المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

أحداث خاطئة مع قنوات DFS

المراجع

المزيد من المعلومات

المقدمة

يصف هذا المستند اكتشاف الرادار في نظرية قنوات التحديد الديناميكي للتردد (DFS) وكيفية تخفيف تأثيراته على الشبكات اللاسلكية.

معلومات أساسية

في معظم النطاقات التنظيمية، يلزم وجود 802.11 محطة لاستخدام تحديد التردد الديناميكي (DFS) عند إستخدامها مع بعض أو جميع القنوات في نطاق 5 جيجاهرتز.  (راجع القنوات القابلة للتطبيق وجداول بيانات الطاقة القصوى للاطلاع على القنوات المحددة التي تتطلب DFS لنقطة وصول / مجال معين.)

802. 11 محطة، قبل أن يتم الإرسال في قناة DFS، يجب أن تتحقق (اسمع لمدة 60 ثانية) من عدم وجود نشاط راداري عليها.  وإذا اكتشف جهاز راديو 802. 11 رادارا أثناء إستخدام قناة DFS، فيتعين عليه أن يخلي هذه القناة بسرعة.  وبالتالي، إذا اكتشف جهاز لاسلكي رادارا في قناته التي يخدمها، يتحول بعد ذلك إلى قناة أخرى، فإن ذلك يفرض (على الأقل) انقطاعا لمدة دقيقة واحدة.

عندما تستخدم نقطة وصول (AP) قناة DFS وتستكشف إشارة رادار، عندئذ:

- يوقف إرسال إطارات البيانات على تلك القناة

- يبث إعلان محول قناة 802. 11h.

- يفصل العملاء

- يحدد قناة مختلفة من قائمة DCA (تعيين القناة الديناميكية)

- إذا لم تكن القناة المحددة DFS، فعندئذ تقوم نقطة الوصول بتمكين أجهزة الإرشاد وتقبل اقترانات العملاء

- إذا حددت نقطة الوصول قناة DFS مطلوبة، فإنها تقوم بفحص القناة الجديدة للإشارات الرادارية لمدة 60 ثانية. في حالة عدم وجود إشارات رادار على القناة الجديدة، تقوم نقطة الوصول بتمكين أجهزة الإرشاد وتقبل اقترانات العملاء. في حالة اكتشاف إشارة رادار، تحدد نقطة الوصول قناة مختلفة

تؤثر تغييرات القناة التي قام بها DFS على اتصال العميل.  عندما نفحص سجلات نقطة الوصول، يمكننا أن نرى رسائل مماثلة لما يلي:

لنقاط الوصول COs

[*04/27/2017 17:45:59.1747] Radar detected: cf=5496 bw=4 evt='DFS Radar Detection Chan = 100'

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: radar detected

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: sending packet out to capwapd, slotId=1, msgLen=386, chanCnt=1 -100

لنقاط الوصول IOS

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-DFS_TRIGGERED: DFS: triggered on frequency 5320 MHz

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-FREQ_USED: Interface Dot11Radio1, frequency 5520 selected

Feb 10 17:15:55: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio1 due to channel change from 64 to 104

أحداث خاطئة مع قنوات DFS

"حدث زائف ل DFS" هو عندما يكتشف جهاز لاسلكي الرادار زورا.  فهو يرى نمطا من الطاقة يعتقد أنه رادار، على الرغم من أنه ليس كذلك (ومن المحتمل أن يكون إشارة من جهاز راديو عميل قريب).  ومن الصعب جدا تحديد ما إذا كانت أحداث الكشف الراداري "خاطئة" أم لا.  إذا كان هناك العديد من أجهزة الإتصال اللاسلكية على نفس قناة DFS في نفس الموقع، يمكننا أن نفترض، كقاعدة بسيطة، أنه إذا رصدت نقطة وصول واحدة رادار في وقت معين، فإنه من المحتمل أن يكون اكتشاف زائف، بينما إذا اكتشفت أجهزة لاسلكية متعددة رادار في نفس الوقت، فإنه من المحتمل أن يكون رادار "حقيقي".

