP602 النفقي المنقسم

- إدارة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بقدرة 702 وات (القدرة على تعطيل منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت)

- علامة شبكة VLAN 702W لكل منفذ إيثرنت

- FlexConnect VideoStream في التحويل المحلي

- FlexConnect - تحويل وضع نقطة الوصول من محلي إلى FlexConnect دون إعادة التمهيد

- نقطة الوصول FlexConnect تنضم إلى مجموعة البث المتعدد ل WLC

- FlexConnect Proxy ARP

- تقنية FlexConnect + الشبكة (Bridge)

- الشبكة - تقارب سريع

- الشبكة - لا توجد مصادقة لعنوان MAC

- دعم vWLC ل 6000 عميل

- دعم الحفاظ على بيانات CAPWAP

- عميل بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر شبكة إيثرنت (PPPoE) على نقطة الوصول FlexConnect

- WLC 2500 - دعم الوصول إلى الضيف السلكي

- أزواج القيمة (AVPs) للسمة الخاصة بالمورد

- تحديد RADIUS حسب النطاق

- إعادة توجيه HTTPS

- رفض معرف شبكة WLAN غير صحيح على معرف 802.1x SSID

- القدرة على تغيير اسم ملف التعريف/SSID

- إختبار الاتصال من الواجهة الديناميكية (إختبار الاتصال الموسع)

- عنوان IP مضمن في مخرجات ملخص نقطة الوصول show

- بحث في نقطة الوصول لكل عنوان IP على واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

- إضافة نظام عرض واجهة سطر الأوامر (CLI)... لمراقبة أداء WLC

- إضافة أوامر بدء تشغيل CLI show running-config

- واجهة سطر أوامر (CLI) لنقطة الوصول لاختيار وضع نقطة الوصول #capwap وضع نقطة الوصول محلي/جسر

- إضافة CLI عرض تفاصيل العميل يعرض ملف التعريف/اسم SSID

- إضافة حالات ربط CLI تظهر الاسم الحقيقي الحالي

- CLI عرض ملخص نقطة الوصول المخادعة - الخيارات الموسعة

- القدرة على تمكين Telnet/SSH لجميع نقاط الوصول

- نسق ألوان الويب ل GUI

- وحدات ثنائية باعثة للضوء لنقطة الوصول flash (LED) عبر بروتوكول SNMP وواجهة المستخدم الرسومية (GUI)

- يظهر عميل debug اسم نقطة الوصول

- القدرة على تحديث قائمة ملف تعريف المعرف الفريد للمؤسسة (OUI)/ملف تعريف الجهاز

- دعم 11 فولت (خدمة البث المتعدد الموجه [DMS] وفترة خمول BSS القصوى)

- دعم الوضع المختلط ل 11R

- الخيار DHCP 82 والخيار الفرعي 5 والخيار الفرعي 151/152

- FIPS 140-2

- SSID المجاور المحدد ونقطة الوصول للتداخل واكتشاف العميل

- تحسين علامة QinQ (علامة 802.1Q-in-Q VLAN)

- تعيين القناة الديناميكية (DCA) في توصيفات التردد اللاسلكي

- RX SOP

- التجوال المحسن

- بروتوكول IPv6 للجوال الوكيل (PMIPv6) - تقنية FlexConnect كبوابة وصول متنقلة (MAG)

- حالة المزامنة المجمعة ل HA-SSO

- برامج/عروض HA-SSO الجديدة

- مؤقتات/عمليات إعادة محاولة الاحتفاظ بالحياة القابلة للتكوين بفعل HA-SSO

- HA-SSO إستبدال واجهة إدارة تكرار النظير (RMI) إختبار اتصال بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) برسالة UDP

- تحسين التحقق من قابلية الوصول للعبارة الافتراضية HA-SSO

- دعم HA-SSO لخادم DHCP الداخلي

- دعم HA-SSO لميزة العميل النائم

- دعم HA-SSO لنقاط الوصول OEAP 600 APs

- دعم HA-SSO ل 802.11ac

- دعم IPv6 (المرحلة الثالثة)

- IPv6 - دعم نظام مراقبة الدخول إلى وحدة تحكم الوصول إلى المحطة الطرفية (TACACS+) IPv6

- المرحلة 3 من نظام أسماء النطاقات (سياسات ISE وتحسينات ملف التعريف وخدمات PI الفورية)

