المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إستخدام SSH

إستخدام FMQuadro

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة العقدة المخفية

تعطيل متعقب الرمز المميز

المقدمة

يصف هذا المستند إعداد مخطط نقطة إلى شبكة متعددة النقاط لنقل البيانات اللاسلكية (CURWB) فائق الموثوقية من Cisco، ويقدم دليل خطوة بخطوة لتكوين شبكة نقل البيانات اللاسلكية متعددة النقاط (PMP) التي تتسم بالموثوقية الفائقة (URWB) واستكشاف أخطاء هذه الشبكة وإصلاحها باستخدام واجهة مستخدم الويب (UI).

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

1. جهاز كمبيوتر محمول/كمبيوتر شخصي

2. 4 حاقن بتقنية PoE بقدرة 24 فولت من التيار المستمر (FM-POE-STD)

3. محول 10X PoE الذي يعمل بتقنية الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بسرعة 48 فولت من التيار المستمر (FM-POE-STD-Gbit)/PoE

4. جهاز الإرسال والاستقبال 4x Fluidmesh لاستخدامه كخاضع (نستخدم في هذه المقالة الموجة FM1200V)، من الممكن إنشاء شبكة من نقطة إلى عدة نقاط بدءا من جهازين لاسلكيين تابعين مرتبطين بجهاز لاسلكي أصلي.

5. جهاز الإرسال والاستقبال المزود بتقنية Fluidmesh واحد لاستخدامه كوالد (نستخدم في هذه المقالة الطراز FM3200)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

يقع الراديو عند نقطة التجميع وغالبا ما يكون الأقرب إلى الشبكة المركزية ويتم ضبطه على أنه الطرف الرئيسي للراديو أو الشبكة. تعمل نقطة نهاية الشبكة كبوابة بين شبكة Fluidmesh اللاسلكية وشبكة مركز الشبكة السلكية.

تعمل نقطة الشبكة كجهاز لاسلكي بعيد/خاضع، عادة ما تشير إلى نقطة نهاية شبكة أو نقطة شبكة أخرى، في حالة وجود نقطة ربط بينية، فإنها ترجع إلى نهاية الشبكة

يمكن تكوين نقطة إلى متعدد النقاط (PMP) على هذه الأجهزة: FM1200، FM3200E، FM3200B، FM4200M، FM4200F، FM3500E، FM4500M، و FM4500F

في هذا المثال، لا يتم إستخدام الوظيفة الإضافية للنطاق الترددي العريض، لذلك يحدد النطاق الترددي بحد أقصى 15 ميجابايت للطراز FM3200B وبسرعة 2 ميجابايت للطراز FM1200V.

التكوينات

1. قم بإخراج أجهزة الراديو من عبوتها كما هو موضح في الصورة:

يذهب منفذ الشبكة المحلية (LAN) على حاقن PoE إلى الجهاز الطرفي (الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول) ومنفذ PoE على حاقن PoE يذهب إلى منفذ LAN1 على FM1200V/FM3200B

تأكد من إجراء ترقية للبرنامج الثابت على جميع الأجهزة اللاسلكية إلى أحدث إصدار من البرنامج الثابت قبل بدء التكوين.

2. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بالإذاعة الأصلية باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية (admin/admin)، ويكون عنوان IP الافتراضي هو 192.168.0.10/24

3. عندما يتم تشغيل أجهزة الراديو لأول مرة، تظهر إتفاقية ترخيص مع خيار تحديد الدولة. يتعين عليك قراءة إتفاقية الترخيص وقبولها وتحديد الدولة التي يتم فيها نشر أجهزة الراديو. قد يؤدي تحديد البلد غير الصحيح إلى جعل الوحدة غير قانونية للاستخدام. بمجرد قبول إتفاقية الترخيص، يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يفضلون تكوين الوحدة باستخدام واجهة الويب الكلاسيكية أو إستخدام واجهة ويب المعالج.

4. أختر "تقليدي" لتكوين المعلمات يدويا باستخدام الواجهة التقليدية المستندة إلى الويب.

5. في الراديو الرئيسي (FM3200B)، انتقل إلى الوضع العام واختر "نهاية الشبكة" كصيغة،

تأكد من تغيير عنوان IP/قناع الشبكة للراديو قبل تشغيل أجهزة الراديو البعيدة وتكوينها. على سبيل المثال، 10.0.0.1/24. بمجرد الانتهاء انقر فوق حفظ.