تتمتع Cisco بالعديد من التحسينات على قدرة نقاط الوصول الخاصة بنا على التمييز بين الإشارات الرادارية الحقيقية والخاطئة، ومع ذلك فليس من الممكن تماما القضاء على جميع حالات الكشف الراداري الكاذب.

وبشكل عام، إذا تم إستخدام قنوات DFS مع عدد كبير من العملاء، فيجب على المرء أن يستعد للتعامل مع ما يصل إلى أربعة أحداث خاطئة خاصة ب DFS لكل جهاز لاسلكي من نوع AP، وكذلك بالطبع أحداث رادار حقيقية.

وبغية تخفيف/تقليل أثر هذه الأحداث، يمكننا القيام بما يلي:

- أستخدم عرض قناة 20 ميجاهيرتز، والذي يسمح أيضا بإعادة إستخدام أفضل للقنوات غير DFS

- تجنب قنوات DFS

- بالنسبة لمجال لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): هناك 9 قنوات غير DFS (36-48،149-165). باستثناء عمليات النشر عالية الكثافة، فهذه قنوات كافية (في حالة إستخدام عرض 20 ميجاهرتز) لتوفير تغطية كاملة مع تداخل القناة المشتركة الذي يمكن تحمله بقوة كاملة (من 14 إلى 17 ديسيبل لكل ميللي وات)

- بالنسبة لمجال ETSI: لا توجد سوى أربع قنوات غير DFS (36-48 UNII-1)

- خذ بعين الإعتبار مهام القنوات بحيث تتوفر قناة UNII-1 واحدة على الأقل في جميع أنحاء منطقة التغطية

- ثم أستخدم قنوات DFS لتوفير سعة إضافية.

- لتقليل تأثير أحداث إدارة الدعم الميداني

- تمكين إعلان القناة 802.11h - يتم تمكينه بشكل افتراضي على WLC

- تعطيل DFS الذكي - ممكن بشكل افتراضي على WLC

- إستخدام نقاط وصول CleanAir ذات قدرات اكتشاف رادارية فائقة

- يمكن لنقاط الوصول من السلاسل 1700 و 2700 و 3700 و 1570 و 2800 و 3800 و 4800 و 1560 إستخدام أجهزة CleanAir لدعم تصفية إشارات DFS الإضافية لتجنب الأحداث الخاطئة.

- ل 1700، 2700، 3700، 1570، 2800، 3800: هذا يتوفر في 8.2.170.0، 8.3.140.0، 8.5.110.0 و 8.6. (cisco بق id CSCve35938، cisco بق id CSCvf38154، cisco bug id csc VG43083)

- ل 1560: يتوفر هذا في إصدارات 8.5MR4 و 8.8MR.1 (Cisco بق id CSCve31869)

- إذا كانت هناك حاجة لقنوات DFS على نقاط الوصول غير CleanAir APs

- يفيد المسافة 20 ميجاهرتز بين القنوات نقاط الوصول من غير CleanAir (مثل 18xx، 1540). مثال: أستخدم 52، (تخطي 56)، أستخدم 60، (تخطي 64)، أستخدم 100، (تخطي 104)، أستخدم 108، ...

- تحسنت نقاط الوصول من السلسلة 1800 Series عن الكشف الراداري في 8.3.140.0 و 8.5.120.0 و 8.6 Cisco BUG ID (CSCvg62039، Cisco BUG ID CSCvf21657.)

المراجع

تحديد التردد الديناميكي

فهم تحديد التردد الديناميكي - عمليات DFS

المزيد من المعلومات

مشاركة الطيف في نطاق تردد 5 جيجاهرتز - أفضل ممارسات DFS (IEEE)

المسح الراداري الأساسي للشبكات اللاسلكية المعشقة