- تجاوز AVC AAA

- جودة خدمة AVC الإتجاه

- دمج AVC مع ملف التعريف المحلي

- AVC لكل تطبيق، لكل حد معدل عميل على الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

- شاشة لاسلكية بسرعة 80 ميجاهرتز

- مجال تنظيمي مضاف -S لهونغ كونغ

- تم تغيير رمز البلد KR إلى KE (لكوريا)

- تم حذف رمز البلد JP (لليابان)

- الحد الأقصى لبروتوكول RSSI لنقاط الوصول (AP) المخادعة المألوفة

- وصول Wi-Fi المحمي/TKIP القابل للتكوين فقط من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

- دعم NetFlow على NMS الخاصة بجهة خارجية

- القدرة على مسح أحصائيات متوسط مستوى الإدارة (MAG) لبروتوكول PMIPv6 (PMIPv6)

- تعيين اسم نقطة الوصول أيضا/إعادة تعيين مخرج عميل تصحيح الأخطاء

- خيار ثابت خارج المربع

- أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) للتحقق من جميع الشهادات المثبتة في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) (إظهار شهادة الكل)

- VLAN شفاف سمة جسرت كل VLANs غير معرف على flexConnect-mesh

- عمود التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) للتحقق من حالة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (لاسلكي > نقاط الوصول)

- دعم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لنقطة الوصول (AP) المهلة المحددة

- المهلة المطلوبة لمصادقة الويب القابلة للتكوين

- دعم العميل النائم على كلمة مرور الويب على شبكة LAN

- القدرة على مسح حالات معلومات قائمة الانتظار إلى الحد الأقصى (مسح معلومات قائمة الانتظار [التفاصيل <queue-id>/all/capwap/dot11/ipV6/mobility/redundancy])

- تمت إزالة مشاركة الصفحة الرئيسية ل iTunes من قائمة DNS الافتراضية

- القدرة على إجراء تغييرات في مجتمع SNMP من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

- القدرة على تعطيل إختبارات MFP

- القدرة على تعطيل حالات التوافق الكهرومغناطيسي (AVC) لكل زر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

- فحص خارج القناة بسرعة 20/40/80 ميجاهرتز على قناة الخدمة

- دعم ملف تعريف Windows 8

7.6.120.0

- دعم ل AP 2700

- دعم نقطة الوصول 700w

- WLC 2500 - إعداد WLAN Express

- دعم RSSI متوسط تحديد النطاق

7.6.100.0

- دعم ل AP 3700

- دعم ل AP 1530

- دعم تقنية الخلايا الصغيرة العامة 5310 في نقطة الوصول 3600

- قنوات DFS على نقاط الوصول 700 -A المجال

- قائمة التحكم في الوصول (ACL)

- البروتوكول الآمن الخفيف للوصول إلى الدليل (LDAP)

- معرف المحطة المستدعى للمحاسبة

- مؤقتات EAP لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- إيقاف تشغيل إحتياطي لشبكة الإيثرنت

- واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لقائمة التحكم في الوصول (ACL) من المستوى الثاني

- محول قناة 11h (تكوين CLI أسهل)

- تجاوز Apple Captive ل IOS 7

- تهيئة 11 ac على بيئة HA

- الدعم الأخير ل NBAR 3.7 (AVC V13)

- قيم الحد الأدنى/الحد الأقصى للتحكم في الطاقة (TPC) مع تمكين النطاقات

- والد الشبكة المفضل لكل واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

- مصادقة LSC للشبكة العنكبوتية (تجاوز MAC)

- هجرة المجال من الصين -H (السماح باستخدام 5150 ميجاهرتز إلى 5350 ميجاهرتز داخل المباني)

- سلسلة أقحوان الشبكة

- يمكن إضافة تراخيص إلى وحدة الاحتفاظ بالمخزون (SKU) الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

- WLC 2500 - دعم 1000 عميل نائم (500 سابقا)

- WLC 5508 - دعم 1000 عميل نائم (نفس ما كان عليه من قبل)

- WiSM 2 - دعم 1000 عميل نائم (نفس ما كان عليه من قبل)

- WLC 7500 - دعم 25000 عميل نائم (9000 سابقا)

- WLC 8500 - دعم 25000 عميل نائم (9000 سابقا)

- WLC 8500 - لا يدعم التنقل الجديد

- vWLC - دعم 500 عميل نائم (نفس ما كان عليه من قبل)