6. انتقل إلى "الراديو اللاسلكي" (ضمن "الإعدادات العامة"). ومن هذه الصفحة يستطيع المستخدم ضبط جهاز راديو ليعمل على أي تردد من الترددات الحاملة 295، وتعيين عرض القناة بين 5 ميجاهرتز لارتباطات الخرج الأقل، أو 40 ميجاهرتز لارتباطات الخرج العالي.

أختر تردد بعرض قناة ex، 5700 ميجاهرتز من القائمة بعرض قناة 40 ميجاهرتز، وتأكد من أن أجهزة الراديو المحلية والبعيدة تتشارك في نفس عبارة المرور، التردد/عرض القناة وهم على نفس الشبكة الفرعية، بمجرد الانتهاء انقر فوق حفظ.

عرض

معدل البيانات

سعة المعالجة

5 ميغا هرتز

37 ميغابت في الثانية

20 ميغابت في الثانية

10 ميغا هرتز

75 ميغابت في الثانية

45 ميغابت في الثانية

20 ميغا هرتز

150 ميغابت في الثانية

90 ميغابت في الثانية

40 ميغا هرتز

300 ميغابت في الثانية

من 150 إلى 190 ميجابت في الثانية*

80 ميغا هرتز

866 ميغابت في الثانية

500 ميغابت في الثانية**

فالنتائج المذكورة هي في ظروف مثالية. يمكن أن يختلف الخرج الفعلي حسب الظروف البيئية.

*سرعة 150 ميجابت في الثانية باستخدام الطراز FM1200V والملحق جيجابت. 190 ميجابت في الثانية باستخدام سلسلة FM3200/4200/3500/4500.

**500 ميجابت في الثانية فقط عند إستخدام السلسلة FM3500/4500.

7. انتقل إلى "إعداد الراديو المتقدم" لتعيين وضع الراديو على أنه "رئيسي" بمعرف نظام مجموعة FluidMAX "1" ثم قم بضبط قوة الإرسال، فيكون الهدف هو امتلاك قوة إشارة تتراوح بين -45 ديسيبل لكل ميللي وات و -55 ديسيبل لكل ميللي وات، بمجرد الانتهاء، انقر فوق "حفظ".

8. عندما يقوم المستخدم بإجراء تغييرات على صفحة وينقر فوق حفظ، تظهر رسالة في أعلى الصفحة تفيد بأنه ليس عليك تطبيق التغييرات حتى تنتهي من إجراء كافة التغييرات على هذا الراديو.  انقر فوق حفظ في كل صفحة.  بطبيعة الحال، يستطيع المستخدمون "تجاهل" أو "مراجعة" كل التغييرات أيضا. طبقت ما إن يشكل الإعدادات العامة (الوضع العام والراديو اللاسلكي)، التشكيل الذي يسبب إعادة تمهيد الراديو.

9. تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بأول جهاز لاسلكي تابع مع بيانات الاعتماد الافتراضية (admin/admin)، يكون عنوان IP الافتراضي هو 192.168.0.10/24

10. أختر "كلاسيكي" لتكوين المعلمات يدويا باستخدام الواجهة التقليدية المستندة إلى الويب.

11. في جهاز الراديو التابع (FM1200V)، انتقل إلى الوضع العام واختر "نقطة الشبكة" كوضع، بمجرد الانتهاء انقر فوق حفظ

12. انتقل إلى "إعداد الراديو المتقدم" لتعيين وضع الراديو على أنه "SLAVE" باستخدام معرف نظام مجموعة FluidMAX "1" وتعطيل ميزة FluidMAX AutoScan. وأخيرا، بعد ضبط قوة الإرسال، فإن الهدف هو الحصول على قوة إشارة تتراوح بين -45 ديسيبل لكل ميللي وات و -60 ديسيبل لكل ميللي وات، بمجرد الانتهاء انقر فوق "حفظ".

13. انتقل إلى "الراديو اللاسلكي" (ضمن "الإعدادات العامة") واكتب شبكة التدفق كعبارة مرور و 5700 ميجاهرتز من القائمة بعرض قناة 40 ميجاهرتز

14. قم بتطبيق التكوين الذي يؤدي إلى إعادة تمهيد الراديو.

15. تطبيق نفس التكوين على باقي أجهزة الإرسال اللاسلكية التابعة، أي تكرار الخطوات من 9 إلى 14.

تأكد من أن أجهزة الراديو عن بعد موجودة على الشبكة الفرعية نفسها، الإصدار 10.0.0.0/24 ولكن باستخدام IP مختلف عن باقي الأجهزة.

