المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين X.25. يتم تكوين دعم X.25 بشكل شائع كنقل لمخططات البيانات عبر شبكة X.25.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- أي واجهة تسلسلية يمكنها تشغيل X.25 عبر جميع الأنظمة الأساسية.

- برنامج IOS® الإصدار 10.0 من Cisco والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

مخطط البيانات هو مجموعة منطقية للمعلومات المرسلة كوحدة من طبقة الشبكة عبر وسط إرسال بدون تأسيس مسبق للدائرة الافتراضية. مخططات بيانات IP هي وحدات المعلومات الأساسية في الإنترنت. كما يتم إستخدام مصطلحات الخلية والإطار والرسالة والحزمة والقسم لوصف مجموعات المعلومات المنطقية في طبقات مختلفة من نموذج مرجع الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI) وفي دوائر تقنية متنوعة.

نقل مخطط البيانات (أو التضمين) هو جهد تعاوني بين جهازي مضيف يتواصلان عبر شبكة X.25. أنت تقوم بتكوين نقل مخطط البيانات عن طريق إنشاء تعيين على واجهة التضمين بين عنوان بروتوكول المضيف البعيد (على سبيل المثال، IP) وعنوان X.121 الخاص به. نظرا لأن الاستدعاء يحدد البروتوكول الذي تحمله الدائرة الظاهرية في حقل "بيانات مستخدم المكالمة" (CUD)، فيمكن للمضيف الذي تم إنهاؤه قبول الاستدعاء إذا تم تكوينه لتبادل حركة المرور المحددة مع المضيف المصدر.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

اسم المضيف 7000

!

x25 routing

!

!

interface Serial1/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

!--- Data link layer configured for logical DCE.

no ip mroute-cache

x25 address 222

!--- This router's x121 address.

x25 map ip 10.1.1.1 111

!--- This command maps the remote x121 address with the appropriate IP address.

clockrate 2000000

!--- This denotes the physical DCE device.

!

!

x25 route 111 interface Serial1/1

اسم المضيف 2500

!

hostname 2500

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

encapsulation x25

!--- This denotes logical DTE at the data link layer.

bandwidth 56

x25 address 111

!--- This router's x121 address

x25 map ip 10.1.1.2 222

!--- This command maps the remote x121 address with the appropriate IP address.

!

!

x25 route 222 interface Serial0

!

التحقق من الصحة

أستخدم هذه الأوامر لضمان عمل الشبكة بشكل صحيح:

- ping 10.1.1.2—يتحقق من تشغيل الكمبيوتر ومن سلامة إتصالات الشبكة.

- show x25 vc—يعرض معلومات حول الدوائر الافتراضية المحولة النشطة (SVCs) والدوائر الافتراضية الدائمة (PVCs)، في وضع EXEC ذي الامتيازات.

هذا المخرج نتيجة لإدخال هذه الأوامر على الأجهزة الموضحة في الرسم التخطيطي للشبكة. توضح المخرجات أن الشبكة تعمل بشكل صحيح.

2500#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/10/24 ms

2500#

Jan 28 135638 Serial0 X25 O P2 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 135638 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 135638   Facilities (0)

Jan 28 135638   Call User Data (4) 0xCC000000 (ip)

Jan 28 135638 Serial0 X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 135638 From(0)  To(0)

Jan 28 135638   Facilities (0)

2500#

7000#

Jan 28 135637 Serial1/1 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 135637 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 135637   Facilities (0)

Jan 28 135637   Call User Data (4) 0xCC000000 (ip)

Jan 28 135637 Serial1/1 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 135637 From(0)  To(0)

Jan 28 135637   Facilities (0)

7000#

2500#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial0

Started 000157, last input 000157, output 000157

Connects 222 <-->

ip 10.1.1.2

cisco cud pid, no Tx data PID

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 5  ACK 4  Remote PR 5  RCNT 1  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 500/500 Packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2500#

7000#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1/1

Started 000209, last input 000209, output 000209

Connects 111 <-->

ip 10.1.1.1

cisco cud pid, no Tx data PID

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 5  ACK 5  Remote PR 4  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 500/500 Packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7000#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- Cisco Systems X.25 عبر TCP (XOT)

- أستكشاف أخطاء TCP/IP وإصلاحها

- أساسيات تصميم الشبكات البينية