- HA SSO - الاسترداد التلقائي من وضع الصيانة بعد تحويل الشبكة

7.5.102.0

- دعم وحدة 802.11ac (الموجة 1) على AP 3600

- دعم ل AP 700

- دعم WLC 8500 كجهاز تحكم في الإرساء

- دعم SFP-10G-LR على WLC 7500

- قوائم التحكم في الوصول L2

- المجال Z المقدم (أستراليا ونيوزيلندا)

- RADIUS و TACACS+ DNS

- إختبار الاتصال باستخدام واجهة المصدر

- عنوان IP لنقطة الوصول في ملخص نقطة الوصول show

- عنوان IP في ملخص show client

- إضافة CLI - دعم GREP

- دعم أحرف البدل في عامل تصفية التغيير في واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

- يمكن مسح نقاط الوصول للشبكة العنكبوتية قبل أن تنضم إلى وحدة تحكم

- علامة شبكة VLAN على 1552 APs

- تفويض العميل من خلال اسم المستخدم أو IPv4/IPv6

- القدرة على الاختيار ما إذا كان مستخدمو الإدارة المحلية قادرين على إستخدام برنامج Telnet أم لا

- الحد الأقصى لعدد نقاط الوصول المسموح به لكل WLC

- دعم وحدة التحكم الجديدة في التنقل وإمكانية التنقل (MC)

- HA زبون SSO ومنفذ تكرار (RP) من خلال محول L2

- محرك تصنيف السياسة الداخلية

- إمكانية تحديث حزمة البروتوكول ل AVC/NBAR2

- المرحلة الثانية من نظام أسماء المجالات (DNS) (الخدمات الخاصة بالموقع [LSS]، و mDNS-AP، و MAC الأولوية، وأصل الخدمة)

- دعم العميل النائم

- نهج مخادع لكل مستوى أمان

- تحديد معدل البيانات للاحتواء المخادع

- التحقق من صحة العملاء المخادعين مقابل محرك خدمة التنقل (MSE)

- يمكن لتقنية FlexConnect القائمة بذاتها الاستمرار في إجراء عمليات إحتواء المخادعة

- تعيين عدد نقاط الوصول تلقائيا لاحتواء مارق

- SSID حرف بدل لكل نهج مخادع

- تعيين نهج مخادع لحذف خادع من قاعدة بيانات WLC

- دعم DTLS على vWLC

- حد معدل نقطة الوصول على vWLC

- بروتوكول المصادقة المتوسع المحمي (PEAP) وبروتوكول المصادقة المتوسع - أمان طبقة النقل (EAP-TLS) ل FlexConnect (المصادقة المحلية)

- خرائط WLAN إلى VLAN لمجموعات FlexConnect ونقاط الوصول

- قائمة التحكم في الوصول (ACL) لكل عميل على نقاط الوصول (APs) طراز FlexConnect

- FlexConnect لقائمة التحكم في الوصول (ACL) من L2

- تجاوز المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) ل FlexConnect محلي

- FlexConnect - دعم موازنة حمل العميل

- لا مزيد من دعم PPPoE على نقاط الوصول FlexConnect APs

- 11 وات على نقاط الوصول Flex و Mesh

- PMIPv6 (IPv6 لجوال الوكيل) - دعم CWA/مصادقة الويب الخارجية

- إزالة التصريف الجوي من MSE

- دعم واجهة برمجة تطبيقات REST (API) على MSE

- يعرض MSE RSSI لعلامات RFID

- BBX (إستبدال لوحة الإعلانات)

- OEAP - الاتصال النفقي المنقسم

- مدير تراخيص Cisco (CLM) لم يعد مدعوما

- تم تغيير علامات 802. 1p الافتراضية (البلاتين إلى 5 من 6، والذهب إلى 4 من 5، والفضي 2 من 3)

- دعم الشهادات التي تم إنشاؤها باستخدام OpenSSL v1.0

- أمر CLI إظهار إضافة معلومات قائمة الانتظار

- بيانات DTLS على دعم vWLC

- دعم وضع البث المتعدد لنقطة الوصول CAPWAPv6

- دعم جودة خدمة تجاوز AAA

- دعم OEAP لنقاط الوصول 1130،1240،1040،1140،1600،2600،3500،3600

7.4.150.0

- دعم نقاط الوصول إلى مجال -b

7.4.140.0

- مقدمة نقطة الوصول config cert-expiry-ignore {mic | ssc} enable

7.4.130.0

- بسبب CSCur27551 ، يتم تعطيل SSLv3 بشكل افتراضي

7.4.100.0

- دعم ل AP 1600

- WLC 2504 - دعم 75 نقطة وصول (APs) و 1000 عميل

- WLC 2504 - دعم أن يكون مرتكزا WLC

- WLC 2504 - دعم تجميع الارتباطات (LAG)