16. بمجرد إعادة تشغيل أجهزة الراديو، يجب أن ترتبط عقد منفذ الإرسال هذه مع الراديو الرئيسي.

التحقق من الصحة

من الممكن التحقق من صحة أداء الشبكة ومراقبته باستخدام FMQuadro أو من SSH

إستخدام SSH

SSH إلى راديو نهاية الشبكة باستخدام بيانات اعتماد المسؤول وأصدر الأمر:

باستخدام الأمر، فإنه

من هنا، يمكنك مراقبة الحالة الحالية لجميع الروابط اللاسلكية بين نهاية الشبكة ونقاط الشبكة، ومعدل خطأ الارتباط (LER)، ومعدل خطأ الحزمة (PER)، وكذلك هو المخرج الحالي عبر إيثرنت والخط اللاسلكي

إستخدام FMQuadro

بالنقر على الخط الأزرق الذي يمثل توصيل لاسلكي بين نهاية الشبكة ونقطة الشبكة، ستحصل على نظرة عامة على صحة الرابط اللاسلكي والإخراج الحالي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة العقدة المخفية

تظهر مشكلة المحطة الطرفية المخفية عندما يمكن أن تتصل نقطة شبكة بنهاية الشبكة، لكنها لا تستطيع الاتصال مباشرة بنقاط الشبكة الأخرى التي تتصل بنهاية الشبكة. يؤدي ذلك إلى حدوث صعوبات في الطبقة الفرعية للتحكم في الوصول المتوسط نظرا لأنه يمكن للعديد من الأجهزة اللاسلكية إرسال حزم البيانات إلى نهاية الشبكة في وقت واحد، مما يؤدي إلى حدوث تداخل عند نهاية الشبكة مما يؤدي إلى عدم تمرير الحزمة.

يمكن أن تحدث هذه المشكلة عند تمكين ميزة Fluidmax في المجموعة، علما بأن تقنية Fluidmax هي تقنية في انتظار الحصول على براءة أختراع تم تطويرها من قبل Cisco تتيح دعم جميع بنى الشبكة المختلفة (الشبكة المعشقة/P2MP) دون الحاجة إلى أي تغيير في الأجهزة أو تكوين البرامج يدويا. تقوم الأجهزة باكتشاف البنية المستخدمة تلقائيا، ومن ثم تكوين بروتوكولات الاتصال وتكييفها لتوفير أفضل دعم للمخطط الذي تم نشره. على سبيل المثال، في حالة اكتشاف إعداد من نقطة إلى عدة نقاط، يقوم نظام FluidMAX المعلق بانتظار الحصول على براءة أختراع تلقائيا بانتخاب الوحدة الأصلية المثالية في الشبكة ويقوم بتكوين الأجهزة الأخرى كعقد تابعة. لا يلزم على المستخدم إجراء أي تكوين يدوي لدوري الرئيسي والتابع، ولا يلزم توفر أجهزة مختلفة للأدوار المختلفة في الشبكة. تجعل هذه الميزة الفريدة في تقنية Fluidmesh Fluidmesh بمثابة متجر شامل سهل لتلبية أي إحتياجات لاسلكية لديك، وذلك من خلال الارتباط البسيط من نقطة إلى نقطة لنشر الشبكة المعشقة في جميع أنحاء المدينة.

لإصلاح المشكلة الطرفية المخفية، قم بتكوين نهاية الشبكة على أنها "رئيسي" ونقاط الشبكة على أنها "تابع" في إعدادات الأجهزة اللاسلكية المتقدمة كما هو موضح في الخطوتين 7 و 12

تعطيل متعقب الرمز المميز

عندما تختبر نقطة الشبكة توصيل سيئ إلى نهاية الشبكة، فإن نهاية الشبكة قد تحجب نقطة الشبكة لبعض الوقت بحيث لا ينتقص أداء بقية نقاط الشبكة. لإيقاف تشغيل هذه الميزة بحيث لا تسمح لنهاية الشبكة بحظر أي نقطة شبكة، تحتاج لتعطيل متتبع الرمز المميز بإصدار هذه الأوامر على نهاية الشبكة

تعطيل تدفق البيانات

كتابة

إعادة التشغيل

من الممكن التحقق مما إذا كانت نقطة الشبكة محظورة حاليا أو تم حظرها من قبل عن طريق إصدار هذا الأمر، ثم التحقق من العمود 8 {محظورة}

معلومات تدفق البيانات

لاحظ أن هذا يتطلب إعادة تشغيل نهاية الشبكة.