المحتويات

المقدمة

نظرة عامة على ميزة اكتشاف الكبل

وظائف ميزة اكتشاف الكبل

إصدارات IOS الأقدم من الإصدار 15.2(4)M

IOS الإصدارات 15.2(4)M والإصدارات الأحدث

IOS الإصدار 15.3(3)M1

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يستعمل الكبل يكشف سمة in order to دققت وجود كبل طبيعي أن يكون ربطت إلى النقد الأجنبي مكتب (FXO) أو صرف أجنبي محطة (FXS) ميناء من ال cisco TDM.

نظرة عامة على ميزة اكتشاف الكبل

تم إدخال ميزة اكتشاف الكبل في الإصدار 15.1(1)T من Cisco IOS®. استعملت هذا سمة in order to دققت الوجود من كبل طبيعي أن يكون ربطت إلى FXO أو FXS ميناء. تعمل هذه الميزة بطريقتين مختلفتين، استنادا إلى إصدار IOS المستخدم.

وتصف الأقسام التالية الطريقة التي تعمل بها هذه الميزة ومختلف الأوامر والمخرجات التي يجب أن تكون على دراية بها.

وظائف ميزة اكتشاف الكبل

يوضح هذا القسم كيفية تنفيذ ميزة اكتشاف الكبل واستخدامها.

إصدارات IOS الأقدم من الإصدار 15.2(4)M

تخبرك ميزة اكتشاف الكبل من خلال إستخدام رسائل syslog و/أو تغيير في حالة تشغيل المنفذ، والذي يمكن ملاحظته في إخراج الأمر show voice port summary.

يسرد هذا الجدول أنواع الإعلامات الخاصة بأنواع مختلفة من المنافذ:

المنفذ

رسالة Syslog

إظهار ملخص منفذ الصوت

FXO-LS

نعم

نعم

FXO-Gs

نعم

لا

FXS-LS

نعم

لا

FXS-GS

نعم

لا

شكلت in order to نشط الكبل يكشف سمة ل FXO أو FXS ميناء، ال cable-detect أمر ل ال voice-port قسم:

voice-port 0/1/1cable-detect

تعمل ميزة اكتشاف الكبل تلقائيا من خلال آلية إستطلاع يتم تشغيلها كل 15 ثانية. يتم إنشاء رسالة syslog ويحدث تغيير في إخراج الأمر show voice port summary عندما يكون هناك إزالة كبل من المنفذ أو اتصال به.

دون تكوين ميزة اكتشاف الكبل، يتم ملاحظة إخراج الأمر show voice port summary هذا (طالما كان المنفذ الصوتي نشطا إداريا):

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/1   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

عندما شكلت الكبل يكشف سمة يكون، الإنتاج يظهر أن يكون نفسه عندما الكبل يكون ربطت إلى ميناء:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

عندما شكلت الكبل يكشف سمة يكون وأزال كبل من ميناء، بعد ذلك يتغير يظهر. مثلا، إن أزلت كبل يكون من ميناء 0/1/1، syslog رسالة مثل هذا خلقت:

*Oct 28 07:23:15.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status down due to cable removal

كما يتم ملاحظة هذه التغييرات في إخراج الأمر show voice port summary:

show voice port summary

IN       OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook     y

0/1/1   --    fxo-ls    up   down   idle   off-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

ملاحظة: تتغير حالة التشغيل (OPER) إلى أسفل، وتتغير حالة الإخراج (حالة الخروج) إلى خارج الإطار.

عند إعادة توصيل كبل بالمنفذ الذي تمت إزالته منه، يتم ملاحظة التغييرات.

هذه هي رسالة syslog التي يتم إنشاؤها:

*Oct 28 07:24:15.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status up due to cable reconnection

يرجع إخراج الأمر show voice port summary إلى الإخراج الذي تم ملاحظته في الأصل:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

IOS الإصدارات 15.2(4)M والإصدارات الأحدث

يتم تعديل وظائف ميزة اكتشاف الكبل في الإصدار 15.2(4)M من Cisco IOS والإصدارات الأحدث.