- WLC 7500 - دعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)

- WLC 8510 - دعم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)

- AVC مع NBAR2

- بوابة Bonjour (دعم نظام أسماء المجالات (DNS) - المرحلة الأولى)

- دعم الوحدة النمطية لشاشة الأمان اللاسلكي وتقنية Spectrum Intelligence (WSSI)

- دعم مصادقة الويب + معيار 802. 1x

- دعم قائمة التحكم في الوصول (ACL) لما قبل المصادقة لحظر DNS للعملاء المعتمدين على الويب

- معرف NAS لكل واجهة أو شبكة WLAN أو مجموعة AP

- سمات جديدة لمعرف المحطة المسماة

- دعم إنشاء RADIUS داخل مجموعات FlexConnect (CLI تغيرت)

- مجموعات أوامر TACACS+ الجديدة

- اسم موقع 254 حرفا (موقع نقطة الوصول)

- دعم المزيد من سمات DHCP الاختيارية 82

- بروتوكول نقل ملفات SSH (SFTP)

- دعم N+1 مع وحدة تحكم HA SKU

- مهلة وضع الخمول للمستخدم لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- حد خامل للمستخدم لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- قصر الاتصالات على عملاء 11n فقط

- موازنة الأحمال لكل إستخدام لمنافذ الإيثرنت

- تحذير حد العميل وعلامات التمييز

- تحسينات wIPS

- إحتواء هجمات نظام منع الاختراق (IPS)

- إحتواء قوي للمارقين

- دعم كل التوقيعات على الوضع المحلي المحسن (ELM)

- تواقيع wIPS الجديدة

- مزيد من سمات DHCP التي تم إختيارها 82

- دعم بروتوكول NetFlow

- السمات لمعرف المحطة المسماة

- 802.11w - MFP

- 802٫11 درجة كلفن

- دعم بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP)

- دعم النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) للاستخدام في المناطق الخارجية

- WLAN ل Voice Auto-config

- القدرة على نسخ الشهادات من جهة خارجية من WLC

- دعم فخ SNMP لاقتران/فك اقتران العميل

7.3.112.0

- قابلية تنقل جديدة

ملاحظة: التنقل الجديد غير مدعوم في الإصدار 7.4. من الإصدار 7.5 وما بعده يتم دعمه.

7.3.101.0

- دعم vWLC

- دعم WLC 8500

- دعم ل AP 2600

- دعم ل AP 1552CU/EU

- دعم ل AP802H

- WLC 8510 - دعم 6000 APs

- WLC 8510 - دعم 2000 مجموعة FlexConnect

- WLC 8510 - دعم 64000 عميل

- WLC 8510 - دعم مجموعات نقاط الوصول 6000 AP

- WLC 8510 - دعم 100 نقطة وصول لكل مجموعة FlexConnect

- WLC 8510 - دعم 4096 VLANs

- WLC 8510 - دعم 24000 نقطة وصول دخيلة و 32000 عميل مخادع

- WLC 7500 - دعم 6000 نقطة وصول، 6400 عميل، 2000 مجموعة مرنة

- WLC 7500 - دعم 64000 عميل

- WLC 7500 - دعم 2000 مجموعة FlexConnect

- WLC 7500 - دعم مجموعات نقاط الوصول 6000 AP

- WLC 7500 - دعم 100 نقطة وصول لكل مجموعة FlexConnect

- WLC 7500 - دعم 4096 VLANs

- WLC 2500 - دعم 2500 عميل مارق و 2000 نقطة وصول مارقة

- WLC 5508 - دعم 2500 عميل مارق و 2000 نقطة وصول مارقة

- WLC WiSM2 - دعم 5000 عميل مارق و 4000 نقطة وصول مارقة

- WLC 7500 - دعم 32000 عميل مارق و 24000 نقطة وصول مارقة

- vWLC - دعم 1500 عميل مخادع و 800 نقطة وصول مخادعة

- WiSM 2 - دعم 10000 RFIDs

- WLC 7500 - دعم 50000 RFIDs

- WLC 8500 - دعم 50000 RFIDs

- vWLC - دعم 3000 RFIDs

- ترخيص قائم على الشرف (حق إستخدام تراخيص [ترخيص ترخيص RTU])

- FIPS 140-2

- إيه بي إس سو

- FlexConnect - الاتصال النفقي المنقسم

- تقنية FlexConnect - دعم تقنية 802.11r (انتقالية سريعة) في التحويل المركزي/المحلي

- FlexConnect - ترجمة عنوان الشبكة (NAT) وترجمة عنوان المنفذ (PAT) على شبكة WLAN المحولة محليا

- دعم تقنية FlexConnect - بروتوكول النقطة إلى النقطة عبر الإنترنت (PPP) وبروتوكول النقطة إلى النقطة عبر شبكة إيثرنت (PPPoE)

- FlexConnect - دعم WGB/WGB عالمي في وضع FlexConnect المحول محليا

- تقنية FlexConnect - دعم لوحدة 802.11u (HotSpot 2.0)

- تقنية FlexConnect - محولات محلية ومركزية قائمة على الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN)

- تفريغ حزم AP

- تهيئة HTTP للوضع المحلي ووضع المرن (تهيئة RADIUS)

- حد المعدل ثنائي الإتجاه لكل شبكة محلية لاسلكية/مستخدم (عقد عرض النطاق الترددي)

- PMIPv6 (بروتوكول IPv6 للجوال الوكيل)

- واجهة سطر الأوامر (CLI) لتمكين/تعطيل IPv6 بشكل عام

- القدرة على تحميل إخراج show running-config إلى خادم FTP بواسطة CLI (واجهة سطر الأوامر)

- يمكن إستخدام علامة شبكة Ethernet VLAN على نقطة الوصول

- توصيفات التردد اللاسلكي الافتراضية للكثافة العالية

- مجموعة نقاط الوصول (AP) خارج المربع

- تحسين البث المتعدد

- التحكم في الدخول إلى المكالمات الصوتية (CAC) عبر شبكة 802.11n

- مكالمات الفيديو المستندة إلى معيار 802. 11n CAC (مواصفات حركة المرور [TSPEC]، والمسئلات Cius ومنافذ FaceTime)

- WIPS - Auto Spt

- 11u من الميزات الجديدة (النقاط الساخنة)

- دعم جهاز اكتشاف/مراقبة محلي/flex/sniffer/مخادع لعامي 1520 و 1550

- DHCP أخترت 82 - يستطيع عينت الإسم و SSID من ال ap

- القدرة على تحديد اسم و SSID لنقطة الوصول على RADIUS CallStationID

- WLAN مع 802.1X في حالة فشل مصادقة MAC مع الخصوصية المكافئة السلكية الثابتة (WEP)

- يتم عرض أسماء المستخدمين في ملخصات العملاء

- خوادم RADIUS لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN) من 3 إلى 6

- واجهة مصدر RADIUS لكل مجموعة AP

- دعم وضع علامات على شبكة VLAN لحزم CAPWAP

- القدرة على تمكين/تعطيل مصادقة الويب أو WebAuthadmin بشكل مستقل

7.2.110.0

- دعم ل AP 2600

- إحضار الجهاز الخاص بك (BYOD) (إمداد ISE التلقائي)

- دعم DHCP للمستشعر الأصلي في الوضع المحلي ووضع FlexConnect (تحديد ملامح الجهاز)

- محلل جهاز ISE NAC ل WLC

- مصادقة الويب الخارجية ل FlexConnect للتحويل المحلي

- 802.11r لنقطة الوصول في الوضع المحلي (التجوال السريع)

- دعم نقطة الوصول 1520/1550 للوضع المحلي ووضع FlexConnect

- دعم عنوان البث المتعدد للعلامة

- دعم توصيف عميل RADIUS

- يمكن الترقية من وحدة تحكم تشفير حمولة البيانات المرخصة (LDPE) إلى وحدة تحكم غير LDPE

7.2.103.0

- FIPS

- دعم WLC 7500 ل 3000 APs (قبل 2000)

- دعم WLC 7500 ل 30000 عميل (20000 قبل)

- دعم WLC 7500 ل 1000 مجموعة FlexConnect (500 قبل)

- دعم المحول المركزي للنطاق الترددي العريض WLC 7500 إلى 1 جيجابت (قبل 250 ميجابايت)

- دعم WLC 7500 ل 3000 OEAP (OEAP 600s)

- دعم WiSM2 ل 1000 APs (500 قبل)

- دعم WiSM2 ل 15000 عميل (من قبل 7500)