مع هذه التعديلات، يتم عرض رسائل syslog فقط كإعلام للتغييرات في حالة اكتشاف الكبل. لا توجد تغييرات منعكسة في إخراج الأمر show voice port summary. أيضا، بخلاف الإصدارات السابقة، لا تظهر رسائل syslog تلقائيا عندما يتم تكوين ميزة اكتشاف الكبل لمقطع المنفذ الصوتي.

لأتمتة هذه العملية، يجب أن تقوم بتضمين الأمر cable-detect-poll-timer لمقطع قدور الخدمة الصوتية:

voice service pots

cable-detect-poll-timer

يتيح هذا الأمر لميزة كشف الكبل أن تستعرض المنفذ تلقائيا في كثير من الأحيان، كما هو محدد، وتولد رسالة syslog إذا تم اكتشاف تغيير من الاستطلاع السابق.

تحذير: توصي Cisco باستخدام استبيان كشف الكبل كحد أدنى، نظرا لأن تعطيل المكالمات قد يحدث عندما يتم إستطلاع منفذ ما.

يتم الآن ملاحظة رسالة syslog هذه عند إزالة كبل:

*Oct 31 09:20:19.091: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Station 0/1/1: cable removed

يتم الآن ملاحظة رسالة syslog هذه عند إستبدال كبل:

*Oct 31 02:00:32.399: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable reconnected

إذا لم يتم تكوين مؤقت إستطلاع الكشف عن الكبل، فلن يحدث إستطلاع إستطلاع الكشف عن الكبل تلقائيا. عندما تريد التحقق من حالة هذه المنافذ فيما يتعلق باكتشاف الكبلات، يجب عليك إدخال الأمر show voice cable all. يتم إستخدام هذا الأمر لتقديم حالة اكتشاف الكبل الحالية للمنافذ التي تم تكوين ميزة اكتشاف الكبل لها، ويتم إنشاء رسائل syslog التي تطابق إذا كان هناك تغيير في حالة هذه المنافذ.

يزود هذا قصاصة مثال من العرض صوت كبل وضع all أمر ينتج:

تحذير: قد يستغرق تنفيذ هذا الأمر فترة زمنية أطول وقد يتسبب في تعطيل المكالمة.

#show voice cable-status all

PORT         cable-status

========== ================

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/2/0        cable-detect not configured

0/2/1        not connected

*Oct 31 01:57:56.259: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable removed

دخلت in order to دققت السابق إستقصاء معطيات ل هذا ميناء، العرض صوت كبل وضع خلاصة أمر:

#show voice cable-status summary

PORT         cable-status

========== ================

0/0/0        cable-detect not configured

0/0/1        cable-detect not configured

0/0/2        cable-detect not configured

0/0/3        cable-detect not configured

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/1/2        cable-detect not configured

0/1/3        cable-detect not configured

IOS الإصدار 15.3(3)M1

باستخدام الإصدار 15.3(3)M1 من Cisco IOS، والمتوفر بشكل حصري لموجه الخدمات المدمجة (ISR) من السلسلة Cisco G2 Series، يتم تضمين ملحق أمر اكتشاف الكبل، حالة اتصال مكتشف الكبل. يساعد هذا الأمر على عكس التغييرات في حالة اكتشاف كبل المنفذ الصوتي في إخراج الأمر show voice port summary.

يمكن إضافة هذا الأمر لمقطع المنفذ الصوتي:

voice-port 0/1/1

cable-detect busyout-state

يؤثر هذا تشكيل أيضا على إخراج الأمر show voice port summary:

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ===

0/2/0   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/1   --   fxo-ls    up    down  idle   off-hook  y

0/2/2   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/3   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

ملاحظة: يتم ملاحظة هذا الإخراج بعد تكوين حالة إستدعاء الكبل الذي يكشف عن الكبل ولا يكون الكبل متصلا بالمنفذ 0/2/1.