- مستوى بيانات WiSM2 20G (10G قبل)

- CleanAir - تجنب الأجهزة الثابتة

- CleanAir - إدارة الموارد اللاسلكية القائمة على الأحداث (EDRM)

- CleanAir - حد/مصيدة تداخل غير مصنفة

- تعزيز المخادع

- المخادع - الحد الأدنى لبروتوكول RSSI لاكتشاف/تصنيف المخادع

- المخادع - فاصل زمني لتقرير الكشف عن المخادع

- مخادع - فترة مخادعة عابرة

- قائمة تجاهل نقاط الوصول (AP) المخادعة

- حظر Wi-Fi Direct و Peer-to-Peer (P2P)

- TPCv2

- ملفات تعريف التردد اللاسلكي

- FlexConnect - يطلق على نقطة الوصول الطرفية البعيدة الهجينة (H-REAP) اسم FlexConnect من هذا الإصدار وما إلى ذلك

- FlexConnect - حظر P2P

- تقنية FlexConnect - ترقية فعالة لنقطة الوصول (AP) عبر تقنية FlexConnect

- FlexConnect - قوائم التحكم في الوصول (ACL) طراز FlexConnect

- FlexConnect - تجاوز المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) لتعيين شبكات VLAN الديناميكية

- FlexConnect - التجوال السريع للأجهزة العميلة الصوتية

- دعم SKC (التخزين المؤقت للمفتاح اللاصق)

- يختار DHCP 82 ككود أمريكي قياسي لتبادل المعلومات (ASCII) بدلا من الثنائي

- دعم وضع التحويل المركزي على WLC 7500

- ترخيص أداة تجميع البيانات دون إعادة التشغيل

- جودة خدمة سبيكي

- الثقة في DSCP بين نقطة الوصول ووحدة التحكم

- TrustSec SXP ل WLCs

- IPv6 - كتلة إعلان الموجه (RA) من وحدة التحكم و AP

- إمكانية رؤية عنوان IPv6 لكل عميل

- IPv6 - وكيل بروتوكول اكتشاف الجوار (NDP) وحدود معدل حزم IPv6

- IPv6 - إعادة توجيه طلب الإرسال المتعدد المجاور للعنوان غير المعروف (NS)

- الامتدادات المتوافقة مع Cisco الإصدار 6 (CCXv6)

- توسيع نطاق الهياكل الأساسية الوطنية غير المرخصة للمعلومات 2 (UNII-2) و UNII-2 ل 1552 نقطة وصول

- 802.11u (نقطة الاتصال 2.0)

- CAC المستندة إلى نظام الهاتف الرئيسي (KTS-based CAC)

- البث المتعدد StadiumVision

- مصادقة الويب المحلية / دعم مصادقة الويب المركزية (LWA/CWA)

- بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت (OCSP)

- فتح شبكة WLAN للأمان باستخدام مرور EAP

- تكوين ClientLink فقط من خلال CLI

- دعم نقاط الوصول خلف NAT

- التوافق مع المعيار RFC 2869

- تجاوز iWLAN AAA - واجهة العميل/تجاوز VLAN

- شبكة - لا يتم إرسال شبكة VLAN الأصلية إلى منفذ إيثرنت نقطة وصول الشبكة العنكبوتية (MAP) عند تمكين الوضع الشفاف لشبكة VLAN

- شبكة - دعم شبكة داخلية لنقطة الوصول AP 3600

- MSE - الجهاز الظاهري

- MSE - الإتاحة العالية

- 600 OEAP - يمكن تعطيل SSID المحلي والمنافذ المحلية من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

- 600 OEAP - يمكنه تكوين عرض الطاقة والقناة والقناة

- 600 OEAP - دعم الشبكة المحلية اللاسلكية (RLAN) المزدوجة

- أمر CLI لعرض عدد المكالمات الصوتية في WLC (عرض حالات صوت CAC [ 802.11a | 802.11b ] <ap-name>)

- القدرة على تعطيل إحتياطي AP HA

- القدرة على تصحيح أخطاء عنوان MAC متعدد

- دعم تجاوز البوابة المقيدة

7.1.91.0

- دعم ل AP 3600

7.0.252.0

- تقديم التكوين ap lifetime-check {mic | ssc} enable

7.0.251.2

- بسبب CSCur27551 و SSLv3 يعجز افتراضيا

7.0.220.0

- بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت (OCSP)

- تقديم من عرض ap حزمة

- مقدمة من config network ap-discovery nat-ip-only

- دعم تحديد النطاق على AP 1040

- يمكن للعملاء الذين يقومون بالمسح الضوئي السلبي الانضمام إلى شبكة WLAN مع تمكين موازنة الأحمال في المحاولة الأولى

7.0.116.0

- دعم WLC 7510

- دعم WLC 2504

- دعم WiSM 2

- دعم مجموعات الواجهة

- VLAN تحديد لكل DHCP تالف

- تجاوز WLAN AAA - تجاوز واجهة العميل

- واجهة الكتابة فوق خادم RADIUS

- VLAN تحديد لكل خرائط WLC أجنبية (خرائط خارجية)

- تحديد شبكة VLAN وتحسين البث المتعدد من المستوى الثاني/المستوى الثالث

- DHCP إختيار 60 + اسم المورد

- DHCP أخترت 82 (AP_ETH_MAC)

- تشفير حزم حزم اكتشاف الجوار (NDP)

- يعجز بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) عبر الهواء بشكل افتراضي (غير شبكة)

- قائد مجموعة ثابت ل RF

- دعم ل 100 مجموعة H-Reap

- ذاكرة التخزين المؤقت الرئيسية الانتهازية (OKC) لمجموعات H-REAP

- برنامج H-Reap للمصادقة المحلية

- مجموعات إتش-ريب وخادم نصف القطر المحلي

- تحمل أخطاء برنامج H-Reap

- الحد من عدد العملاء لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- مستوى الاحتواء التلقائي المخادع

- wIPS مع ELM

- الدعم مع ISE v1.0

- سياسات كلمة المرور (الخط الأساسي لأمان المنتج [PSB])

- التجوال بين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لعملاء IP الثابتة (اتصال IP النفقي الثابت)

- تجاوز فشل نقطة الوصول السريع

- WebProxy

- فشل مصادقة ويب على عامل تصفية MAC

- موافقة تنظيمية لشيلي وروسيا

- أدوات تشخيص الصوت

- القنوات المسقطة 120 و 124 و 116 و 132

- شبكة - تحديد أصلي مفضل

- الشبكة العنكبوتية - بسرعة 2.4 جيجاهرتز كنقل حركة شبكة

- الشبكة - وصول عالمي للعملاء

- بروتوكول CDP عبر الهواء

- دعم WGB من غير سيسكو

- دعم مصادقة NTP

- إمكانية تعطيل ملفات الأعطال القديمة من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (مسح ملفات الأعطال...)

- تمت إضافة حالة وكيل بروتوكول DHCP إلى إخراج show running-config

- القدرة على إنشاء أكثر من معرف SSID واحد بنفس إعدادات الأمان وتمييزها باستخدام PSK

- اسم نقطة الوصول المضمنة في إخراج عرض تفاصيل العميل

- دعم إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

- دعم عميل U-APSD غير متوافق مع WMM

7.0.98.218

- مرونة الإدارة المركزية للمفتاح (CCKM) من Cisco التحقق من الحد الأقصى للطابع الزمني

- ميزة عميل شبكة WGB VLAN

7.0.98.0

- دعم ل AP 3502

- WGB مع شبكات VLAN متعددة

- دعم 500 نقطة وصول في 5508

- دعم 500 نقطة وصول/تنزيل صورة في آن واحد

- تدفق الفيديو/الوسائط

- نقال إير

- بروتوكول بدء - CAC (SIP CAC)

- العملاء الخاملون

- Spectrum Expert 4.0

- القدرة على إعداد الحدود العليا والسفلية على طاقة TX ل RRM

- القدرة على مسح تأجير DHCP الداخلي

- القدرة على تمكين/تعطيل CDP لكل واجهة لاسلكية

6.0.202.0

- CLI لتعطيل وحدة بيانات خدمة MAC المجمعة (A-MSDU) لكل أولوية

- مجال تنظيمي مضاف -R

6.0.188.0

- تحديد النطاق

- موازنة التحميل

- حد الحد الأقصى/الحد الأدنى ل TPC

- تنزيل صورة AP مسبقا

- مؤجل المسح الضوئي خارج القناة

- تعطي نقطة الوصول الأفضلية ل WLC الذي لديه نفس إصدار الرمز الموجود على رسالة إستجابة الاكتشاف

- مؤقت قابل للتكوين عندما تحاول نقطة الوصول الانضمام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسي/الثانوي/الثالث (مهلة الانضمام الأولي)

6.0.182.0

- دعم WLC 5508

- دعم للأعوام 1522 و 1524 و 1130 و 1240 في وضع الشبكة العنكبوتية

- مناعي ذاتي

- تشكيل الحزمة (ويسمى أيضا ClientLink)

- ملف شعار تسجيل الدخول

- ملفات التقاط الحزمة عند تعطل مستوى بيانات وحدة التحكم

- إعادة تصميم خوارزمية DCA لمنع الدوس والتتالي

- بروتوكول التحكم في الإرسال - ضبط الحد الأقصى لحجم المقطع (TCP MSS)

- التطفل على بروتوكول الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) (المكالمات الصوتية عبر بروتوكول SIP)

- تم تعطيل Telnet بشكل افتراضي

- إضافة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) - عتبة التحكم في الطاقة ل Tx

- إضافة واجهة المستخدم الرسومية - صفحة أجهزة الراديو (لاسلكي > نقطة الوصول > أجهزة الراديو)

- إضافة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) - صفحة حالات الانضمام إلى نقطة الوصول (AP)

- إضافة واجهة المستخدم الرسومية - DHCP OPT82

- إضافة واجهة المستخدم الرسومية - تكوين Telnet-SSH

- إضافة واجهة المستخدم الرسومية - تكوين LSC

- دعم OEAP لنقاط الوصول 1130 و 1140

- الشبكة - آلية معدل بيانات الجسر

- الشبكة - يمكن تعطيل نظام اكتشاف الاقتحام (IDS) على الشبكة الخارجية

- لم يعد WEP 128-بت متوفرا

- قبل حذف نقطة وصول، يجب نقل جميع نقاط الوصول إلى مجموعة جديدة

- يستطيع عينت DNS نادل و AP مجال على APs مع ساكن إستاتيكي عنوان

- الحاجة إلى تمكين البث المتعدد للسماح بجسر IPv6

- يمكن تحديد محدد لعنوان MAC في طلب الوصول/الوصول

- اكتشاف المخادع لكل نقطة وصول

- تكوين خلايا PICO لم يعد متوفرا

- عناوين MAC في معرف المحطة المستدعى ومعرف محطة الاتصال الآن كأحرف صغيرة

- دعم 192 مجموعة AP في 5500 WLC

- نقطة الوصول في وضع sniffer

- لا يوجد دعم للإختبارات المجزأة

- قنوات بسرعة 40 ميجاهرتز في نطاق 2.4 جيجاهرتز

- يتم تعطيل القنوات 120 و 124 و 128 على نقاط الوصول في المجال التنظيمي 1131 و 1243 و 1252 من -E

- IPSec غير مدعوم

- تحويل المعدل

الميزات المدعومة الإصدار 6.0 السابق

- تخلف

- البث المتعدد - البث المتعدد

- QOs DSCP

- التحكم بإذن دخول المكالمة (CAC) و U-APSD

- دعم اقتران IOS WGB بنقطة الوصول LWAPP

- مجموعات AP

- جسر إيثرنت للشبكة المعشقة

- قوائم التحكم في الوصول الخاصة بوحدة المعالجة المركزية

- شبكات WLAN متعددة لها نفس SSID

- إعادة توجيه الويب الشرطي بمصادقة 802.1x

- القدرة على تعطيل خوادم المحاسبة لكل شبكة WLAN

- DFS

- التجوال متعدد البث للمستوى 3

- EDCA لهواتف الحبر الطيفي

- دعم علامات RFID

- تمكين/تعطيل البث بشكل مستقل عن البث المتعدد

- مساحة ARP

- MFP

- المصادقة المحلية

- CAC المستند إلى الحمل

- دعم LDAP

- بيانات معجلة مع دعم الطلب

- وكيل بروتوكول DHCP

- قابلية التنقل - أجنبي/مرسى

- Mobility - الاتصال النفقي Symetric

- Client MFP

- دعم TACACS+

- عدادات ACL

- وضع علامات على الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) لشبكة إيثرنت

- وضع البث المتعدد للشبكة العنكبوتية لعملاء جسر الإيثرنت (In/In-Out)

- دعم البث المتعدد للشبكة العنكبوتية للتجوال L2/L3

- دعم محدود لصوت الشبكة العنكبوتية (في الأماكن المغلقة)

- اكتشاف فتحة التغطية لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

- كابواب

- إدراك السياق

- wIPS

- ل.س.

- تخويل AP